계산기 도움말 목차

윈도우 계산기를 이용하여 간단한 셈이나 공학용 수학문제를 풀 수 있다.

도움말 사용법을 참조하려면 F1키를 누른다.

수행방법

다른 진법으로 변환

계산 시작

계산기의 전환

고급 통계기능 사용

클립보드를 이용한 계산기 사용

메모리기능 사용

진수기능 사용

연산자 사용

다른 고급기능 사용

공학용 계산기의 통계기능 사용

일반용 계산기의 기능 사용

명령

편집 메뉴 명령

표시형식 메뉴 명령


편집 메뉴 명령

복사

값을 클립보드로 복사한다.

클립보드는 값을 텍스트로 취급하기 때문에 어떤 진법의 값이라도 복사할 수 있다. 이 명령은 값을 복사한 후 그것을 다른 응용프로그램에 붙여넣고자 할 때 사용한다.

붙여넣기

클립보드의 값을 계산기의 표시 영역에 붙여넣거나 계산기의 기능을 수행한다.

계산기는 클립보드의 각 글자가 키보드에서 입력된 것처럼 해석한다. 클립보드로부터 붙여넣을 때 계산기는 일부의 글자를 키의 연속이나 혹은 기능키로 해석한다.


표시형식 메뉴 명령

공학용

공학용 계산기로 전환한다.

복잡한 계산을 하기 위해서는 공학용 계산기를 사용한다.

일반용

일반용 계산기로 전환한다.

간단한 계산을 할 때에는 일반용 계산기를 사용한다.


계산 시작

마우스로 계산기 단추를 누르거나 키보드에서 그에 상응하는 키를 누른다.

계산을 시작하려면:

1	계산에 필요한 첫번째 숫자를 입력한다.

2	연산자를 선택한다.

3	다음 숫자를 입력한다.

실수를 범했으면 [뒤로] 단추(또는 백스페이스키)를 눌러서 오자를 삭제한다. 또는 CE단추(또는 Del키)를 눌러서 전체숫자를 지운다.

4	계산에 필요한 나머지 숫자와 연산자를 입력한다.

5	등호단추(=)를 누른다.

또는 Enter키나 =(등호 기호)키를 누른다.

만약 실수를 범했으면 C단추(또는 Esc를 눌러서)를 선택하여 전체 계산을 지우면 된다.


클립보드를 이용한 계산기 사용

계산기는 계산된 결과를 다른 응용프로그램에 제공할 수 있으며 다른 응용프로그램에서 제공하는 값으로 계산을 할 수 있다.

계산기의 값을 클립보드로 옮기려면:

[편집] 메뉴에서 [복사]를 선택한다.

클립보드의 글자 순서를 계산기로 붙여넣으려면:

1	공학용 계산기를 사용하는 경우에는 붙여넣기할 진법을 선택한다..

2	[편집] 메뉴에서 [붙여넣기]를 선택한다.

계산기는 클립보드의 각 글자를 키보드에서 입력된 것처럼 해석한다. 클립보드로부터 붙여넣을 때 계산기는 일부의 글자를 키의 순서로 혹은 기능키로 해석한다

문자	기능

:c	메모리에 저장된 모든 값을 지운다.

:e	10진수 모드일 때 공학용 표기법으로 값을 입력할 수 있도록 한다.

16진수 모드이면 값은 "E"로 표시된다.

:m	계산기 화면에 있는 값을 메모리에 기억한다.

:p	계산기 화면에 있는 값을 메모리에 더한다.

:q	현재의 계산을 지운다.

:r	메모리에 저장된 값을 표시한다.

\	Dat단추와 같으며 보통 Ins키에 할당된다. 이 키를 사용하기 전에 [통계상자]를 반드시 활성화해야 한다.


계산기의 전환

계산기를 전환하려면:

[표시형식] 메뉴에서 [공학용]이나 [일반용]을 선택한다.


공학용 계산기의 통계기능 사용

통계 계산을 수행하려면:

1	[Sta]단추를 누른다. [통계상자]가 나타난다.

2	마우스나 키보드를 이용하여 계산의 첫번째 값을 입력한다.

키보드를 사용하는 경우에는 Alt+R을 눌러서 RET 단추를 선택한 후 숫자를 입력한다.

3	[Dat]단추를 선택하여 [통계상자]에 값을 입력한다.

4	계산할 나머지 값을 입력한다. [통계상자]에 값을 입력할 때마다 [Dat]를 선택한다.

5	Ave(평균), Sum(합계), S(표준편차) 중에서 계산에 사용할 통계함수의 단추를 선택한다.

6	[통계상자] 이용이 끝나면 [조절] 메뉴에서 [닫기]를 선택하여 [통계상자]를 화면에서 제거한다.

[통계상자] 단추의 사용법은 다음과 같다.

단추	기능

RET	기본 계산기로 전환하여 [통계상자]에 입력할 수 있는 상태가 된다.

LOAD	계산기 화면의 숫자를 [통계상자]에서 선택된 숫자로 변경한다.

CD	[통계상자]에서 선택한 숫자를 삭제한다.

CAD	[통계상자]의 모든 숫자를 삭제한다.


다른 진법으로 변환

공학용 계산기를 시작하면 자동적으로 10진법에서 작동하도록 설정되어 있다.

공학용 계산기를 이용하여 다른 진수로 변경하려면:

1	값을 입력한다.

2	Hex(16진법), Dec(10진법), Oct(8진법), Bin(2진법) 중에서 원하는 진법을 선택한다.

3	결과를 나타낼 단위를 선택한다. 16진수, 8진수 또는 2진수으로 변환할 때는 Dword, Word, Byte 옵션을 선택할 수 있다.

소수점을 포함하는 십진수를 다른 진수로 변환하는 경우 계산기는 그 숫자를 정수로 축소한다. 16진수, 8진수 또는 2진수에서 10진수로 변환된 숫자도 정수로 표기된다.

진법	범위

16	-2 [image] -1 부터 2 [image] -1 까지

10	-9.9999999999999e-307 부터 9.9999999999999e+307 까지

8	-2 [image] -1 부터 2 [image] -1 까지

2	-2 [image] -1 부터 2 [image] -1 까지


일반용 계산기의 기능 사용

일반용 계산기 기능을 사용하려면 다음의 단추를 누르거나 키보드에서 해당하는 키를 누르면 된다.

단추	키	기능

+	+	덧셈.

-	-	뺄셈.

*	*	곱셈.

/	/	나눗셈.

+/-	F9	표시된 숫자의 부호를 변경한다.

.	. 또는 ,	표시된 숫자에 소수점을 삽입한다. 점은 기본적으로 10진수의 구분기호로 사용된다. 10진수의 구분기호를 변경하려면 제어판을 사용한다.

sqrt	@	표시된 값의 루트값을 계산한다.

%	%	퍼센트를 계산한다.

=	=	입력된 두 숫자에 대한 계산을 실행한다. 가장 최근

         또는 Enter  의 계산을 반복하려면 이 키를 다시 누른다.

1/x	r	표시된 숫자의 역수를 계산한다.

Back	백스페이스	표시된 숫자의 오른쪽 끝 숫자를 지운다.

C	Esc	현재 계산 내용을 지운다.

CE	Del	표시된 숫자를 지운다.

MC	Ctrl+L	메모리에 저장되어 있는 값을 지운다.

MR	Ctrl+R	메모리에 저장되어 있는 값을 표시한다. 값은 메모리에 계속 저장되어 있다.

MS	Ctrl+M	계산기 화면의 값을 메모리에 저장한다.

M+	Ctrl+P	계산기 화면의 값을 메모리에 저장되어 있는 값에 더한다.


메모리기능 사용

계산기의 메모리기능을 사용하려면 다음의 단추를 누르거나 키보드에서 해당하는 키를 누른다.

단추	키	기능

MC	Ctrl+L	메모리에 저장되어 있는 값을 지운다.

MR	Ctrl+R	메모리에 저장되어 있는 값을 화면에 표시한다.

MS	Ctrl+M	계산기 화면에 표시되어 있는 값을 메모리에 저장한다.

M+	Ctrl+P	계산기 화면에 표시되어 있는 값을 메모리에 저장되어 있는 값에 더한다.

메모리에 값을 저장하면 M자가 표시 영역 밑의 상자에 표시된다. 0을 메모리에 저장하거나 메모리 값에 숫자를 더한 결과가 0이 되면 M자는 사라진다. 만약 메모리에 다른 숫자를 저장하면 메모리에 저장되어 있던 값은 새로운 값으로 변경된다.


진수기능 사용

공학용 계산기의 고급 진수기능을 사용하려면 다음의 단추를 누르거나 또는 키보드에서 해당되는 키를 누른다.

단추	키	기능

Bin	F8	2진법으로 전환한다.

Byte	F4	현재 숫자의 하위 8비트를 표시한다.

Dec	F6	10진법으로 전환한다.

Dword	F2	표시된 숫자를 32비트로 나타낸다.

Hex	F5	16진법으로 전환한다.

Oct	F7	8진법으로 전환한다.

Word	F3	현재 숫자의 하위 16비트를 표시한다.


연산자 사용

공학용 계산기에서 고급 연산자기능을 사용하려면 다음의 단추를 누르거나 또는 키보드에서 해당되는 키를 누른다.

단추	키_기능

(	(	새로운 수준의 괄호를 시작한다. 현재 수준의 값은 계산기 화면 아래에 나타난다. 수준은 최대 25수준까지 지정할 수 있다.

)	)	현재 수준의 끝을 나타낸다.

And	&	비트단위로 AND를 계산한다.

Int	;	10진수의 정수부를 나타낸다. Inv+Int는 10진수의 소수부를 나타낸다.

Lsh	<	왼쪽으로 이동한다. Inv+Lsh는 오른쪽으로 이동한다. 이 단추를 선택한 후에는 몇자리만큼 왼쪽이나 오른쪽으로 이동할 것인가를 2진법으로 지정하여야 한다. 지정한 후 "="를 누른다.

Mod	%	x/y 계산의 나머지나 계수를 나타낸다.

Not	~	비트 단위로 NOT를 계산한다.

Or	|	비트 단위로 OR을 계산한다.

Xor	^	비트 단위로 XOR을 계산한다.


고급 통계기능 사용

공학용 계산기의 고급 통계기능을 사용하려면 다음의 단추를 누르거나 키보드에서 해당되는 키를 누른다.

단추	키	기능

Ave	Ctrl+A	[통계상자]에 나타난 값들의 평균을 계산한다. Inv+Ave는 제곱의 평균을 계산한다.

Dat	Ins	[통계상자]에 표시된 숫자를 입력한다.

s	Ctrl+D	n-1법을 사용하여 모집단의 표준편차를 계산한다. Inv+s로 n법을 사용하여 모집단의 표준편차를 계산한다.

Sta	Ctrl+S	[통계상자]가 표시되고 Ave, Sum, s, Dat 단추를 사용할 수 있게 된다.

Sum	Ctrl+T	[통계상자]에 표시된 값의 합을 계산한다. Inv+Sum은 제곱의 합을 계산한다.


다른 고급기능 사용

공학용 계산기에서 다른 고급기능을 사용하려면 다음의 단추를 누르거나 키보드에서 해당되는 키를 누른다.

단추	키	기능

cos	o	표시된 값의 코사인값을 계산한다. Inv+Cos는 아크코사인값을, Hyp+Cos는 하이퍼블릭코사인값을 계산한다. Inv+Hyp+Cos는 아크하이퍼블릭코사인값을 계산한다.

Deg	F2	삼각함수의 입력값을 도로 설정한다. 10진법으로 사용한다.

dms	m	표시된 숫자를 도-분-초 형식으로 변환한다(표시된 숫자가 도형식이라고 가정하고). Inv+dms는 표시된 숫자를 도형식으로 변환한다(표시된 숫자가 도-분-초 형식이라고 가정하고).

Exp	x	지수로 입력할 수 있도록 한다. 최대 10^307 까지 입력할 수 있다. 0~9의 숫자로만 값을 입력할 수 있다. 이 기능은 십진법에서만 사용이 가능하다.

F-E	v	지수 표시와 표준 표시를 변환한다. 10^15 이상의 숫자는 항상 지수로서 표시된다. 이 기능은 10진법에서만 사용이 가능하다.

Grad	F4	삼각함수의 입력값을 10진법의 grad 단위로 설정한다.

Hyp	h	sin, cos, tan에 대한 하이퍼블릭 함수를 지정한다. 다른 함수를 사용하면 계산이 끝난 뒤 자동적으로 하이퍼블릭 함수가 해제된다.

Inv	i	sin, cos, tan, PI, x^y, x^2, x^3, ln, log, Ave, Sum, 그리고 S 등에 대한 역함수를 지정한다. 다른 함수를 사용하면 계산이 끝난 뒤 자동적으로 Inv기능이 해제된다.

ln	n	e를 밑수로 하는 자연로그를 계산한다. Inv+ln은 x가 현재값일 때 e^x값을 계산한다.

log	l	10을 밑수로 하는 일반 로그를 계산한다. Inv+log는 10^x값을 계산한다.

n!	!	표시된 값의 팩토리얼값을 계산한다.

PI	p	Pi(3.1415...)값을 나타낸다. Inv+PI는 2*Pi를 나타낸다.

Rad	F3	10진수모드에서 삼각함수의 입력값을 라디안으로 설정한다.

sin	s	표시된 숫자의 사인값을 계산한다. Inv+sin은 아크사인값을 계산하며 Hyp+sin은 하이퍼블릭사인값을 계산한다. Inv+Hyp+Sin은 아크하이퍼블릭사인값을 계산한다.

tan	t	표시된 숫자의 탄젠트값을 계산한다. Inv+tan은 아크탄젠트값을 계산한다. Hyp+tan은 하이퍼블릭탄젠트값을 계산한다. Inv+Hyp+tan는 아크하이퍼블릭탄젠트값을 계산한다.

x^y	y	x의 y승을 계산한다. Inv+x^y는 x의 y승근을 계산한다.

x^2	@	표시된 값의 제곱을 계산한다. Inv+x^2는 평방근을 계산한다.

x^3	#	표시된 값의 3제곱을 계산한다. Inv+x^3은 입방근을 계산한다.