전력관리 도움말 목차

다음 항목들은 배터리 자원의 관리 방법을 결정하기 위해 수행할 수 있는 작업들이다.

수행방법...

배터리 용량 읽기

배터리 부족 메시지에 대한 응답

사용할 전력관리 형태의 설정

추가 전력관리 옵션의  지정


배터리 부족 메시지에 대한 응답

배터리가 하한선임을 알리는 메시지를 받게 되면 컴퓨터에 새 배터리를 끼우거나 컴퓨터를 즉시 전원에 연결한다. 이것이 불가능하다면 현재 실행중인 응용프로그램으로 전환한 뒤 파일을 저장한다. 파일을 저장하지 않으면 이제까지의 작업 내용을 잃어버리게 된다.

배터리 수준이 한계점에 이르면, 작업 내용의 손실을 방지하기 위하여 컴퓨터가 스스로 일시정지하여 전력을 절약한다. 이때는 작업을 재개하기 전에 배터리를 교환하거나 컴퓨터를 전원에 연결해야 한다.


배터리 게이지 읽기

배터리의 수준을 알아낼 수 있는 컴퓨터인 경우, 현재의 배터리 수준을 표시하는 배터리 용량이 대화상자에 나타난다. 다음 표는 배터리 수준을 설명한 것이다.

수준	내용

높음	컴퓨터에 안전하게 전력을 공급할 수 있는 수준.

낮음	배터리 하한선. 배터리를 교환할 것을 알리는 메시지가 나타난다. 또한 작업 내용을 잃어버리지 않기 위해 파일을 저장해야 한다.

한계점	배터리가 거의 소모된 경우이다. 이때 컴퓨터는 배터리가 교환될 때까지 또는 전원에 연결될 때까지 자동으로 작동중지된다. 일단 배터리를 교환하거나 전원을 연결하면 작업을 계속할 수 있다.


사용할 전력관리 형태의 설정

선택할 수 있는 전력관리 설정에는 세 가지가 있다(고급, 표준, 안함).

사용할 전력관리 형태를 설정하려면:

1	[전력관리] 목록에서 목록을 열려면 아래화살표를 누른다.

또는 Alt+아래화살표키를 누른다.

2	사용할 전력관리 형태를 선택한다.

윈도우가 제공하는 추가적인 전력저장 기능을 사용하려면 [고급]을 선택한다. 컴퓨터가 제공하는 전력저장 기능만 사용하려면 [표준]을 선택한다. 전력저장 기능을 모두 끄려면 [안함]을 선택한다.

3	[확인] 단추를 누른다.

주의:	컴퓨터의 전력저장 기능이 작동되지 않는다면 그것은 윈도우의 전력관리를 인식하지 못하는 응용프로그램을 실행하고 있기 때문일 것이다. 이런 경우에는 [표준] 설정을 선택한다.

전력 대화상자의 도움말을 참조하려면 대화상자를 사용하면서 [도움말] 단추나 F1 키를 누른다.


추가 전력관리 옵션의 지정

일부 컴퓨터 제조업체에서는 윈도우가 제공하는 전력저장 기능에 덧붙여 추가 전력저장 기능을 제공하고 있다. 그런 컴퓨터인 경우에는 [전력] 대화상자에 [옵션] 단추가 나타난다.

추가 전력저장 옵션을 지정하려면:

1	[전력] 대화상자에서 [옵션] 단추를 선택한다. 대화상자가 나타나서 사용자의 컴퓨터가 지원하는 추가 전력저장 기능 특유의 옵션을 표시한다.

2	대화상자에서 원하는 옵션을 지정한다.

3	[확인] 단추를 선택한다.

4	[전력] 대화상자에서 [확인] 단추를 선택한다.

옵션과 전력 대화상자에 관한 도움말을 참조하려면 대화상자를 사용하는 동안 [도움말] 단추나 F1을 누른다.


전력

윈도우의 배터리 자원관리 방법을 결정하려면 이 대화상자를 이용한다.

대화상자에 대한 추가 정보를 원하면 다음 단추 중 하나를 누른다:

 전력관리: 고급

 전력관리: 표준

 전력관리: 안함

 배터리 수준

 옵션 단추

대화상자에 나타나는 옵션은 사용자의 컴퓨터가 갖고 있는 전력저장 기능에 따라 다르다. 컴퓨터가 배터리 수준을 알아낼 수 없는 경우에는 배터리 수준 옵션은 표시되지 않는다. 만약 컴퓨터가 윈도우에 의해 제공된 기능 외에 추가의 전력저장 옵션을 지원하지 않으면 [옵션] 단추는 나타나지 않는다.

참고

배터리 용량 읽기

배터리 부족 메시지에 대한 응답

사용할 전력관리 형태의 설정

추가 전력관리 옵션의 지정


전력관리: 고급

윈도우가 제공하는 전력저장 기능을 사용하고자 할 때는 [고급]을 선택한다.

이 설정을 선택하면 윈도우가 실행되고 있는 동안 전력을 저장하도록 할 수 있고, 사용자의 컴퓨터가 이미 갖고 있는 전력관리 기능에 덧붙여 추가의 기능을 가질 수도 있다. 사용이 중지된 상태에서 전력을 저장한 후에 실행을 재개할 때에는 컴퓨터 시간 뿐 아니라 마우스나 다른 지시장치들도 재설정된다.


전력관리: 표준

사용자의 컴퓨터에 내장된 전력저장 기능만을 사용하고자 할 때는 [표준]을 선택한다.

이 설정을 선택하면 윈도우를 실행할 때는 전력저장이 되지 않는다. 또한 어떤 컴퓨터의 경우에는 사용이 중지되었다가 실행을 재개할 때 시간과 날짜가 정확하게 표시되지 않고 마우스와 기타 장치가 제대로 반응하지 않게 된다.


전력관리: 안함

모든 전력저장 기능을 끄려면 [안함]을 선택한다.

컴퓨터 및 특정장치가 전력을 저장하기 위하여 스스로 중지되는 것을 막으려면 이 설정을 선택한다. 예를 들어 컴퓨터가 전원에 연결되어 있으면 이 설정을 선택한다. 컴퓨터에 전력을 공급하기 위하여 배터리를 사용하고 있다면, 배터리수명을 늘리기 위해 다른 전력저장 방법을 설정하도록 한다.


배터리 수준

이 영역에서는 현재 컴퓨터가 배터리에 의해서 전력을 공급받고 있는지 또는 전원에 연결되어 있는지를 보여준다. 컴퓨터가 전원에 연결되어 있으면 AC 아이콘이 나타난다. 또한 컴퓨터가 배터리의 수준을 알아낼 수 있는 경우에는 현재의 배터리 수준을 표시하는 배터리 용량이 대화상자에 나타난다.


옵션 단추

일부 컴퓨터 제조업체에서는 전력저장 기능을 추가로 제공한다. 그런 컴퓨터를 사용하고 있는 경우에는 대화상자에 [옵션] 단추가 나타난다.

사용자 컴퓨터에서만 제공하는 추가 전력저장 옵션이 들어있는 대화상자를 표시하려면 [옵션] 단추를 선택한다.