레코더 도움말 목차

윈도우 레코더는 매크로 작성에 쓰이는 응용프로그램이다. 매크로는 일련의 키 입력이나 마우스 조작을 자주 사용할 경우 유용하다. 레코더를 이용하여, 키 입력이나 마우스의 사용을 기록한 다음, 지정된 키 하나로 그것을 다시 실행할 수 있도록 한다.

도움말 사용법을 참조하려면  F1을 누른다.

수행방법...

매크로 기록을 위한 기본 설정 변경

매크로의 재실행 속도 변경

레코더 파일에서 매크로 삭제

매크로 내에 매크로 포함

파일 병합

매크로 설정 수정

창 또는 화면 관련 매크로 기록

간단한 매크로 기록

매크로 재실행

매크로 반복 실행

마우스사용 기록 지정

매크로 재실행 대상 지정

매크로 실행 중지

기록 연기

 Ctrl+Break 조사 해제

단축키 설정 또는 해제

명령

파일 메뉴 명령

매크로 메뉴 명령

옵션 메뉴 명령


파일 메뉴 명령

창안에 표시되지 않은 명령은 이동줄을 사용하여 본다.

새파일

새파일을 연다.

이 명령을 선택하면, 작업하던 파일의 변경된 내용을 저장할 수 있다.

열기

파일을 연다.

이 명령을 선택하면, 작업하던 파일의 변경된 내용을 저장할 수 있다.

저장

작업하던 파일에 변경된 내용을 저장한다.

이 명령을 선택하면, 사용자가 계속 작업할 수 있도록 파일이 열린 상태로 있게 된다.

다른 이름으로 저장

새파일이나 기존 파일을 저장한다. 새파일에 이름을 지정하거나, 기존 파일을 새이름으로 저장할 수 있다. 원본 파일은 변경없이 그대로 남게된다.

병합

두개의 레코더 파일을 병합한다.

[저장] 또는 [다른 이름으로 저장] 명령을 사용하여 병합된 파일을 저장한다.

종료

작업하던 파일을 닫거나 레코더를 종료한다.

종료하기 전에 파일을 저장할 수 있다.


매크로 메뉴 명령

창안에 표시되지 않은 명령은 이동줄을 사용하여 본다.

실행

매크로를 실행한다.

기록

매크로를 기록하고 매크로 옵션들을 지정한다. 예를 들면, 매크로 이름, 단축키, 설명, 매크로 기록 방법 및 매크로 실행 옵션에 대한 설명 등이다.

삭제

매크로를 삭제한다.

등록정보

매크로 실행방법, 매크로 이름, 단축키 및 설명 등과 같은 매크로 설정을 변경한다 .


옵션 메뉴 명령

창안에 표시되지 않은 명령은 이동줄을 사용하여 본다

Control+Break 조사

레코더가 Crtl+Break를 감지하지 못하게 한다.

매크로에 대한 인터럽트를 방지하려면 이 명령을 사용한다.

단축키

레코더가 단축키를 알아내지 못하게 한다.

단독실행

매크로를 실행할때 레코더창을 아이콘으로 축소한다.

아이콘화를 해제할 때에도 이 명령을 선택한다.

우선설정

매크로를 기록하거나 실행하기 위한 기본 설정을 변경한다.


간단한 매크로 기록

간단한 매크로를 기록할 때는, 대부분 레코더 옵션들에 대한 기본 설정으로 할 수 있다.

간단한 매크로를 기록하려면:

1	응용프로그램에서 매크로 기록을 시작하려는 위치에 커서를 놓는다.

2	레코더로 작업을 전환한다.

3	[매크로] 메뉴에서 [기록]을 선택한다.

4	해당되는 상자에 매크로의 이름과 단축키를 지정한다. 필요한 경우, 그에 관한 설명을 입력할 수도 있다.

5	다른 옵션들을 적절히 지정한다 .

6	[시작] 단추를 선택하여 매크로 기록을 시작한다.

7	키 입력 및 마우스를 사용하여 원하는 내용을 입력한다.

8	기록을 중지하려면, 레코더 아이콘을 누른다.

 또는 Ctrl+Break를 누른다.

9	매크로를 저장하려면 [매크로 저장] 옵션을 선택한다.

또는 사용자가 중지한 위치에서부터 다시 기록하려면, [기록 복구] 옵션을 선택한다.

또는 기록을 취소하여 현재까지 기록한 내용을 지우려면, [기록 취소] 옵션을 선택한다.

10	[확인] 단추를 선택한다.


기록 연기
매크로 기록 연기

매크로 기록을 연기하려면:

1	레코더 아이콘을 누른다.

  또는 Ctrl+Break를 누른다.

2	매크로를 저장하려면, [매크로 저장] 옵션을 선택한다.

또는 사용자가 중지한 위치에서부터 다시 기록하려면, [기록 복구] 옵션을 선택한다.

또는 기록을 취소하여 현재까지 기록한 내용을 지우려면, [기록 취소] 옵션을 선택한다.

3	[확인] 단추를 선택한다.


매크로 재실행 대상 지정

레코더는, 매크로가 기록된 응용프로그램에서만 매크로를 재실행하도록 미리 설정되어 있다. 다른 응용프로그램에서 매크로가 재실행될 경우는 제대로 수행되지 않을 수도 있다.

매크로가 재실행되는 대상을 지정하려면:

1	[매크로] 메뉴에서, [기록]을 선택한다.

2	[재실행 대상] 상자를 선택한다.

3	목록에서 [같은 응용프로그램]이나 [모든 응용프로그램] 옵션을 선택한다.

4	[시작] 단추를 선택하여 기록을 시작한다.


매크로의 재실행 속도 변경

레코더는 매크로가 빠른 속도로 재실행되도록 미리 설정되어 있다.

매크로의 재실행 속도를 변경하려면:

1	[매크로] 메뉴에서 [기록]을 선택한다.

2	[재실행 속도] 상자를 선택한다.

3	[빠름] 혹은 [기록 속도] 옵션을 선택한다.

4	[시작] 단추를 선택하여 기록을 시작한다.


매크로 반복 실행

데모를 위해 매크로를 사용하고자 하는 경우, 매크로를 자동적으로 반복 실행시킬 수 있다.

매크로가 반복하여 재실행되도록 설정하려면:

1	[매크로] 메뉴에서 [기록]을 선택한다.

2	[반복 루프] 확인란을 선택한다.

3	[시작] 단추를 선택하여 기록을 시작한다.

주의:	매크로가 반복하여 실행되는 것을 멈추게 하려면 Ctrl+Break 키를 누른다.


매크로 내에 매크로 포함

레코더는 하나의 매크로내에 5단계의 매크로를 포함할 수 있다.

매크로내에 매크로를 포함하려면,

1	[옵션] 메뉴에서 [단축키] 명령이 선택되었는지 확인한다.

2	[매크로] 메뉴에서 [기록]을 선택한다.

3	[단축키 사용] 확인란을 선택한다.

4	매크로를 기록한다.

매크로를 기록하는 중에, 필요한 곳에서 다른 매크로 단축키를 누른다.

다른 매크로를 포함하지 않는 매크로를 기록하려면:

[매크로 기록] 대화상자에서 [단축키 사용] 확인란을 지운다.


마우스사용 기록 지정

마우스의 사용은 가능한 한 기록하지 않는 것이 가장 좋다. 키 입력만을 기록하는 매크로가 더 확실하다.

마우스사용 기록을 지정하려면:

1	[매크로] 메뉴에서 [기록]을 선택한다.

2	[마우스사용 기록] 확인란을 선택한다.

3	목록에서 옵션을 선택한 다음, [시작] 단추를 선택하여 기록을 시작한다.

다음 표는 옵션에 관한 설명이다.

사용모드	기록내용

마우스 무시	키 입력만을 기록한다. 매크로가 하나 이상의 컴퓨터에서 사용되면 이 옵션을 선택한다. 마우스의 사용을 기록한 매크로는, 매크로를 기록할 때 사용한 것과 똑같은 디스플레이 어댑터를 가진 컴퓨터에서만 재실행된다.

모든것	키 입력과 모든 마우스 사용을 기록한다 (마우스 단추를 누르고 있지 않을 때도 포함).

누르기+끌기	키 입력과, 마우스 단추를 누르고 있을 때의 마우스의 사용을 기록한다.

키 입력과 마우스의 모든 움직임을 기록하기 위해 [모든것] 옵션을 사용하는 경우,  매크로 기록을 중지하려면 Ctrl+Break키를 누른다.


창 또는 화면 관련 매크로 기록

창 또는 전체화면에 관련된 매크로를 기록하려면:

1	[매크로] 메뉴에서 [기록]을 선택한다.

2	[관련 매크로] 목록을 연다.

3	[화면]이나 [창] 옵션을 선택한다.

4	[시작] 단추를 선택하여 기록을 시작한다.


Ctrl+Break 조사의 해제

레코더가  Ctrl+Break를 감지하지 못하게 하여 반복적으로 실행되는 매크로를 중지시키지 못하게 한다.

 Ctrl+Break를 해제하거나 설정하려면:

[옵션] 메뉴에서  [Control+Break 조사]를 선택한다.

 Ctrl+Break를 해제하면, 반복적으로 실행되는 매크로를 중지시키기 위해서는 컴퓨터를 재시동시켜야 한다.


매크로 기록을 위한 기본 설정 변경

[기본값 우선설정] 대화상자에서 설정 사항들을 변경시키면, 레코더는 그들이 다시 변경되기 전까지는 변경된 설정사항들을 사용한다.

기본 설정을 변경하려면:

1	[옵션] 메뉴에서 [우선설정]을 선택한다.

2	원하는 옵션을 선택한 다음 [확인] 단추를 선택한다.

다음 표는 옵션들에 대한 설명이다.

사용모드	  기능

재실행 대상     매크로가 그것을 기록한 응용프로그램에서만 실행되는  지, 다른 응용프로그램에서도 실행되는지를 지정.

재실행 속도	매크로가 기록된 속도로 실행되는지, 더 빠르게 실행되는지 지정.

마우스 기록     	기록되는 마우스의 움직임을 지정

마우스 좌표기준 	매크로를 화면에서 기록하는지 또는 창에서 기록하는지 지정


매크로 재실행

매크로를 기록했던 응용프로그램에서만 실행되는 매크로를 시작할때, 레코더는 해당 응용프로그램창을 열려고 한다. 그렇지만 그 응용프로그램이 시작되지 않았거나 아이콘화되어 있다면, 레코더는 그 매크로를 취소한다.

단축키를 사용하여 매크로를 재실행하려면:

1	[파일] 메뉴에서 [열기]를 선택한다.

2	파일이름을 입력하거나 선택한다.

3	[확인] 단추를 선택한다.

4	매크로를 재실행할 응용프로그램에르 전환하여 커서를 시작위치에 놓는다.

5	매크로에 지정된 단축키를 누른다.

실행 명령을 사용하여 매크로를 재실행하려면:

1	[파일] 메뉴에서 [열기]를 선택한다.

2	파일이름을 입력하거나, 선택한다.

3	[확인] 단추를 선택한다.

4	응용프로그램에서 매크로를 실행하고자 하는 위치에 커서를 놓는다.

5	레코더로 전환한다.

6	매크로를 선택한다.

7	[매크로] 메뉴에서 [실행]을 선택한다.

또는 해당 매크로를 두번 누른다.


매크로 실행 중지

매크로 실행을 중지하려면:

1	 Ctrl+Break를 누른다.

대화상자가 나타난다.

2	[확인] 단추를 선택한다.


단축키 설정 또는 해제

매크로가 사용하는 것과 동일한 단축키를 사용하는 응용프로그램을 실행할 때 이 명령을 사용한다.

레코더 단축키를 설정 또는 해제하려면:

[옵션] 메뉴에서 [단축키]를 선택한다.

레코더 단축키를 다시 사용하려면, [단축키]를 다시 선택한다. 이 명령어가 유효할 때는 메뉴의 명령어 이름 옆에 확인표시가 나타난다.


매크로 설정 수정

매크로 기록시 지정했던 등록정보를 변경할 수 있다.

매크로 설정을 수정하려면:

1	[파일] 메뉴에서 열기를 선택한다.

2	파일이름을 입력하거나 선택한다.

3	[확인] 단추를 선택한다.

4	매크로를 선택한다.

5	[매크로] 메뉴에서 [등록정보]를 선택한다.

6	설정을 변경한 다음, [확인] 단추를 누른다.

다음은 옵션에 대한 설명이다.

사용모드	기능

매크로 이름	매크로 이름을 짧게 지정.

단축키	매크로를 실행하기 위해 사용되는 단축키 지정.

설명	매크로에 대한 설명.

재실행 대상	매크로가 기록된 응용프로그램에서만 실행되는지, 모든 응용프로그램에서 실행되는지를 지정.

재실행 속도	매크로가 기록된 속도로 실행되는지 또는 더 빠르게 실행되는지 지정.

반복 루프	매크로가 반복적으로 실행될 것인지를 지정.

단축키 사용	매크로가 다른 단축키를 포함할 수 있는지 지정.


파일 병합

레코더 파일 두 개를 통합할 수 있다.

두 개의 파일을 병합하려면:

1	병합하려는 파일 중 하나를 열거나 작성한다.

2	다른 파일에서 중복되는 매크로를 삭제한다.

3	[파일] 메뉴에서 [병합]을 선택한다.

4	병합하려는 다른 파일의 이름을 선택하거나 입력한다.

5	[확인] 단추를 선택한다.

레코더는 병합된 파일에서 중복되는 단축키(매크로 자체가 아닌)를 삭제한다.

6	병합된 파일을 새로운 이름으로 저장하려면 [파일] 메뉴에서 [다른 이름으로 저장]을 선택한다.

또는 병합된 파일을 현재이름으로 저장하려면 [파일] 메뉴에서 [저장]을 선택한다.


레코더 파일에서 매크로 삭제

파일에서 매크로를 삭제하려면:

1	레코더 파일을 연다.

2	삭제하려는 매크로를 선택한다.

3	[매크로] 메뉴에서 [삭제]를 선택한다.

4	[확인] 단추를 선택한다.