SL 확장모드 옵션 도움말 목차

다음 항목들은 배터리 수명 연장을 위한 386 SL 마이크로 프로세서의 기본적인 절전 기능과 추가적인 절전기능에 관해 설명한다.

도움말 사용법을 참조하려면 F1을 누른다.

수행방법...

작동속도 변경

컴퓨터 일시정지 시기 제어

컴퓨터 재실행


작동속도 변경

컴퓨터 작동속도는 배터리 수명에 영향을 준다. [표준] 전원관리 설정을 사용하는 경우에는 작동속도를 늦춰서 전력을 절약할 수 있다.

컴퓨터의 작동속도 변경하려면:

1	[CPU 속도] 목록을 연 후 사용하고자 하는 속도를 선택한다.

2	[확인] 단추를 누른다.

[SL 확장옵션] 대화상자의 사용중에 도움말이 필요하면 [도움말] 단추를 누르거나 F1을 누른다.


컴퓨터 일시정지 시기 제어

절전을 위해 컴퓨터를 일시정지 상태로 만드는 방법에는 두 가지가 있다. 일시정지/재실행 단추를 누르거나 또는 컴퓨터에 리드 기능이 제공되는 경우 리드를 닫아서 컴퓨터를 수동으로 일시 정지시킬 수 있다. 또는 지정된 시간이 경과한 후에 컴퓨터가 자동적으로 일시정지 상태로 될 수도 있다.

[수동 일시정지] 및 [자동 일시정지] 옵션을 사용하여 컴퓨터가 일시정지 상태로 들어가는 시간을 정확하게 지정할 수 있다.

컴퓨터의 일시정지 시기의 제어에 대한 도움말이 필요하면 다음 항목 중 하나를 선택한다.

수동 일시정지 옵션 사용

자동 일시정지 옵션 사용


수동 일시정지 옵션 사용

[수동 일시정지] 옵션을 사용하여 일시정지/재실행 단추가 눌려지거나 리드가 닫혀진 것을 컴퓨터가 감지해 낸 후 작동을 일시정지하기까지의 시간을 지정할 수 있다.

컴퓨터의 일시정지 시기를 지정하려면:

1	컴퓨터의 작동을 즉시 일시정지시키려면 [수동 일시정지] 영역에서 [즉시정지]를 선택한다.

2	현재 정보를 처리중인 응용프로그램이 현재의 작업을 종료할 때까지 컴퓨터의 일시정지를 지연시키려면 [대기시간까지 지연] 확인란을 선택한다. 이 옵션은 [전력] 대화상자에서 [고급 전력 관리]를 선택한 경우에만 사용가능하다.

3	[확인] 단추를 누른다.

[SL 확장옵션] 대화상자에 관한 도움말이 필요하면 대화상자 사용중에 [도움말] 단추를 누르거나 F1을 누른다.


자동 일시정지 옵션 사용

[자동 일시정지] 옵션을 사용하면 절전을 위해 컴퓨터가 자동적으로 작동을 일시 정지할 것인지의 여부와 그 시기를 지정할 수 있다.

컴퓨터가 자동적으로 일시정지할 시기를 지정하려면:

1	지정된 기간(분)동안 입력이나 출력활동이 없을 경우 컴퓨터가 자동적으로 일시정지 되도록 하려면 [자동 일시정지] 영역에서 [경과시간] 확인란을 선택한다.

2	컴퓨터가 일시정지될 때까지의 시간을 분단위로 설정한다.

3	현재 정보를 처리중인 응용프로그램이 현재의 작업을 종료할 때까지 컴퓨터의 일시정지를 지연시키려면 [대기시간까지 지연] 확인란을 선택한다. 이 옵션은 [전력] 대화상자에서 [고급 전력관리]를 선택한 경우에만 사용 가능하다.

4	[확인] 단추를 누른다.

[경과시간(분단위)] 확인란을 설정하지 않으면 컴퓨터가 자동적으로 일시정지되지 않는다. 이런 경우 절전을 위해 컴퓨터를 일시정지시키려면 수동으로 해야 한다.

[SL 확장옵션] 대화상자에 관한 도움말이 필요하면 대화상자 사용중에 [도움말] 단추를 누르거나 F1을 누른다.


컴퓨터 재실행

[재실행] 영역의 옵션을 사용하면 컴퓨터의 작동을 재개시키는 시기를 지정할 수 있다.

컴퓨터의 재실행 시기를 지정하려면:

1	모뎀이 어떤 호출을 수신할 때 컴퓨터를 재실행시키려면 [모뎀 수신시] 확인란을 선택한다.

2	특정 날짜와 시간에 컴퓨터를 재실행시키려면 [날짜/시간] 확인란을 선택한 후 재실행할 날짜와 시간을 지정한다.

3	[확인] 단추를 누른다.

[SL 확장 옵션] 대화상자에 관한 도움말이 필요하면 대화상자 사용중에 [도움말] 단추를 누르거나 F1을 누른다.


SL 확장 옵션

[SL 확장 옵션]을 사용하면 컴퓨터의 INTEL 386 SL 마이크로프로세서의 추가기능을 이용하여 배터리 수명을 연장시킬 수 있다.

대화상자 및 해당 옵션에 관한 정보가 필요하면 다음 단추 중 하나를 선택한다.

 수동 일시정지: 즉시	 CPU 속도: 자동

 수동 일시정지: 대기시간까지 지연 [image] CPU 속도: 10%

 자동 일시정지: 경과시간(분단위) [image] CPU 속도: 25%

 자동 일시정지: 대기시간까지 지연	 CPU 속도: 50%

재실행: 모뎀 수신시	 CPU 속도: 100%

 재실행: 날짜/시간

참고

작동속도 변경

컴퓨터 일시정지 시기 제어

컴퓨터 재실행


CPU 속도: 자동

[CPU 속도] 목록을 연후 [자동]을 선택하면 컴퓨터의 실행중에 최대의 절전효과를 얻을 수 있다.

이와 같이 설정을 하면 컴퓨터는 최대의 작동속도로 실행이 되지만 중앙처리장치(CPU)는 절전을 위해 가능한 한 자주 꺼진다. 이 옵션은 [전력] 대화상자에서 [고급 전력관리]를 선택한 경우에만 사용가능하다.


CPU 속도: 10

[CPU 속도] 목록을 연 후 [10%]를 선택하면 컴퓨터 CPU의 작동속도가 정상속도의 1/10로 된다.


CPU 속도: 25

[CPU 속도] 목록을 연 후 [25%]를 선택하면 컴퓨터 CPU의 작동속도가 정상속도의 1/4로 된다.


CPU 속도: 50

[CPU 속도] 목록을 연 후 [50%]를 선택하면 컴퓨터 CPU의 작동속도가 정상속도의 1/2로 된다.


CPU 속도: 100

[CPU 속도] 목록을 연 후 [100%]를 선택하면 컴퓨터의 실행중에는 CPU 절전기능이 작동되지 않는다.

이 옵션을 사용하면 컴퓨터의 CPU는 최대의 작동속도로 실행된다.


수동 일시정지: 즉시정지

이 옵션을 선택하면 컴퓨터는 사용자가 일시정지/재실행 단추를 누르거나 리드를 닫은 직후에 일시정지 상태로 들어간다.

정보를 처리중이던 응용프로그램도 즉시 일시정지 된다. 이러한 응용프로그램의 경우에는 컴퓨터가 재실행되면 작업을 계속한다.

주의:	윈도우는 응용프로그램이 실제로는 입력대기상태에 있는데 이를 정보 처리중인 것으로 잘못알 수 있다. 이런 종류의 응용프로그램이 실행중인 경우에 컴퓨터를 수동으로 일시정지시키려면 이 옵션을 선택한다.


수동 일시정지: 대기시간까지 지연

이 옵션을 사용하면 현재 정보를 처리중인 응용프로그램이 현재의 작업을 종료할 때까지 컴퓨터의 일시정지를 지연할 수 있다.

이 옵션은 [전력] 대화상자에서 [고급 전력관리]를 선택한 경우에만 사용가능하다.

주의:	윈도우는 응용프로그램이 실제로는 입력 대기 상태에 있는데 이를 정보 처리중인 것으로 잘못 알 수 있다. 이런 응용프로그램이 작동중일때 [대기시간까지 지연] 옵션을 선택하면 컴퓨터가 일시정지되지 않을 수 있다. 이런 경우에는 [즉시 정지] 옵션을 선택하여 사용자의 컴퓨터를 일시 정지시킨다.


자동 일시정지: 경과시간(분단위)

이 확인란을 선택하면 지정된 시간동안 입력이나 출력이 전혀 발생하지 않을 경우 컴퓨터가 자동적으로 일시정지된다.

비활성 시간을 지정하려면 위 또는 아래 이동화살표를 눌러서 숫자를 증감한다.

또는 0 이상의 숫자를 입력한다.


자동 일시정지: 대기시간까지 지연

이 확인란을 선택하면 현재 정보를 처리중인 응용프로그램이 현재의 작업을 종료할 때까지 컴퓨터의 일시정지를 지연할 수 있다.

이 옵션은 [전력] 대화상자에서 [고급 전력관리]를 선택한 경우에만 사용가능하다.

이 옵션이 선택되면 절전을 위해 화면이나 하드디스크, 그리고 기타 장치들이 꺼지지만 컴퓨터는 현재 실행중인 응용프로그램들이 작업을 종료한 후에야 자동적으로 일시정지된다.

주의:	윈도우는 응용프로그램이 실제로는 입력대기상태에 있는데 이를 정보 처리중인 것으로 잘못 알 수 있다. 이런 응용프로그램이 작동중일 때 이 옵션을 선택하면 컴퓨터가 일시 정지되지 않을 수 있다. 이런 경우에 컴퓨터를 자동적으로 일시정지시키려면 이 확인란을 지운다.


재실행: 모뎀 수신시

이 확인란을 선택하면 모뎀을 통해 호출을 수신할 때 컴퓨터가 작동을 재개한다.


재실행: 날짜/시간

이 확인란을 선택하면 지정된 날짜와 시간에 컴퓨터를 재실행시킬 수 있다.

실행날짜를 설정하려면 [날짜] 상자에서 년이나 월 또는 일을 선택한 후 위 또는 아래 이동 화살표를 눌러서 선택된 수를 하나씩 증감한다.

또는 새로운 값을 입력한다.

재실행 시간을 설정하려면 [시간] 상자에서 시나 분 또는 초를 선택한 후 위 또는 아래 이동 화살표를 눌러서 선택된 수를 하나씩 증감한다.

또는 새로운 값을 입력한다.