터미널 도움말 목차

윈도우 터미널은 사용중인 컴퓨터를 다른 컴퓨터에 연결하여 서로 정보를 교환하는데 사용할 수 있는 응용프로그램이다.

도움말 사용법을 참조하려면 F1키를 누른다.

수행방법...

수신된 정보를 기존의 텍스트파일에 추가

기능키에 기능지정

원격 컴퓨터와의 연결

수신된 정보를 텍스트파일로 작성

원격 컴퓨터와의 연결해제

이동줄 표시

전송 일시정지, 재실행 및 중지

수신중인 텍스트의 인쇄

이진파일 수신

텍스트파일을 표 형식으로 수신

수신된 정보를 기존의 텍스트파일과 바꾸기

수신 텍스트파일에 제어코드 저장

다른 언어 선택

글꼴 선택

텍스트파일 전송용의 표준 흐름조절 선택

이진파일 전송

선택한 텍스트를 원격 컴퓨터로 전송

텍스트파일 전송

버퍼 길이 설정

터미널 에뮬레이션 설정

이진형식 전송 설정

텍스트파일 전송시의 자동줄바꿈 설정

기능키 표시 및 숨김

캐리지리턴과 라인피드 지정(CR 또는 CR/LF)

화면 열수 지정

통신 매개변수 지정

기능키, 화살표키, Ctrl키의 사용방법 지정

모뎀명령 지정

전화번호 지정

터미널 모드 지정

터미널 사용시간 정보

텍스트파일의 글자단위 전송

텍스트파일의 줄단위 전송

텍스트파일 보기

명령

편집 메뉴 명령

파일 메뉴 명령

전화 메뉴 명령

설정 메뉴 명령

전송 메뉴 명령


파일 메뉴 명령

창안에 표시되지 않은 명령은 이동줄을 사용하여 본다.

새 파일

새로운 (기본값) 설정파일을 연다.

이미 어떤 파일에서 작업중인 경우에는, 새 파일을 열기 전에 현재 설정값에 대해 행한 모든 변경사항을 저장하도록 한다.

열기

기존의 설정파일을 연다.

이미 어떤 파일에서 작업중인 경우에는, 다른 파일을 열기 전에 현재 설정값에 대해 행한 모든 변경사항을 저장하도록 한다.

저장

현재 작업중인 설정파일에 대해 행한 모든 변경사항을 저장한다.

[저장]을 선택해도 파일은 열린 채로 있기 때문에 계속해서 작업을 할 수 있다.

다른 이름으로 저장

새 설정파일이나 기존의 설정파일을 저장한다.

새로운 파일이름을 지정하거나 기존의 파일을 다른 이름으로 저장할 수 있다.

프린터 설정

터미널 응용프로그램에 대한 프린터 옵션을 설정한다.

인쇄할 프린터도 선택할 수 있다. 옵션 내용은 사용자가 선택한 프린터의 종류에 따라 다르다.

종료

설정파일을 닫고 터미널 응용프로그램을 중지한다.

종료하기 전에 설정파일에 대해 행한 모든 변경사항을 저장한다.


편집 메뉴 명령

창안에 표시되지 않은 명령은 이동줄을 사용하여 본다.

복사

터미널창에 있는 텍스트를 클립보드로 복사한다. 이때 원래의 텍스트는 그대로 있으나 이전에 클립보드에 있던 내용은 대치된다.

복사된 텍스트를 원격 컴퓨터로 전송하려면 [붙여넣기] 명령을 사용한다. 다른 응용프로그램에서 [붙여넣기] 명령을 사용하면 텍스트는 그 응용프로그램의 열려진 문서에 삽입된다.

붙여넣기

클립보드의 내용을 다른 컴퓨터로 보내거나 현재 열려 있는 문서에 삽입한다.

전송

선택된 텍스트를 다른 컴퓨터로 전송한다.

전체 선택

터미널창과 이동 버퍼에 있는 텍스트 전체를 선택한다.

버퍼내용 지움

이동 버퍼와 터미널창에 있는 내용을 지운다.


설정 메뉴 명령

창안에 표시되지 않은 명령은 이동줄을 사용하여 본다.

전화번호

원격 컴퓨터에 전화를 거는데 필요한 전화번호, 연결 대기시간, 재호출 옵션 등을 설정한다.

터미널 에뮬레이션

터미널 에뮬레이션 형태를 지정한다.

TTY (GENERIC)나, DEC VT-100 (ANSI), 또는 DEC VT-52 등을 선택할 수 있다.

터미널 특성

터미널을 사용하는 동안의 특성을 지정한다.

텍스트의 표시방법, 커서의 모양, 옵션 이동, 국가 옵션, 캐리지리턴의 해석방법 등을 지정할 수 있다.

기능키

기능키에 대해 작업 및 제어코드를 할당한다.

텍스트 전송

텍스트가 전송될 경우 텍스트파일의 흐름조절 방법 등을 포함한 전송 방법과 텍스트를 글자 단위로 전송할 것인지 또는 줄 단위로 전송할 것인지를 지정한다.

이진형식 전송

이진형식 전송을 위해 XMODEM/CRC나 Kermit 프로토콜을 설정한다.

통신

전송속도, 데이터비트, 정지비트, 패리티, 흐름조절, 반송파 검출 등과 같은 통신 매개변수를 설정한다.

모뎀 명령

사용중인 모뎀의 종류와 설정사항을 지정한다.

프린터 반향

수신되는 텍스트와 사용자가 입력한 내용을 인쇄할 것인지를 지정한다.

타이머 모드

터미널 프로그램에 대한 시간 제한 여부를 지정한다.

기능키 표시

터미널창 하단에 기능키와 타이머 또는 시스템 시간을 표시하거나 감춘다.


전화 메뉴 명령

전화호출

원거리에 떨어져 있는 컴퓨터를 호출하여 연결한다.

호출해제

원거리에 떨어져있는 컴퓨터와의 연결을 끊는다.


전송 메뉴 명령

창안에 표시되지 않은 명령은 이동줄을 사용하여 본다.

텍스트파일 전송

텍스트파일을 원격 컴퓨터로 전송한다.

파일이름을 지정할 수 있으며 캐리지리턴 다음의 라인피드를 삭제할 것인지 또는 삽입할 것인지를 지정할 수 있다.

텍스트파일 수신

원격의 컴퓨터로부터 텍스트파일을 수신한다.

파일이름을 지정할 수 있으며, 텍스트를 기존의 파일에 추가할 것인지 특정 제어코드를 저장할 것인지의 여부와, 수신중인 텍스트의 형식 등을 지정할 수 있다.

텍스트파일 보기

텍스트파일의 송수신에 앞서 그 내용을 터미널창에 표시한다.

파일이름을 지정할 수 있으며 캐리지리턴 다음의 라인피드를 삭제할 것인지 또는 삽입할 것인지를 지정할 수 있다.

이진파일 전송

이진파일을 원격 컴퓨터로 전송한다.

터미널 프로그램은 [설정] 메뉴의 [이진형식 전송] 명령을 사용하여 지정한 프로토콜에 따라 이진파일을 전송한다.

이진파일 수신

이진파일을 원격 컴퓨터로부터 수신한다.

터미널 프로그램은 [설정] 메뉴의 [이진형식 전송] 명령을 사용하여 지정한 프로토콜에 따라 이진파일을 수신한다.

일시정지

텍스트파일 전송을 일시정지한다.

재실행

텍스트파일 전송을 재실행한다.

중지

텍스트파일 또는 이진파일의 전송을 중지한다.


전화번호 지정

터미널 프로그램이 전화를 걸 전화번호를 지정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [전화번호]를 선택한다.

2	[전화번호]란에 전화번호를 입력한다.

헤이스(Hayes) 호환형 모뎀을 사용하는 경우에 일시정지를 추가하려면 쉼표를 입력한다. 다른 종류의 모뎀을 사용하는 경우, 일시정지를 추가할 때 사용되는 글자를 알려면 모뎀 설명서를 참조한다.

3	필요한 다른 옵션을 선택한 후 [확인] 단추를 누른다.

옵션	기능

연결 대기시간	터미널 프로그램이 원격 컴퓨터로부터의 연결 신호를 대기하는 시간을 설정한다.

재호출	원격 컴퓨터와의 연결이 이루어지지 않은 경우 터미널 프로그램이 재호출을 하도록 지정한다.

연결시 신호	원격 컴퓨터와의 연결이 이루어진 경우 시스템 벨이 울리도록 지정한다.


터미널 에뮬레이션 설정

터미널 에뮬레이선 종류를 설정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 에뮬레이션]을 선택한다.

2	터미널 종류를 선택한다.

선택해야 할 터미널 종류를 알 수 없는 경우에는 DEC VT-100 (ANSI)를 선택한다. TTY를 선택한 경우에는 원격 컴퓨터가 캐리지리턴과 백스페이스, 탭 글자인 경우에만 서식화 코드를 수신한다.

3	[확인] 단추를 누른다.

주의:DEC VT-100 (ANSI) 터미널 에뮬레이션용으로 기능키를 사용하려면 ScrollLock이 반드시 켜져 있어야 한다. ScrollLock이 꺼져 있을 경우에는, 기능키와 화살표키들은 (VT-100의 기능이 아닌) 정상적인 윈도우의 기능을 수행한다. 즉 F1키를 누르면 윈도우의 도움말이 표시된다.


통신 매개변수 지정
통신 매개변수를 지정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [통신]을 선택한다.

2	사용중인 시스템과 원격 컴퓨터에 적합한 옵션을 선택한 후 [확인] 단추를 누른다.

옵션	기능

전송속도	사용중인 모뎀의 전송속도를 지정한다.

일부 모뎀은 여러가지 통신 속도로 전송이 가능하므로 하드웨어 설명서를 참조하여 양쪽 시스템에 공통된 속도를 선택한다.

데이터비트	두 컴퓨터간에 전송되는 데이터 패킷 내에서의 데이터 비트수를 지정한다.

패리티	패리티의 종류를 지정한다.

위의 옵션에서 데이터 비트를 8로 선택한 경우에는 [없음]을 선택한다.

반송파 검출	모뎀이 온라인 상태인지의 여부를 나타내는 반송파 신호를 검출하기 위해 모뎀 신호를 사용한다.

[반송파 검출]을 선택하면 터미널 프로그램은 모뎀이 온라인 상태인지를 결정하기 위해 반송파 검출 신호를 사용한다. 반송파 검출 기능이 꺼져 있는 경우 터미널 프로그램은 모뎀의 연결 여부를 결정하기 위해 모뎀 응답 문자열을 탐색한다.

다른 옵션들을 올바르게 선택했는데도 원격 컴퓨터와 모뎀이 연결되지 않는 경우에는 이 확인란을 지운 후 다시 연결해 본다.

패리티 검사	패리티 오류가 발생한 바이트를 확인한다.

이 옵션을 선택하지 않으면 모뎀은 오류가 검출된 바이트에 물음표(?)를 표시한다. 올바르게 전송되지 않은 글자들에는 물음표가 표시된다.

연결	모뎀이 연결되어 있는 통신 포트를 선택한다.

정지비트	전송된 글자들 사이의 지연시간을 지정한다.

흐름조절	버퍼가 가득 차서 원격 컴퓨터로부터 더 이상의 데이터를 받을 수 없는 경우 터미널 프로그램이 수행할 내용을 표시한다.

원격 컴퓨터가 하드웨어적인 방법을 사용하는 경우에는 [하드웨어]를 선택한다. 원격 컴퓨터가 버퍼 범람시 대처 기능을 전혀 사용하지 않는 경우에는 [없음]을 선택한다. 어떤 종류의 흐름조절 방법을 사용하는지 모르는 경우에는 XON/XOFF를 선택한다.


모뎀 명령 지정

모뎀 명령을 지정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [모뎀 명령]을 선택한다.

2	[기본 모뎀] 영역에서, 사용하는 모뎀 종류를 선택한다. 사용중인 모뎀이 모뎀 목록에 없는 경우에는 [없음]을 선택하거나 또는 사용중인 모뎀에서 쓰이는 명령과 가장 유사한 명령을 사용하는 모뎀을 선택한다.

3	[명령] 영역에 적절한 명령을 입력하거나 변경한다.

명령을 잘못 입력한 경우에는 모뎀 종류를 다시 선택하면 재설정된다.

4	[확인] 단추를 누른다.


터미널 사용시간 정보

기능키를 화면에 표시하면 시스템 시간이나 타이머가 터미널창 밑에 있는 상자에 표시된다.

사용시간 정보를 알려면

1	[설정] 메뉴에서 [타이머 모드]를 선택한다.

타이머가 작동된다.

2	타이머를 재설정하려면 [타이머 모드]를 다시 선택한다.

타이머를 재설정하지 않은채로 시스템 시간과 타이머 간의 전환을 하려면 [시간표시]를 누른다.

참조

기능키 표시 및 숨김


터미널 모드 지정

터미널 모드를 지정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 특성]을 선택한다.

2	적절한 [터미널 모드] 확인란을 선택한 후 [확인] 단추를 누른다.

옵션	기능

자동 줄바꿈	수신중인 글자가 지정된 마지막 열을 초과할 경우 자동 줄바꾸기를 한다.

원격 터미널의 폭이 132열이고 현재 사용중인 터미널의 폭은 80열인 경우 이 옵션을 사용한다. 이 옵션을 선택하지 않는 경우에는 수신되는 글자를 보려면 이동줄을 사용해야 한다.

지역 반향	현재 행하고 있는 키 입력을 화면에 표시한다.

키입력 내용을 원격 컴퓨터로 반향시키는 경우에는 [지역 반향]을 꺼야 한다.

소리	원격의 컴퓨터에 대한 시스템 벨 기능을 활성화시킨다.


캐리지리턴과 라인피드 지정(CR 또는 CR/LF)

수신중인 파일의 캐리지리턴에 라인피드를 추가하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 특성]을 선택한다.

2	[반입시] 확인란을 선택한다.

원격의 컴퓨터가 자신이 전송하는 파일의 캐리지리턴 다음에 라인피드를 추가하는 경우에는 [반입시] 확인란의 선택을 해제한다.

3	[확인] 단추를 누른다.

전송중인 파일의 캐리지리턴에 라인피드를 추가하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 특성]을 선택한다.

2	[반송시] 확인란을 선택한다.

원격의 컴퓨터가 자신이 수신하는 파일의 캐리지리턴 다음에 라인피드를 추가하는 경우에는 [반입시] 확인란의 선택을 해제한다.

3	[확인] 단추를 누른다.


화면 열수 지정

열수를 지정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 특성]을 선택한다.

2	[열수] 영역에서 80이나 132를 선택한다.

80열짜리 화면을 80열 이상의 화면으로 지정할 수 있다. 132를 지정하면 터미널은 132열을 입력하거나 수신했는지의 여부에 관계없이 텍스트용으로 132열을 유보해 둔다.

3	[확인] 단추를 누른다.


글꼴 선택

글꼴을 선택하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 특성]을 선택한다.

2	[터미널 글꼴] 영역에서 글꼴 및 글꼴크기를 선택한다.

사용자가 입력하거나 원격의 컴퓨터로부터 수신한 글자들은 선택된 글꼴 및 크기로 터미널창에 표시된다.

3	[확인] 단추를 누른다.


다른 언어 선택

다른 언어를 선택하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 특성]을 선택한다.

2	[전송] 영역에서 설정 내역을 선택한다.

국가명을 선택하여 어떤 종류의 국제표준기구 문자 집합을 사용할 것인지를 지정한다. 사용자가 선택한 언어를 호스트 컴퓨터가 인식할 수 있는지를 확인한다.

3	수신할 정보가 확장형 또는 강조형 글자를 포함하는 언어로 표시되는 경우에는 [IBM을 ANSI로] 확인란을 선택한다.

이와 같이 하면 앞서의 글자들은 올바른 모양으로 화면에 표시된다.

4	[확인] 단추를 누른다.


이동줄 표시

창안에 표시되지 않은 명령은 이동줄을 사용한다.

이동줄을 표시하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 특성]을 선택한다.

2	[이동줄 표시] 확인란을 선택한다.

3	[확인] 단추를 누른다.

참조

버퍼길이 설정


버퍼길이 설정

버퍼에 저장할 수 있는 길이를 설정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 특성]을 선택한다.

2	터미널을 80열 모드로 사용하고 있는 경우에는 25에서 399 사이의 숫자를, 터미널을 132열 모드로 사용하고 있는 경우에는 25에서 244 사이의 숫자를 [버퍼길이] 상자에 입력한다.

3	[확인] 단추를 누른다.

참조

이동줄 표시

화면 열수 지정


기능키, 화살표키, Ctrl키의 사용방법 지정

기능키와 화살표키 그리고 Ctrl키를 윈도우와 원격 컴퓨터에서 인식하게 할 수 있다.

이들 키의 사용방법을 지정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [터미널 특성]을 선택한다.

2	F1키를 눌러 [도움말]을 보거나 Ctrl+Esc키를 눌러 [작업 목록]을 화면에 표시하는 것처럼, 이 키들을 사용하여 윈도우의 기능을 수행하도록 하고자 하는 경우에는 [윈도우용 기능키, 화살표키, Ctrl키 사용] 확인란을 선택한다.

이 키들을 원격 컴퓨터로 보내고자 하는 경우에는 확인란 선택을 해제한다. 예를 들어, 원격 컴퓨터에 대해 Ctrl+C키를 사용하는 경우에는 이 확인란을 선택하면 안된다. 이 경우 이 키들은 원격 컴퓨터에서 실행되고 있는 소프트웨어의 종류에 따라 반응한다.


기능키의 기능지정

기능키 지정은 네 수준으로 구성되므로 각각의 기능키에 대해 네 개까지의 기능을 지정할 수 있다. 어떤 키에 대해 할당된 기능들 중에서 다른 기능을 사용하고자 하는 경우에는 키 수준을 변경할 수 있다.

기능키에 기능을 지정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [기능키]를 선택한다.

2	[키수준] 영역에서 기능키 그룹에 대한 수준을 선택한다.

3	[키이름] 상자에 각 기능키의 이름을 입력한다.

4	[명령] 상자에 텍스트나 코드 또는 두가지 모두를 입력한다. 41글자까지 입력할 수 있다.

다음 수준의 기능키에 대해 기능을 할당하는 경우에는 위의 단계 2에서 4까지 반복한다.

5	[확인] 단추를 누른다.

제어코드	기능

^A 에서 ^Z	A에서 Z까지의 제어코드를 원격 컴퓨터로 전송한다.

^$Dnn	지정한 시간만큼 터미널 동작을 지연시킨 후 재개하도록 한다.

^$B	터미널이 117ms동안 중단코드를 전송하도록 한다.

^$C	[전화] 메뉴에서 [전화호출] 명령을 선택한다.

^$H	[전화] 메뉴에서 [호출해제] 명령을 선택한다.

^$L1에서 ^$L4	키를 정의할 키 수준을 변경한다

^^	원격 컴퓨터에 ^기호를 전송한다.

^@	원격 컴퓨터에 공백문자를 전송한다.

^[n	하나 이상의 이스케이프 코드열을 원격 컴퓨터로 전송한다. n은 변수로서 코드의 개수를 나타낸다.

기능키의 이름을 터미널창 하단에 표시할 수 있다.

기능키를 표시하려면

1	[설정] 메뉴에서 [기능키]를 선택한다.

2	[키수준] 영역에서 화면에 표시하고자 하는 기능키의 수준을 선택한다.

3	[키표시] 확인란을 선택한 후 [확인] 단추를 누른다.

키가 화면에 표시된다. 화면에 표시된 키의 수준을 변경하려면 [기능키] 대화상자에서 다른 수준을 선택하거나 터미널창 하단에 있는 [키수준] 단추를 누른다.

주의:	[설정] 메뉴에서 [기능키 숨김]을 선택한 경우에는 기능키와 [키수준] 단추가 화면에 표시되지 않는다.

기능키에 할당된 명령을 사용하려면 Ctrl+Alt키와 기능키를 함께 누르며, 터미널 창 하단에 기능키 패드가 표시된 경우에는 해당 키를 누른다.

참조

기능키 표시 및 숨김


기능키 표시 및 숨김

터미널창 하단에 기능키 패드를 표시할 수 있다.

기능 키패드를 표시하려면

[설정] 메뉴에서 [기능키 표시]를 선택한다.

기능 키패드를 숨기려면

[설정]메뉴에서 [기능키 숨김]을 선택한다.

참조

기능키에 기능 지정


텍스트파일 전송용의 표준 흐름조절

표준 흐름조절을 선택하려면

1	[설정] 메뉴에서 [텍스트 전송]을 선택한다.

2	[흐름 조절]영역에서 [표준 흐름조절] 옵션을 선택한다.

[설정] 메뉴에 있는 [통신] 명령을 사용하면 흐름조절 방법을 지정할 수 있다.

3	[확인] 단추를 누른다.

참조

통신 매개변수 지정


텍스트파일의 글자단위 전송

한 번에 한 글자씩 전송하려면

1	[설정] 메뉴에서 [텍스트 전송]을 선택한다.

2	[흐름조절] 영역에서 [글자단위 전송] 옵션을 선택한다.

3	[글자사이 지연] 또는 [글자반향 대기] 옵션을 선택한다.

4	[확인] 단추를 누른다.

옵션	기능

글자사이 지연	오류방지를 위해 고르게 천천히 전송한다.

글자간 지연시간을 10분의 1초 단위로 입력란에 입력한다.

글자반향 대기	한번에 한 글자(8비트)를 전송한 후 다음 글자를 전송하기에 앞서 먼저 전송한 글자의 반향이 원격 컴퓨터로부터 수신될 때까지 대기한다.

이 방식은 속도가 느리며, 글자의 반향을 신뢰할 수 있는 시스템에서만 사용가능하다.

참조

텍스트파일의 줄단위 전송


텍스트파일의 줄단위 전송

한 번에 한 줄씩 전송하려면

1	[설정] 메뉴에서 [텍스트 전송]을 선택한다.

2	[줄단위 전송] 단추를 누른다.

3	[줄사이 지연] 또는 [확인 메시지 대기] 옵션을 선택한다.

4	[확인] 단추를 누른다.

옵션	기능

줄사이 지연	오류방지를 위해 고르게 천천히 전송한다.

줄사이 지연시간을 10분의 1초 단위로 입력란에 입력한다.

확인 메시지 대기	한 행을 보낸 후 다음 행을 보내기에 앞서 원격 컴퓨터가 어떤 메시지를 보내올 때까지 기다린다.

행 종료코드를 입력란에 입력한다. 일반적으로 ^M이 행 종료코드로 쓰인다.

이 방식은 원격 컴퓨터가 글자를 되돌려 보내는 것([글자반향 대기] 옵션)을 대기하는 것보다 빠르며, 원격 컴퓨터에 글자반향 기능이 없는 경우에 좋다.

참조

텍스트파일 전송시의 자동 줄바꿈 설정

텍스트파일의 글자단위 전송


텍스트파일 전송시의 자동 줄바꿈 설정

전송중인 텍스트의 자동 줄바꿈을 설정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [텍스트 전송]을 선택한다.

2	[자동 줄바꿈] 확인란을 선택한 후 열 번호를 입력란에 입력한다.

텍스트 편집기나 워드프로세싱 응용프로그램으로 작성된 파일인 경우 이 옵션을 사용한다. 열의 수는 화면의 크기에 상관없이 132글자폭까지 지정할 수 있다. 어떤 파일을 132열 터미널에 전송하려면 131을 입력한다. 이와 같이 열의 크기를 1만큼 줄여주면 행 종료코드(통상 ^M)용으로 한 칸이 남게 된다.

3	[확인] 단추를 누른다.


이진형식 전송 설정

이진형식 전송을 설정하려면

1	[설정] 메뉴에서 [이진형식 전송]을 선택한다.

2	프로토콜을 선택한 후 [확인] 단추를 누른다.

옵션	기능

XMODEM/CRC	8비트 전부를 데이터비트로 전송한다. 이때는 [패리티] 옵션이 [없음]으로 지정되어 있어야 한다.

KERMIT	7비트나 8비트를 데이터비트로 전송한다. [패리티] 옵션은 [짝수],[홀수] 또는 [없음]으로 선택할 수 있다. ASCII 확장 문자집합의 정보를 전송할 때에는 8비트를 선택한다. 데이터비트가 8비트 패킷인 경우에는 [패리티]를 [없음]으로 설정한다.

[패리티] 옵션을 설정하려면 [설정] 메뉴에서 [통신] 명령을 선택한다.

참조

통신 매개변수 지정


원격지 컴퓨터와의 연결
원격 컴퓨터와의 연결

원격 컴퓨터에 연결하려면

1	[전화] 메뉴에서 [전화호출]을 선택한다.

2	전화번호와 기타 옵션을 지정하지 않은 경우에는, [전화번호] 명령을 사용하여 전화번호와 기타 옵션을 지정한다.

3	[확인] 단추를 누른다.


원격지 컴퓨터와의 연결 해제
원격 컴퓨터와의 연결해제

원격 컴퓨터와의 연결을 해제하려면

1	원격 컴퓨터에서 사용하는 종료 명령을 입력한다.

현재 사용중인 서비스에서 쓰이는 종료 명령을 모르는 경우에는 서비스 패키지에 첨부된 설명서를 참고한다.

2	[전화] 메뉴에서 [호출해제]를 선택한다.


텍스트파일 전송

텍스트파일을 전송하려면

1	[전송] 메뉴에서 [텍스트파일 전송]을 선택한다.

2	전송하고자 하는 파일이 들어 있는 드라이브와 디렉토리를 [드라이브] 및 [디렉토리] 목록에서 선택한다.

3	전송하고자 하는 파일을 [파일이름] 목록에서 선택하거나 파일이름을 입력한다.

4	전송하고자 하는 텍스트의 각 줄 끝에 라인피드를 붙이려면 [LF 추가] 확인란을 선택한다.

라인피드를 제거하려면 [LF 삭제] 확인란을 선택한다.

원격 컴퓨터가 수신하는 텍스트에 라인피드를 추가하는 경우에는 라인피드를 삭제해 주어야 한다.

5	[확인] 단추를 누른다.

참조

전송 일시정지, 재실행 및 중지

캐리지리턴과 라인피드(CR 및 CR/LF) 지정


텍스트파일 보기

파일을 전송하기 전이나 또는 원격 컴퓨터로부터 파일을 수신한 후 그 내용을 터미널창에서 볼 수 있다.

텍스트파일을 보려면

1	[전송] 메뉴에서 [텍스트파일 보기]를 선택한다.

2	보고자 하는 파일이 들어 있는 드라이브와 디렉토리를 [드라이브] 및 [디렉토리] 목록에서 선택한다.

3	보고자 하는 파일을 [파일이름] 목록에서 선택하거나 파일이름을 입력한다.

4	라인피드를 붙여서 보려면 [LF 추가] 확인란을 선택한다.

라인피드를 제거해서 보려면 [LF 삭제] 확인란을 선택한다.

보려는 파일의 수신시에 라인피드를 지정한 경우에는 이 옵션을 무시해도 좋다.

5	[확인] 단추를 누른다.

참조

전송 일시정지, 재실행 및 중지


이진파일 전송

이진파일을 전송하려면

1	[전송] 메뉴에서 [이진파일 전송]을 선택한다.

2	전송하고자 하는 파일이 들어 있는 드라이브와 디렉토리를 [드라이브] 및 [디렉토리] 목록에서 선택한다.

3	전송하고자 하는 파일을 [파일이름] 목록에서 선택하거나 파일이름을 입력한다.

4	[확인] 단추를 누른다.

이진파일은 [설정] 메뉴의 [이진형식 전송] 명령에서 지정한 프로토콜에 따라 전송된다.

참조

전송 일시정지, 재실행 및 중지

이진형식 전송 설정


전송 일시정지, 재실행 및 중지

텍스트파일 전송 일시정지시키거나 재실행 또는 중지시킬 수 있다. 그러나 이진파일 전송은 정지시키거나 재실행시킬 수 없다. 이진형식 전송의 경우에는 중지만이 가능하다.

전송을 일시정지, 재실행 및 중지하려면

[전송] 메뉴에서 [일지정지]나 [재실행] 또는 [중지]를 선택한다.

또는 터미널창 아랫부분에서 해당하는 단추를 누른다.


수신된 정보를 새 텍스트파일로 작성

새 텍스트파일을 작성하려면

1	[전송] 메뉴에서 [텍스트파일 수신]을 선택한다.

2	새 텍스트파일을 저장하고자 하는 드라이브와 디렉토리를 [드라이브] 및 [디렉토리] 목록에서 선택한다.

3	저장할 파일이름을 [파일이름] 상자에 입력한다.

4	[확인] 단추를 누른다.

참조

전송 일시정지, 재실행 및 중지


수신된 정보를 기존의 텍스트파일과 바꾸기

텍스트파일을 바꾸려면

1	[전송] 메뉴에서 [텍스트파일 수신]을 선택한다.

2	바꾼 파일을 저장하고자 하는 드라이브와 디렉토리를 [드라이브] 및 [디렉토리] 목록에서 선택한다.

3	파일을 [파일이름] 목록에서 선택하거나 파일이름을 입력한다.

4	[확인] 단추를 누른다.

5	기존의 파일과 바꾸는 경우에는 [예] 단추를 누른다.

참조

전송 일시정지, 재실행 및 중지


수신된 정보를 기존의 텍스트파일에 추가

텍스트파일에 추가하려면

1	[전송] 메뉴에서 [텍스트파일 수신]을 선택한다.

2	[파일추가] 확인란을 선택한다.

3	추가할 파일을 저장하고자 하는 드라이브와 디렉토리를 [드라이브] 및 [디렉토리] 목록에서 선택한다.

4	파일을 [파일이름] 목록에서 선택하거나 파일이름을 입력한다.

5	[확인] 단추를 누른다.

참조

전송 일시정지, 재실행 및 중지


텍스트파일을 표 형식으로 수신

수신중인 텍스트를 표 형식으로 수신하려면

1	[전송] 메뉴에서 [텍스트파일 수신]을 선택한다.

2	[표 형식] 확인란을 선택한다.

3	[확인] 단추를 누른다.

참조

전송 일시정지, 재실행 및 중지


수신 텍스트파일에 제어코드 저장

제어코드를 저장하려면

1	[전송] 메뉴에서 [텍스트파일 수신]을 선택한다.

2	[제어코드 저장] 확인란을 선택한다.

일부 텍스트파일의 경우에는 서식 코드가 완전히 삭제되지 않을 수도 있다. 제거되지 않는 코드는 이 옵션을 사용하면 수신중인 텍스트파일 안에 저장된다.

3	[확인] 단추를 누른다.

참조

전송 일시정지, 재실행 및 중지


이진파일 수신

이진파일을 수신하려면

1	[전송] 메뉴에서 [이진파일 수신]을 선택한다.

2	이진파일을 저장하고자 하는 드라이브와 디렉토리를 [드라이브] 및 [디렉토리] 목록에서 선택한다.

3	파일이름을 [파일이름] 상자에 입력한다.

4	[확인] 단추를 누른다.

기존의 파일을 지정한 경우에는 기존의 파일을 수신되는 데이터로 바꿀 것인지 확인시키기 위해 [확인] 단추를 다시 한번 누른다.

터미널 응용프로그램은 [설정] 메뉴의 [이진형식 전송] 명령을 사용하여 지정한 프로토콜에 따라 이진파일을 수신한다.

경우에 따라서는 통신 오류로 인해 정보의 전송이 성공적으로 이루어지지 못할 수도 있다. 이런 경우 원격 컴퓨터는 재전송을 시도한다. 재전송 회수가 최대 재전송 회수에 도달하면 터미널 프로그램은 파일 전송을 취소한다.

5	전송을 중지하려면 [중지] 단추를 누르거나 [전송] 메뉴에서 [중지] 명령을 선택한다.

이진파일 전송의 경우 일시정지나 재실행은 불가능하다.

참조

이진형식 전송 설정


선택한 텍스트를 원격지의 컴퓨터로 전송
선택한 텍스트를 원격 컴퓨터로 전송

선택한 텍스트를 전송하려면

1	전송하고자 하는 텍스트를 선택한다.

2	[편집] 메뉴에서 [전송]을 선택한다.

선택된 텍스트는 클립보드로 복사된 후 원격 컴퓨터로 전송된다.


수신중인 텍스트의 인쇄

수신중인 텍스트를 인쇄하려면

1	[설정] 메뉴에서 [프린터 반향]을 선택한다.

수신되는 텍스트는 모두 프린터로 보내진다.

2	수신중인 텍스트의 분량이 1쪽 이하이고 이 부분을 프린터에서 빼내려면 [프린터 반향]을 한번 더 선택한다.