计算器帮助目录

使用Windows 计算器可以执行简单计算或解决数理问题。

学习帮助的使用方法，请按F1键。

如何...

变换数值到其他数制

输入算式

切换计算器

使用高级统计功能

同时使用计算器和剪贴板

使用存储功能

使用数基功能

使用运算符

使用其他高级功能

使用函数计算器的统计功能

使用标准计算器的功能

命令

“编辑”菜单命令

“查看”菜单命令


“编辑”菜单命令

复制

复制一个数值到剪贴板。

因为剪贴板将数值作为文字对待，您可以复制任何数制的数值。当复制一个值并将其粘贴到其他应用程序时可使用此命令。

粘贴

从剪贴板上将数值粘贴到计算器的显示区，或执行一计算器功能。

计算器认为剪贴板上的每个字符和从键盘键入的字符具有相同意义。当从剪贴板上粘贴时，计算器将这些字符解释成键序列或功能键。


“察看”菜单命令
“查看”菜单命令

函数型

转换到函数计算器。

使用函数计算器完成高级计算。

标准型

转换到标准计算器。

使用标准计算器完成简单计算。


输入算式

使用鼠标器单击计算器按钮或在键盘上按相应的键。

若要输入算式

1	输入算式中的第一个数。

2	选择运算符。

3	输入算式中的下一个数。

如果输入中有错，选择Back按钮（或按退格键）删除不正确的数字。

或选择CE按钮（或按DEL 键）清除整个数字。

4	输入剩下的数或运算符。

5	选择等于按钮（=）。

或按输入键或=（等于）键。

如果出现错误，选择C 按钮（或按ESC 键）清除整个算式。


利用剪贴板使用计算器
同时使用计算器和剪贴板

计算器可以将计算结果提供给其他应用程序，也可以使用其他应用程序提供的数值执行计算器功能。

要从计算器显示区复制数值到剪贴板

从“编辑”菜单中选择“复制”

要从剪贴板上粘贴一字符序列到计算器

1	如果使用函数计算器，请选定要粘贴的数制。

2	从“编辑”菜单中选择“粘贴”。

计算器认为剪贴板上所有字符和从键盘输入的字符具有相同意义。

当从剪贴板粘贴时，计算器将某些字符解释成键序列或功能键。

字符	功能

:c	清除内存中的任何值。

:e	在十进制数时，允许输入科学计数法表示的数字。

在十六进制数时，指定数字“E”。

:m	将显示值存放到内存中。

:p	将显示值与存储值相加。

:q	清除当前算式。

:r	显示内存中的值。

\	与Dat 按钮相同，通常被当成INS键，使用此键时必须先激活“统计框”。


切换计算器

若要切换计算器

从“查看”菜单中选择“函数型”或“标准型”。


使用科学计算器的统计功能
使用函数计算器的统计功能

若要执行统计功能

1	选择Sta 按钮，出现“统计”框。

2	使用鼠标器或键盘输入算式中的第一个数值。

如果使用键盘，按ALT+R键选择RET 按钮，然后输入数字。

3	选择Dat 按钮在“统计”框中输入数值。

4	输入算式中的其他数，每次选择Dat 按钮将数值放入“统计”框。

5	选择欲使用的统计函数按钮—Ave（均值）、Sum（总和）或S（标准偏差）。

6	用完“统计”框后，从“控制”菜单中选择“关闭”以删除它。

按下面方法使用“统计”框按钮。

按钮	作用

RET	切换到主计算器并保持“统计”框栏。

LOAD	将计算器显示区的数字改成“统计”框中所选数字。

CD	从“统计”框中删除选定数字。

CAD	从“统计”框中删除所有数字。


将数值转换成其他数制
将数值转换到其他数制

开启函数计算器时，工作状态设置在十进制。

若要使用函数计算器转换数值

1	输入数值。

2	选定欲转换成的数制的选项—Hex（十六进制）、Dec（十进制）、Oct（八进制）或Bin（二进制）。

3	选定显示结果的度量单位。当变换到十六进制、八进制或二进制时，可选定Dword、word 或Byte选项。

如果将一带小数点的十进制数转换成另一数制的数，计算机先将该数取整，使之变成整数。从十六进制、八进制或二进制转换成十进制的数也以整数出现。

数制	范围

十六进制	-2 [image] -1 到 2 [image] -1

十进制	-9.9999999999999e-307 到 9.9999999999999e+307

八进制	-2 [image] -1 到 2 [image] -1

二进制	-2 [image] -1 到 2 [image] -1


使用标准计算器功能

若要使用标准计算器功能，单击下列按钮或使用键盘上相应的键。

按钮	键	功能

+	+	加。

-	-	减。

*	*	乘。

/	/	除。

+/-	F9	改变显示数值的符号。

.	. 或，	在显示的数字中加入一个十进制小数点。句点是标准的小数点运算符，使用控制面板可以改变小数点运算符。

sqrt	@	计算显示数的平方根。

%	%	计算百分比。

=	= 或输入键	对前两个数进行运算。要重复上次运算再选一次即可。

1/x	r	计算显示数的倒数。

Back	BACKSPACE	删掉显示数的最右边数字。

C	ESC	清除当前算式。

CE	DEL	清除所显示的数。

MC	CTRL+L	清除内存中的全部数值。

MR	CTRL+R	调出内存中的数值。该数值仍保留在内存内。

MS	CTRL+M	将所显示的数存入内存。

M+	CTRL+P	将所显示的数与存储数相加。


使用存储功能

若要使用计算器的存储功能，请单击下列按钮或使用键盘上相应的键。

按钮	键	功能

MC	CTRL+L	清除内存中的数值。

MR	CTRL+R	调出存放在内存中的数值。

MS	CTRL+M	将显示数值存入内存。

M+	CTRL+P	将显示数与内存中的数相加。

当在内存中存放一个数时，字母M 将显示在显示区下方。如果存储一个零或往内存加入一个数与内存中的数相加后为零，字母M 将消失。如果您存储了另一个数，它将取代内存里当前的数。


使用数基功能

若要在函数计算器里使用高级数基功能，单击下列按钮或使用键盘上相应的键。

按钮	键	功能

Bin	F8	转换成二进制。

Byte	F4	显示当前数的低8位。

Dec	F6	转换成十进制。

Dword	F2	显示数值的全32位表示。

Hex	F5	转换成十六进制。

Oct	F7	转换成八进制。

Word	F3	显示当前数的低16位。


使用运算符

若要在函数计算器上使用高级运算功能，单击下列按钮或使用键盘上相应的键。

按钮	键	功能

（	（	开始新一层括号。括号层数显示在显示区下方，最大层数为25。

）	）	结束当前层括号。

And	&	逐位求与。

Int	;	显示十进制数的整数部分。 Inv+Int显示十进制数的小数部分。

Lsh	<	左移。Ivn+Lsh 右移。选择此按钮后，必须指定（ 以二进制）显示区中数左移或右移的位数。然后按 =（等号）。

Mod	%	显示X/Y的模或余数。

Not	~	逐位求反。

Or	|	逐位或运算。

Xor	^	逐位异或运算。


使用高级统计功能

若要使用函数计算器的高级统计功能，单击下列按钮或使用键盘上相应的键。

按钮	键	功能

Ave	CTRL+A	计算“统计”框中显示数值的均值。Inv+Ave计算它们的平方均值。

Dat	INS	将显示数输入“统计”框。

s	CTRL+D	用样本参数n-1计算标准差。Inv+S用样本参数n计算标准差。

Sta	CTRL+S	打开“统计”框并激活Ave、Sum、S 和Dat 按钮。

Sum	CTRL+T	计算“统计”框中各数的和。Inv+Sum计算它们的平方和。


使用其他高级功能

若要在函数计算器上使用其他高级功能，单击下列按钮或使用键盘上相应的键。

按钮	键	功能

cos	o	计算显示数的余弦值。Inv＋cos计算反余弦值。Hyp+cos计算其双曲余弦函数值。Inv+Hyp+cos则计算其反双曲余弦函数值。

Deg	F2	设置三角函数的输入单位为度。此功能用于十进制方式。

dms	m	将所显示数值变换成度—分—秒格式（假设所显示的数是以度表示）。Inv+dms将显示数变换成度（假设显示数是度—分—秒格式）。

Exp	x	允许按科学计数法输入数字。指数的上限是+307。只需使用0-9键，即可连续输入数字。Exp 只能用于十进制。

F-E	v	设置使用和不使用科学记数法。大于10^15的数总是用科学记数法表示。F-E 只能用于十进制。

Grad	F4	在十进制下，设置三角函数输入单位为梯度。

Hyp	h	设置正弦、余弦和正切的双曲函数。计算完成后，其他功能将自动关闭双曲函数。

Inv	i	设置sin、cos、tan、PI、x^y、x^2、x^3、ln、log、Ave、Sum和s的反函数。计算完成后，其他功能将自动关闭反函数。

ln	n	计算自然对数（基为e）值。Inv+ln求e的x次幂。其中x是当前显示数。

log	l	计算常用对数（基为10）值。Inv+ln求10的x次幂。其中x是当前显示数。

n!	!	计算显示数的阶乘。

PI	p	显示Pi值（3．1415...）。Inv+PI显示2*Pi（6.28...）。

Rad	F3	在十进制下，设置三角函数的输入单位为弧度。

sin	s	计算显示数的正弦值。Inv+sin 为反正弦值。Hyp+sin为双曲正弦值。Inv+Hyp+sin为反双曲正弦值。

tan	t	计算显示数的正切值。Inv+tan为反正切值。Hyp+tan为双曲正切值。Inv+Hyp+tan为反双曲正切值。

x^y	y	计算x 的y 次幂，Inv+x^y为x的y次根。

x^2	@	计算显示数的平方。Inv+x^2 为平方根。

x^3	#	计算显示数的立方。Inv+x^3 为立方根。