字体安装程序帮助目录

字体安装程序是安装打印机字体的工具。您可以安装字体盒字体或软字体（基于磁盘）。如果使用HP LaserJet III 系列的任何一种打印机,您也可以安装可缩放字体。 在使用字体安装程序安装新字体前字体必须有指定的格式。更多的信息请参看可兼容的字体和字样。

如何

复制和移动字体到打印机端口

删除字体

暂时或永久地下装软字体或可缩放字样

编辑软字体和可缩放字样的名字和属性

安装字体

指定字体名和字体系列

版权 � 1992 by Hewlett-Packard Company


可兼容的字体和字样

用HP字体安装程序安装的字体必须是下列形式中的之一:

*   位图打印机（软）字体 -- 基于磁盘

基于磁盘的（软）位图打印机字体必须是PCL格式。这些字体有各种不同的文件扩展名。例如HP的Type Director 的软字体使用SFP和SFL。而HP较老的软字体产品,诸如AC,AE,AG,DA,DC产品,则用文件扩展名.USP,.USL,.RBP,.RSL等。

*   用自动字体支持工具软件安装的字体

自动字体支持使用文件 GLUE.TXT

*   字体盒字体—打印机字体盒点阵（PCM）文件

此外,如果您有 Intellifont-for-Windows, 也可以用HP字体安装程序安装

*   可缩放字样产品 -- 基于磁盘或基于字体盒

可缩放字样产品必须是 AGAF Compugraphic的 FAIS 格式。所有其它字体产品需要 AutoFont 支持文件或 PCM 文件。


删除字体

如果您不再使用某种字体,可以从 Windows 应用程序中删除它。也可以从硬盘上删除它。

若要删除一种字体:

1	在“字体”对话框中,从左边列表框中选定要删除的字体。注意字体名旁的图标和标记。软字体可以用磁盘图标标识。字体盒字体可以用字体盒图标和名字标识。可缩放打印机字体如果是基于磁盘的,可用磁盘图标标识，如果是基于字体盒的,可用字体盒图标标识。可缩放的屏幕字体可以用磁盘图标和字名前面的一句小点（.）标识。

2	选择“删除”按钮。出现一个对话框,询问您是否从硬盘上删除相应的字体文件。

3	选择“是”，从打印机内存和硬盘上同时删除该字体。

或者选择“否”，删除打印机内存中的字体但不删除硬盘上的字体。

当选择“否”时,字体名不再出现在窗口的任何地方,但字体文件仍保留在硬盘上。除非以后还打算使用它,否则您应该删除该字体文件以释放硬盘空间。


暂时或永久地下装软字体
暂时或永久地下装软字体或可缩放字样

把软字体或可缩放的字样从计算机传输到打印机的过程称为“下装”。如果频繁地使用一个字体,永久地下装这个字体可以保证这个字体一直保留在打印机内存中直到关闭打印机。永久方式安装字体时,一般说来打印可以快些,但是永久地安装字体也会限制打印机打印图形和复杂页面所需的可用内存数量。

如果您以暂时方式安装一个字体,只在用这种字体打印时,才把它装入打印机内存。暂时方式是标准设置，当一种字体很少被用到，或是为了给打印图形腾出打印机内存，或是在一个文档中使用了多种不同的字体，或是在一个共享打印机上打印时，暂时性下装是很好的选择。当您第一次从硬盘上安装一个字体时,这是默认设定。

若要永久方式下装一个字体:

1	在“字体安装程序”对话框中选定要永久下装的字体。虽然在列表框中可以选定多种字体,但对永久性下装只能一次选一个字体。如果您选择多种字体，在您选定设置时,用以选定“永久或暂时”的按钮将会变得暗淡。

2	选定“永久”选项。

3	对每个要永久下装的字体，重复步骤 2 和 3。

4	当完成配置基于磁盘的字体时,选择“退出”按钮。如果指定某种字体为永久,会出现一个对话框,询问是否立即下装字体和（或）在每次启动计算机时自动下装。

5	如果要立即下装字体或字样到打印机并且以后每次启动计算机时自动下装字体, 同时选定“立即下装”和“启动时下装”。

如果选定“启动时下装”,必须在打开计算机前先打开打印机。这是因为字体安装程序在您的AUTOEXEC.BAT文件中插入了一行,使每次启动或重设置计算机时都自动下装选定的字体。

6	选择“退出”按钮。


编辑基于磁盘的字体和属性
编辑软字体和可缩放字样的名字和属性

如果您购买了一个基于磁盘的字体,而且与您正在使用的字体有同样的名字,您应该使用字体安装程序改变这个字体名。您不能改变字体盒字体的名字。

若要改变字体名:

1	在“字体安装程序”对话框中,从已安装字体列表中选定要编辑的字体。

2	选择“编辑”按钮。

3	在“编辑”对话框中“名字”框里输入选定字体的新名字。

注意: 除非您对正在处理的字型很有经验（建立自己的字体或人工地下装字体）,不要改变字体安装程序自动输入的字体 ID 或系列设置。下面的列表描述了“编辑”对话框中所有的选项。

4	选择“确定”按钮。

这时选定字体的新名字这时将出现在字体安装程序对话框中和使用此字体的 Windows 应用程序中。

5	选择“退出”按钮。

在“编辑”对话框里的选项会略有变化,这取决于是否在安装一个字体安装程序不能识别的字体或是否正在编辑当前安装的字体名。在任何情况下,您都将看到这些选项:

选项 	解释

描述	字体描述。如果字体安装程序不能识别该字体,通常您只能看到字体类型和点的大小。

字体文件	包含字体的文件名。

名字	字体安装程序对话框和整个 Windows 中使用的字体名。如果您加入一个安装程序不能识别的字体,这个框是空的并且需要输入字体名。

ID	在 WIN.INI 中的字体 ID 号。除非人工下装字体,并且改变WIN.INI中的字体的顺序,否则不要改变字体 ID 。如果您改变了一个字体的ID,必须保证在同一打印机端口上安装的其他字体没有使用。

状态	字体下装方式—永久字体或暂时字体。

系列	字体所属字体系列的名字。字体系列描述字体总的外观并决定安装程序如何产生字体的 PFM 文件。

Roman	具有可变字符宽度的 Serif 字体如 Tms,Rmn。

Swiss	具有可变字符宽度的 Sans  字体如 Helv。

Modern	具有不成比例字符宽度的 Serif 或 Sans 字体, 如 Pica,Elite,和 Courier。

Script	Cursive 字体。

Decorative	古老的英文字体。

Edit Mode	如果选定了多个有相同名字和系列的字体,选定此选项。这将允许您改变所有同时选定的字体名字。


安装字体

在安装字体之前,请确保已使用打印机管理器或控制面板设置您的打印机和打印机端口。如果打印机连接到一个串行口,可能需要改变端口的通信设定以匹配打印机所需设定。这一点非常重要,因为要为打印机连接到的端口设置字体信息。为了完成这一点,选择“连接”对话框中的“设定”按钮安装新字体后,要保证它和已使用的其他字体没有相同的名字和点大小。虽然名字和大小相同,两种字体的点阵可能不同。如果发现重名,选择“编辑”按钮改变字体名字。

注: 某些打印机,例如原来的HP LaerJet 打印机,只支持字体盒字体,不支持基于磁盘的字体或可缩放字样。因此,在这种类型打印机上只能安装和配置字体盒字体。

选定对应于您要安装的字体类型的主题:

安装基于字体盒的字体

安装软字体

安装基于磁盘的可缩放字样


安装基于字体盒的字体

对某些字体盒字体产品的支持已经加在打印机驱动程序中。如果您使用这样的打印机驱动程序,驱动程序支持的字体盒在“打印机设置”对话框的字体盒列表列出。这种情况下,您不必使用字体安装程序。

选择“撤销”按钮返回到“打印机设置”对话框,然后从字体盒列表中选定字体盒。字体盒的安装就完成了。

如果您的字体盒没有列出,您必须安装AutoFont 支持 文件（TFM文件）或支持您的字体的打印机字体盒点阵文件（PCM文件）。如果没有AutoFont支持磁盘或打印机字体盒点阵文件,请与字体经销商联系。

若要安装没有列出的字体盒:

1.	根据字体经销商的建议,安装AutoFont支持文件或打印机字库点阵文件。

2.	在“字库安装程序”对话框中选择增加字体按钮。

3.	在“增加字体”对话框中输入AutoFont支持文件或打印机字体盒点阵文件所在的驱动器和目录（例如: C:\AUTOFONT）。

字体安装程序读取该目录并显示可以支持的字体清单。

4.	选择“确定”按钮。

5.	在右边的列表中,选择你要安装的字体。

6.	选择“新增”按钮。

7.	输入驱动程序支持文件的目标驱动器和目录（例如:C:\PCLFONTS）。

8.	选择“确定”按钮。

9.	选择“退出”按钮,然后在打印机设置对话框中的字体盒清单中选定字体盒名。

注:	如果没在字体盒列表中选定字体盒,在Windows软件中就不能得到该种字体。

相关主题

安装软字体

安装基于磁盘的可缩放字样


安装软字体

使用字体安装程序可以安装采用HP PCL格式的基于磁盘的打印机字体。

若要安装软字体:

1.	在“字体安装程序”对话框中选择“新增字体”按钮。

2.	在“新增字体”对话框中输入您的软字体所处的驱动器和目录。

3.	选择“确定”按钮。

4.	在右边的列表中选定要安装的字体。

5.	选择“新增”按钮。

6.	输入要放置字体的目标驱动器和目录。

如果你的字体已在硬盘驱动器的一个目录中,使用和目标驱动器和目录相同的驱动器和目录。这样,字体安装程序不致重复生成该字体的两个版本。否则,使用默认的打印机字体目录C:\PCLFONTS。

7.	选择“确定”按钮。

一旦安装,每种字体都将显示在左边的列表中。

8.	选择“退出”按钮。

相关主题:

暂时或永久地下装软字体或可缩放字样

安装基于字体盒的字体

安装基于磁盘的可缩放字样


安装基于磁盘的可缩放字体
安装基于磁盘的可缩放字样

如果使用HP LaserJetIII系列打印机,可用字体安装程序安装可缩放 字样。

若要安装基于磁盘的可缩放的字体:

1.	根据字体经销商提供的说明安装 AutoFont 支持 文件并且建造可缩放的打印机字体。

2.	在“字体安装程序”对话框中选择“新增字体”按钮。

3.	在“增加字体”对话框中输入已安装AutoFont支持文件的驱动器和目录（例如:C:\AUTOFONT）。

字体安装程序将读取该目录并显示可以支持的字体列表。

4.	选择“确定”按钮。

5.	在右边的列表中,选定要安装的可缩放字体。

6.	选择“新增”按钮。

7.	输入要存放可缩放打印机字体的目标驱动器和目录（例如:C:\PCLFONTS）。

8.	选择“确定”按钮。

9.	选择“退出”按钮。

一旦安装,每种字体都将显示在左边的列表中。

相关主题:

暂时或永久地下装软字体和可缩放字样

安装基于字体盒的字体

安装软字体


把字体复制到另一个打印机端口
把字体复制或移动到另一个打印机端口

如果使用多个PCL打印机或者要改变打印机连接的端口,可以使用字体安装程序把已安装的基于磁盘的字体或字体盒的字体移动或复制到该端口的其它打印机上。如果移动或复制字体盒字体,必须把实际的字体盒移到另一打印机上。

若要把字体移动或复制到新端口:

1	在“字体安装程序”对话框中选择“复制字体到新端口”按钮。

2	在“复制字体到新端口”对话框中选定要使用的端口。

3	选择“确定”按钮。

目前被装配在所选择端口的字体被列在“字体安装程序”对话框中。

4	无论它是在右边或左边,选定要移动或复制的字体。

当你选择了一个字体,将在两个框中间出现一个箭头,表示移动或复制的方向。

5	选择“移动”或“复制”按钮。

字体安装程序把选定的字体移到或复制到在另一个框中显示的端口。

6	如果移动或复制基于磁盘的字体,对新端口选定“永久”或“暂时”。

如果你将移动或复制字体盒字体,对字体移动或复制到端口所在的打印机,还需要在“打印机设置”对话框的字体盒列表中选定新字体盒。

7	完成上述步骤后,选择“退出”按钮。

相关主题

暂时或永久下装软字体或可缩放字样


指定字体名和字体系列

如果字体安装程序不认识您选择安装的字体名字和系列,“字体组”对话框将出现,使您可以输入信息。

我们极力推荐您不要改变字体制造商提供的设定。只有绝对必要时才使用这个选项。

在“字体组”对话框中输入字体名字:

1	在“名字”框中输入该字体的制造者名。

2	选定字体所属系列。

注:	除非您对处理字体非常有经验（产生自己的字体或人工下装您的字体）,不要对字体驱动程序自动加入的字体ID或系统设置做任何改动。

3	选择是否你要永久或暂时地安装基于磁盘的字体文件。

相关主题

编辑软字体和可缩放字样的名字和属性


可缩放字体可以被缩小或放大,并且不局限为特定点大小


AutoFont 支持文件包含字体安装程序使用的字体宽度信息。AutoFont支持随所有新的HP字体产品一起交付的磁盘。