電卓のヘルプ

電卓は、普通の計算や科学技術計算をするときに使います。

 F1 キーを押すと、ヘルプの使い方が表示されます。

目次

式の入れ方

電卓の種類を変える

数値の表記形式を変える

統計機能を使う

演算子の使い方

普通の電卓の機能

メモリー機能の使い方

クリップボードの応用

数値表記機能の使い方

関数電卓の機能

関数電卓の統計機能

コマンド

[編集]メニューのコマンド

[電卓の種類]メニューのコマンド


[編集]メニューのコマンド

[コピー]

表示領域の数値をクリップボードにコピーします。

クリップボードは数値を文字列として扱うため、10進数や16進数など、どんな数値表記の値でもコピーできます。このコマンドは、数値をコピーして別のアプリケーションに貼り付けるときに使います。

[貼り付け]

クリップボードから電卓の表示領域に数値を貼り付けます。または、クリップボードの内容をキーボードからの入力と同じように解釈して、電卓の機能を実行します。

クリップボードから貼り付けたときに、コマンドや機能キーとして解釈される文字もあります。


[電卓の種類]メニューのコマンド

[関数電卓]

関数電卓に切り替えます。三角関数や統計の機能を使うときは、関数電卓に切り替えてください。

[普通の電卓]

普通の電卓に切り替えます。簡単な計算をするときは、普通の電卓に切り替えてください。


式の入れ方

電卓のボタンを押すときは、マウスでクリックしてください。または、それぞれのボタンに対応したキーボードのキーを押してください。

式を入れるには

1.	最初の数値を入れます。

2.	[+]、[-]などの演算子のボタンを押します。

3.	次の数値を入れます。

間違えたときは、[Back]ボタンをクリックするか BackSpace キーを押して数字を直します。

数値全体を取り消すときは、[CE]ボタンをクリックするか Del キーを押します。

4.	ほかにも入れる必要のある数値や演算子があるときは、続けてその数値などを入れます。

5.	[＝](等号)ボタンをクリックします。

または = キーか Enter キーを押します。

計算を最初からやり直すときは、[C]ボタンをクリックするか Esc キーを押せば、式全体を取り消せます。


クリップボードの応用

電卓の計算結果を別のアプリケーションで利用できます。また、別のアプリケーションからコピーした数値を使って、電卓を使うこともできます。

数値を電卓の表示領域からクリップボードにコピーするには

[編集]メニューの[コピー]コマンドを選びます。

クリップボードから電卓にコマンドを貼り付けるには

1.	関数電卓を使っているときは、10進、16進などの数値表記方法を選びます。

2.	[編集]メニューの[貼り付け]コマンドを選びます。

電卓では、クリップボードの中の文字はキーボードから入力されたものと同じように扱われます。また、次の文字列は、クリップボードから貼り付けたときにコマンドや機能キーとして解釈されます。

文字列	機能

:c	メモリーに記憶された値をすべてクリアします。

:e	10進モードの指数表記に従って数値を入れられるようにします。ただし、16進モードでは数値“E”になります。

:m	表示領域の値をメモリーに記憶します。

:p	表示領域の値をメモリーの中の値に加算します。

:r	メモリーの中の値を表示します。

\	[Dat]ボタンと同じです。[Dat]ボタンは、普通は Ins キーに割り当てられています。この機能を使うときは、[統計ボックス]ダイアログ ボックスを開いておく必要があります。


電卓の種類を変える

電卓の種類を切り替えるには

[電卓の種類]メニューで、使用する電卓に切り替えるコマンドを選びます。

[関数電卓]コマンドと[普通の電卓]コマンドがあります。


統計機能を使う

統計計算をするには

1.	[Sta]ボタンを押します。

[統計ボックス]ダイアログ ボックスが出ます。

2.	電卓のウィンドウに戻って、マウスかキーボードで最初の値を入力します。

キーボードを使っている場合は、Alt+R キーを押して[RET]ボタンを選んでから数値を入力します。

3.	[Dat]ボタンをクリックし、入力した値を[統計ボックス]ダイアログ ボックスに入れます。

4.	計算に使う値をすべて入れます。

1つの値を入力するごとに[Dat]ボタンをクリックして、入力した数値を[統計ボックス]ダイアログ ボックスに入れてください。

5.	[Ave](平均)、[Sum](合計)、[s](標準偏差)のボタンのうち、計算に使う統計関数のボタンをクリックします。

6.	統計計算が済んだときは、[統計ボックス]ダイアログ ボックスのコントロール メニューの[閉じる]を選びます。

[統計ボックス]ダイアログ ボックスのボタンの機能は次のとおりです。

ボタン	機能

[保持]	[統計ボックス]ダイアログ ボックスのデータはそのままにして、電卓本体に切り替えます。

[ロード]	電卓の表示領域に表示されている数値を、[統計ボックス]ダイアログ ボックスで選ばれている値に変えます。

[クリア]	選ばれた数値を[統計ボックス]ダイアログ ボックスから削除します。

[すべてをクリア]	すべての数値を[統計ボックス]ダイアログ ボックスから削除します。


数値の表記形式を変える

関数電卓を起動した時点では、10進法で働くようになっています。

関数電卓を使って数値を変換するには

1.	値を入れます。

2.	数値表記を選びます。

[16進]、[10進]、[8進]、[2進]のオプション ボタンで選んでください。

3.	結果の表示に使う単位を選びます。

16進、8進、2進に変換するときは、[32bit]、[16bit]、[8bit]のオプション ボタンを選べます。

小数部つきの10進数を別の数値表記に変換すると、小数部が切り捨てられて整数になります。16進、8進、2進から10進に変換した数値も整数になります。

数値表記	範囲

16進	-2 [image] -1 ～ 2 [image] -1

10進	-9.9999999999999e-307 ～ 9.9999999999999e+307

8進	-2 [image] -1 ～ 2 [image] -1

2進	-2 [image] -1 ～ 2 [image] -1


普通の電卓の機能

普通の電卓では、次のボタンをクリックするか、ボタンに対応するキーボードのキーを押してください。

ボタン	キー	機能

[+]	 + 	加算。

[-]	 - 	減算。

[*]	 * 	乗算。

[/]	 ／ 	除算。

[+/-]	 F9 	表示されている数値の正負の符号を反転します。

[.]	 . か , 	表示されている数値に小数点を入れます。標準の小数点はピリオドです。小数点に使う文字は、コントロール パネルで変えられます。

[sqrt]	 @ 	表示されている値の平方根を計算します。

[%]	 % 	百分率を計算します。

[=]	 = か Enter 	それまでに入力した2つの数値を計算します。これをもう一度押すと、前の計算を繰り返します。

[1/x]	 R 	表示されている数値の逆数を計算します。

[Back]	 BackSpace 	表示されている数値の右端の数字をクリアします。

[C]	 Esc 	現在の計算を取り消します。

[CE]	 Delete 	表示されている数値をクリアします。

[MC]	 Ctrl+L 	メモリーの中の値をクリアします。

[MR]	 Ctrl+R 	メモリーの中の値を呼び出します。値はメモリーの中に残ります。

[MS]	 Ctrl+M 	表示されている数値をメモリーに入れます。

[M+]	 Ctrl+P 	表示されている数値をメモリーの中の数値に加算します。


メモリー機能の使い方

電卓のメモリー機能を使うには、次のボタンをクリックするか、ボタンに対応するキーボードのキーを押してください。

ボタン	キー	機能

[MC]	 Ctrl+L 	メモリーの中の値をクリアします。

[MR]	 Ctrl+R 	メモリーの中の値を呼び出します。

[MS]	 Ctrl+M 	表示されている数値をメモリーに入れます。

[M+]	 Ctrl+P 	表示されている数値をメモリーの中の数値に加算します。

数値をメモリーに記憶すると、“M”という文字が表示領域の下のボックスに表示されます。メモリーに0を記憶するか、メモリーに値を加算した結果が0になったときは、“M”の表示が消えます。新しい値をメモリーに入れると、それまでメモリーに入っていた値はなくなります。


数値表記機能の使い方

関数電卓の数値表記機能を使うには、次のオプション ボタンを選ぶか、ボタンに対応するキーボードのキーを押してください。

ボタン	キー	機能

[2進]	 F8 	2進数に変換します。

[8bit]	 F4 	現在の数値の下位8ビットを表示します。

[10進]	 F6 	10進数に変換します。

[32bit]	 F2 	現在の数値を完全な32ビット表記で表示します。

[16進]	 F5 	16進数に変換します。

[8進]	 F7 	8進数に変換します。

[16bit]	 F3 	現在の数値の下位16ビットを表示します。


演算子の使い方

関数電卓の演算子を使うには、次のボタンをクリックするか、対応するキーを押してください。

ボタン	キー	機能

[(]	 ( 	新しいレベルのかっこを開きます。現在のかっこのレベルが表示領域の下に出ます。最大のレベルは25です。

[)]	 ) 	現在のレベルのかっこを閉じます。

[And]	 & 	ビットごとのAND(論理積)を計算します。

[Int]	 ; 	10進値の整数部を表示します。[Inv]+[Int]ならば10進値の小数部を表示します。

[Lsh]	 < 	ビットを左へシフトします。[Inv]+[Lsh]ならば右へシフトします。このボタンを押したら、表示領域に出ている数値を左か右に(2進で)シフトする桁数を指定して、[=](等号)を押してください。

[Mod]	 % 	x／yの余りを表示します。

[Not]	 ~ 	ビットごとのNOT(反転)を計算します。

[Or]	 | 	ビットごとのOR(論理和)を計算します。

[Xor]	 ^ 	ビットごとのXOR(排他的論理和)を計算します。


関数電卓の統計機能

関数電卓の統計機能を使うには、次のボタンをクリックするか、対応するキーを押してください。

ボタン	キー	機能

[Ave]	 Ctrl+A 	[統計ボックス]ダイアログ ボックスに表示されている値の平均を計算します。[Inv]+[Ave]は、平方の平均を計算します。

[Dat]	 Insert 	表示部に表示されている値を[統計ボックス]ダイアログ ボックスに入れます。

[s]	 Ctrl+D 	標本数をn-1とした標準偏差を計算します。[Inv]+[s]は標本数nの標準偏差を計算します。

[Sta]	 Ctrl+S 	[統計ボックス]ダイアログ ボックスを開き、[Ave]、[Sum]、[s]、[Dat]の各ボタンを使えるようにします。

[Sum]	 Ctrl+T 	[統計ボックス]ダイアログ ボックスの値の合計を計算します。[In]+[Sum]は平方の合計を計算します。


関数電卓の機能

関数電卓の機能を使うには、次のボタンをクリックするか、対応するキーを押してください。

ボタン	キー	機能

[cos]	 O 	表示されている数値の余弦(cos)を計算します。[Inv]+[cos]は逆余弦(arccos)を計算し、[Hyp]+[cos]は双曲線余弦(cosh)を、[Inv]+[Hyp]+[cos]は逆双曲線余弦(arccosh)を計算します。

[Deg]	 F2 	三角関数の角度の単位を度にします。この機能は10進モードで使ってください。

[dms]	 M 	表示されている数値を10進数とみなして度-分-秒の形式に変換します。[Inv]+[dms]は、表示されている数値を度-分-秒の形式とみなして10進数に変換します。

[Exp]	 X 	指数表記で数値を入れられるようにします。指数部の上限は+307です。[0]～[9]以外のボタンを押すまで、このあとに数字を続けて入れられます。[Exp]を使えるのは10進モードのときだけです。

[F-E]	 V 	指数表記と普通の表記法とを切り替えます。ただし10の15乗よりも大きな数値は、必ず指数表記になります。[F-E]を使えるのは10進モードのときだけです。

[Grad]	 F4 	10進モードで、三角関数の角度の単位をグラジアンにします。

[Hyp]	 H 	[sin]、[cos]、[tan]の双曲線関数を指定します。間違った関数を使うと、双曲線関数の指定は計算後自動的に無効になります。

[Inv]	 I 	[sin]、[cos]、[tan]、[PI]、[x^y]、[x^2]、[x^3]、[ln]、[log]、[Ave]、[Sum]、[s]の逆関数を指定します。間違った関数を使うと、逆関数の指定は計算後自動的に無効になります。

[ln]	 N 	自然対数(底e)を計算します。[Inv]+[ln]は、eのx乗(xは現在の数値)を計算します。

[log]	 L 	常用対数(底10)を計算します。[Inv]+[log]は、10のx乗を計算します。

[n!]	 ! 	表示されている数値の階乗を計算します。

[PI]	 P 	πの値(3.1415...)を表示します。[Inv]+[PI]は2πの値(6.28...)を表示します。

[Rad]	 F3 	10進モードで、三角関数の角度の単位をラジアンにします。

[sin]	 S 	表示されている数値の正弦(sin)を計算します。[Inv]+[sin]は逆正弦(arcsin)を計算し、[Hyp]+[sin]は双曲線正弦(sinh)を、[Inv]+[Hyp]+[sin]は逆双曲線正弦(arcsinh)を計算します。

[tan]	 T 	表示されている数値の正接(tan)を計算します。[Inv]+[tan]は逆正接(arctan)を計算し、[Hyp]+[tan]は双曲線正接(tanh)を、[Inv]+[Hyp]+[tan]は逆双曲線正接(arctanh)を計算します。

[x^y]	 Y 	xのy乗を計算します。[Inv]+[x^y]は、xのy乗根を計算します。

[x^2]	 @ 	表示されている数値の平方を計算します。[Inv]+[x^2]は、平方根を計算します。

[x^3]	 # 	表示されている数値の立方を計算します。[Inv]+[x^3]は、立方根を計算します。