クリップボードのヘルプ

クリップボードは、Windowsのクリップボードの内容を表示するアプリケーションです。

 F1 キーを押すと、ヘルプの使い方が表示されます。

はじめに

クリップボードとは

目次

Windowsアプリケーションと情報をやりとりする

MS-DOSアプリケーションと情報をやりとりする

クリップボードの内容を別の形式で表示する

コマンド

[ファイル]メニューのコマンド

[編集]メニューのコマンド

[表示]メニューのコマンド


[ファイル]メニューのコマンド

[開く]

クリップボード形式のファイル(拡張子が.CLPのファイル)を開き、内容をクリップボードに入れます。

[名前を付けて保存]

クリップボードの内容をファイルに保存します。

[クリップボードの終了]

クリップボードを終了します。


[編集]メニューのコマンド

[クリア]

クリップボードの内容を消します。


[表示]メニューのコマンド

[自動切り替え]

クリップボードの内容を、クリップボードに入れたときの形式で表示します。

形式名

選んだ形式でクリップボードの内容を表示します。


クリップボードとは

クリップボードは、Windowsのクリップボードの内容を表示するアプリケーションです。

アプリケーションでデータを切り取ったりコピーしたりすると、そのデータはWindowsのクリップボードに入ります。Windowsのクリップボードに入れたデータは、別の文書やアプリケーションに貼り付けられます。

たとえば、メモ帳とクリップボードの両方のウィンドウが見えるようにし、メモ帳で文字を選択して[編集]メニューの[切り取り]を選ぶと、[切り取り]を選んだときに切り取った文字がクリップボードのウィンドウに表示されます。


Windowsアプリケーションと情報をやりとりする

主なWindowsアプリケーションには、[切り取り]、[コピー]、[貼り付け]のコマンドがあります。これらを利用すると、同じ文書の中で、または別の文書との間で情報をコピーしたり移動したりできます。

クリップボードを使って情報をコピーしたり移動したりするには

1.	文書の中のコピーしたり移動したりする情報を選択します。

2.	情報をコピーする場合は、アプリケーションの[編集]メニューの[コピー]コマンドを選びます。

情報を移動する場合は、アプリケーションの[編集]メニューの[切り取り]コマンドを選びます。

3.	この情報を入れる位置にカーソルを合わせます。

または別の文書やアプリケーションに切り替え、情報を入れる位置にカーソルを合わせます。

4.	[編集]メニューの[貼り付け]コマンドを選びます。

アクティブなウィンドウの画面をクリップボードにコピーするには

 Alt+PrintScreen キーを押します。

画面全体をクリップボードにコピーするには

 PrintScreen キーを押します。


MS-DOSアプリケーションと情報をやりとりする

MS-DOSアプリケーションをウィンドウで実行しているときには、選んだ情報やウィンドウに表示されている画面、または画面全体をクリップボードにコピーできます。フルスクリーンで実行しているときは、画面全体のイメージだけをクリップボードにコピーできます。

MS-DOSアプリケーションに貼り付けられるのはテキストだけです。

選んだ情報をクリップボードにコピーするには

1.	MS-DOSアプリケーションのウィンドウのコントロール メニュー ボックスをクリックします。

または、 Alt+Space キーを押してコントロール メニューを開きます。

2.	コントロール メニューの[編集]コマンドを選びます。

3.	右に現れたメニューから[範囲指定]コマンドを選びます。

4.	MS-DOSアプリケーションのウィンドウの中のコピーする情報を選びます。

5.	MS-DOSアプリケーションのウィンドウのコントロール メニュー ボックスをクリックします。

または、 Alt+Space キーを押してコントロール メニューを開きます。

6.	コントロール メニューの[編集]コマンドを選びます。

7.	右に現れたメニューから[コピー]コマンドを選びます。

この手順は、MS-DOSアプリケーションがグラフィックス モードではなくテキスト モードで実行中のときにだけ使えます。

アクティブなウィンドウのイメージをクリップボードにコピーするには

 Alt+PrintScreen キーを押します。

画面全体のイメージをクリップボードにコピーするには

 PrintScreen キーを押します。

フルスクリーンのMS-DOSアプリケーションに貼り付けるには

1.	情報をクリップボードに入れます。

2.	貼り付け先のMS-DOSアプリケーションに切り替えます。

3.	情報を貼り付ける位置にカーソルを合わせます。

4.	 Alt+Esc キーを押して、Windowsに戻ります。

貼り付け先のMS-DOSアプリケーションがアイコンになります。

注意:	切り替えたアプリケーションもフルスクリーンで実行中のMS-DOSアプリケーションである場合には、Windowsの画面に戻るまで Alt+Esc キーを繰り返し押してください。

5.	貼り付け先のMS-DOSアプリケーションのアイコンをクリックして、コントロール メニューを開きます。

6.	コントロール メニューから[編集]コマンドを選びます。

7.	右に現れたメニューから[貼り付け]コマンドを選びます。

ウィンドウで実行中のMS-DOSアプリケーションに貼り付けるには

1.	情報をクリップボードに入れます。

2.	貼り付け先のMS-DOSアプリケーションに切り替えます。

3.	情報を貼り付ける位置にカーソルを合わせます。

4.	コントロール メニュー ボックスをクリックします。

または、 Alt+Space キーを押してコントロール メニューを開きます。

5.	コントロール メニューの[編集]コマンドを選びます。

6.	右に現れたメニューから[貼り付け]コマンドを選びます。


クリップボードの内容を別の形式で表示する

Windowsでは、異なる形式の文字や絵を使うアプリケーション間でも情報をやりとりできます。そのために、クリップボードは複数の形式で情報を記憶します。クリップボードにある文字や絵の形式は[表示]メニューに表示されます。ただし、[表示]メニューに表示されている形式名で淡色表示になっているものは選べません。

クリップボードはテキストを3つの形式で記憶します。[オーナー表示]は、テキストを作ったときに使ったフォントの文字セットです。[文字形式]は、主なWindowsアプリケーションで使う文字セットです。そして[OEM文字形式]はMS-DOSの画面で使われる文字です。

クリップボードの内容を別の形式で表示するには

[表示]メニューから形式名を選びます。

元の形式に戻すには

[表示]メニューの[自動切り替え]コマンドを選びます。