プリンタの設定のヘルプ

EPSON ESC/Pageプリンタの設定のヘルプ

EPSON ESC/Pageプリンタでの印刷方法の設定は、以下の項目に説明されています。

目次

用紙サイズを設定する

給紙方法を設定する

印刷の向きを設定する

印刷部数を設定する

ビットマップを圧縮する

80%縮小印刷をする

オプションのフォント カードを組み込む

オプションの給紙装置を組み込む


プリンタの設定

EPSON ESC/Pageプリンタの設定

このダイアログ ボックスは、EPSON ESC/Pageプリンタの印刷方法を設定するときに使います。選んだ設定が標準設定になります。

このダイアログ ボックスについては、以下の項目のいずれかをクリックしてください。

[給紙方法]

[用紙サイズ]

[解像度]

[印刷の向き]

[印刷部数]

[オプション装置]ボタン

[オプション]ボタン

[バージョン情報]ボタン

関連項目

用紙サイズを設定する

給紙方法を設定する

印刷の向きを設定する

印刷部数を設定する


オプションの設定

[オプション]

このダイアログ ボックスは、ビットマップの圧縮、80%縮小印刷の指定のような、補助的な印刷方法を設定するときに使います。

このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[ビットマップの圧縮]

[80%縮小印刷]

[選択されている用紙サイズ]

[出力する用紙]

[デフォルト]ボタン

関連項目

ビットマップを圧縮する

80%縮小印刷をする


オプション装置の設定

[オプション装置]

このダイアログ ボックスは、フォント カード、給紙装置などのオプション装置の組み込みの設定をするときに使います。

このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[オプションフォント]

[オプション給紙装置]

関連項目

オプションのフォント カードを組み込む

オプションの給紙装置を組み込む


用紙サイズを設定する

プリンタ設定のダイアログ ボックスでは、印刷する用紙のサイズを設定できます。用紙サイズは一覧から選んでください。

印刷する用紙のサイズを設定するには

プリンタ設定のダイアログ ボックスの[用紙サイズ]の一覧を開き、目的のサイズを選びます。

プリンタ設定のダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押してください。


給紙方法を設定する

印刷する紙を、どのトレイや用紙カセットから取ってくるかを指定できます。オプションの給紙装置を組み込むと、一覧にその給紙装置名が追加されます。

LP-7000/7000Gをお使いの場合には、プリンタのコントロールパネルの設定と、ここでの設定を合わせる必要があります。

給紙方法を設定するには

プリンタ設定のダイアログ ボックスの[給紙方法]の一覧を開き、希望する方法を選びます。たとえば、[用紙カセット]、[用紙トレイ]、[手差し]などの方法があります。

一覧にある用語については、以下の項目のいずれかをクリックしてください。

[オートチェンジ]

[自動選択]

関連項目

オプションの給紙装置を組み込む

プリンタ設定のダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押してください。


印刷の向きを設定する

紙に対して横向きで印刷するか縦向きで印刷するか選べます。

印刷の向きを設定するには

プリンタ設定のダイアログ ボックスで、[縦]か[横]のオプション ボタンを選びます。

プリンタ設定のダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押してください。


印刷部数を設定する

印刷部数を設定すると、一度に２部以上の文書を印刷できます。

印刷する部数を設定するには

プリンタ設定のダイアログ ボックスの[印刷部数]テキスト ボックスに、印刷する部数を入力します。

プリンタ設定のダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押してください。


ビットマップを圧縮する

文書にグラフィックスが入っているときは、プリンタに送る前にそれを圧縮できます。圧縮すると、グラフィックスを多く含む文書の場合に印刷時間が速くなります。ただし、グラフィックスの少ない文書の場合には、圧縮と伸張の処理時間が余分にかかってしまい、かえって遅くなる場合もあります。

ビットマップを圧縮するには

1.  プリンタ設定のダイアログ ボックスの[オプション]ボタンを押します。

2.  [オプション]ダイアログ ボックスで、[ビットマップの圧縮]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

[オプション]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押してください。


80%縮小印刷をする

LP-7000/7000G以外の機種では、文書全体を80%縮小して印刷することができます。

LP-3000やLP-2000では、プリンタのコントロールパネルの設定に、この設定を合わせてください。つまり、プリンタの液晶パネルに[プリントカノウ80%]と表示されていたら、80%縮小印刷を指定し、[プリントカノウ]と表示されていたら、解除してください。

LP-8000では、プリンタのコントロールパネルの設定に関わらずに、この設定で80%縮小印刷の指定と解除が行えます。

80%縮小印刷をするには

1.  プリンタ設定のダイアログ ボックスの[オプション]ボタンを押します。

2.  [オプション]ダイアログ ボックスで、[80%縮小印刷]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

3.  出力する用紙の一覧を開き、実際に出力したい用紙を選びます。

[オプション]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押してください。


オプションのフォント カードを組み込む

LP-7000/7000G以外の機種では、オプションのフォントを組み込むことができます。これらのフォントをWindowsで使えるようにできます。

オプションのフォント カードを組み込むには

1.  プリンタのスロットにフォント カードが正しく取りつけられていることを確認します。

2.  プリンタ設定のダイアログ ボックスの[オプション装置]ボタンを押します。

3.  [オプション装置]ダイアログ ボックスで、オプションフォントの一覧から組み込んだオプションフォントを選びます。

[オプション装置]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押してください。


オプションの給紙装置を組み込む

LP-7000/7000G以外の機種では、オプションの給紙装置を組み込むことができます。これらの給紙装置をプリンタ設定のダイアログ ボックスの給紙方法で選べるようにします。

オプションの給紙装置を組み込むには

1.  プリンタにオプションの給紙装置が正しく取りつけられていることを確認します。

2.  プリンタ設定のダイアログ ボックスの[オプション装置]ボタンを押します。

3.  [オプション装置]ダイアログ ボックスで、オプション給紙装置の一覧から組み込んだオプション給紙装置を選びます。

[オプション装置]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押してください。


[給紙方法]

ドロップダウン形式の一覧を開いて、使用する給紙方法を選びます。


[用紙サイズ]

ドロップダウン形式の一覧を開いて、使用する用紙サイズを選びます。

80%縮小印刷が指定された状態で用紙サイズの変更をしたときに、出力する用紙の変更がともなう場合には警告のメッセージが表示されます。


[解像度]

グラフィック イメージを印刷するときの解像度をｄｐｉ単位、つまり１インチ当たりのドット数で表示します。


[印刷の向き]

[縦]ボタンか[横]ボタンで、文書を印刷する方向を選びます。

[縦]の場合は、印刷された文書を読むときは用紙が縦長になります。[横]の場合は横長になります。


[印刷部数]

印刷する部数を入力します。

同じページを設定した部数分続けて、高速に印刷します。アプリケーションによっては、一部毎にまとめて印刷するように設定できますが、印刷速度が落ちる場合があります。


[オプション装置]ボタン

このボタンを押すと、[オプション装置]ダイアログ ボックスが現れます。

フォント カード、給紙装置などのオプション装置の組み込みの設定をします。


[オプション]ボタン

このボタンを押すと、[オプション]ダイアログ ボックスが現れます。

ビットマップの圧縮、80%縮小印刷の指定のような、補助的な印刷方法を設定します。


[バージョン情報]ボタン

このボタンを押すと、プリンタドライバの著作権情報とバージョンが表示されます。


[ビットマップの圧縮]

文書をプリンタに送る前にグラフィックスを圧縮するときに、このチェックボックスを選んで×印をつけます。


[80%縮小印刷]

文書全体を80%縮小して印刷するときに、このチェックボックスを選んで×印をつけます。


[選択されている用紙サイズ]

プリンタ設定ダイアログ ボックスの用紙サイズで選ばれている用紙が表示されます。

[80%縮小印刷]チェックボックスを選んで×印になっているときに表示されます。


[出力する用紙]

ドロップダウン形式の一覧を開いて、実際に出力する用紙を選びます。

[80%縮小印刷]チェックボックスを選んで×印になっているときに選ぶことができます。


[デフォルト]ボタン

このボタンを押すと、[オプション]ダイアログ ボックスでのすべての設定を初期状態に戻します。

80%縮小印刷での[選択されている用紙サイズ]に対する[出力する用紙]の設定は、現在選ばれている用紙サイズ以外の組み合わせについても、すべて保持されています。このボタンは、それらの保持されている組み合わせも初期状態に戻します。


[オプションフォント]

表示されている一覧から、プリンタに組み込まれたオプションのフォント カードを選びます。


[オプション給紙装置]

表示されている一覧から、プリンタに組み込まれたオプションの給紙装置を選びます。


[オートチェンジ]

LP-3000, LP-2000で選ぶことができます。

標準の給紙装置とオプションの給紙装置のいずれでも使用できる用紙サイズが選ばれた場合に、いずれか一方から用紙がなくなると自動的に他方に切り替わります。


[自動選択]

LP-8000で選ぶことができます。

用紙サイズで選ばれた用紙の入っている給紙装置から給紙します。


[プリントカノウ80%]

80%縮小印刷が指定されている場合に表示されます。

80%縮小印刷をプリンタのコントロールパネルで設定するには、LP-3000では左矢印キーを、LP-2000では上矢印キーを押すことで簡易設定ができます。

さらに詳しい説明は、プリンタのマニュアルをご覧ください。