イメージ スキャナのヘルプ

イメージ スキャナは、NECのイメージ スキャナ(PC-IN502N、PC-IN503G、PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C)と組み合わせて使う画像イメージ読み取りユーティリティです。読み取った画像は、BMP形式、TIFF形式、PFF形式、IMFF形式の4種類でファイルを作成できます。

イメージ スキャナには次のような特徴があります。

* RC-232C、SCSI、GP-IBを使うことができます。

* 読み取った画像は、クリップボードに貼り付けることができます。

イメージ スキャナでは、マウスを使用してください。

コマンド

[ファイル] メニューのコマンド

[編集] メニューのコマンド

[スキャナ] メニューのコマンド


[ファイル] メニューのコマンド

[新規作成]

新しい画像ファイルを開きます。

[新規作成] コマンドを選択したとき、作業中の画像を保存できます。

[開く]

画像ファイルを開きます。

イメージ スキャナでは以下の形式のファイルを開くことができます。

BMP形式

TIFF形式

PFF形式

IMFF形式

[上書き保存]

作業中の画像を保存します。

[上書き保存] コマンドを選んでも画像ファイルは閉じないので、そのまま作業を続けられます。

[名前を付けて保存]

新しい画像、または現存の画像をファイルに保存します。

イメージ スキャナでは以下の形式のファイルを保存できます。

BMP形式

TIFF形式

PFF形式

IMFF形式

新しい画像に名前を付けたり、現在の画像を新しい名前で保存できます。

名前を変えて保存しても、元の画像は変更されません。

[名前を付けて保存] コマンドを選んでも画像ファイルは閉じないので、そのまま作業を続けられます。

[イメージ スキャナの終了]

現在の画像ファイルを閉じ、イメージ スキャナを終了します。

終了する前に、作業中のファイルを保存できます。


[編集] メユーのコマンド

[編集] メニューのコマンド

[元に戻す]

最後の入力、編集、または整形を取り消します。

通常、[元に戻す] コマンドの名前には、最後の動作が反映されます。たとえば最後の作業が切り取りなどの編集ならば、[編集] メニューには[編集-元に戻す] と表示されます。

[コピー]

画像から文章や絵をコピーしてクリップボードに置きます。元の文章や絵はそのままで、クリップボードの内容が更新されます。

[回転]

右90度	表示している画像を時計回りに90度回転させます。

 180度	表示している画像を時計回りに180度回転させます。

左90度	表示している画像を反時計回りに90度回転させます。

[反転]

上下	表示している画像の上下を反転させます。

左右	表示している画像の左右を反転させます。


[スキャナ] メニューのコマンド

[機器設定]

[パラメータ設定]

[読み取り]


[機器設定]

使用するスキャナとインタフェースを設定します。

イメージ スキャナでは、以下のスキャナとインタフェースが使用できます。

スキャナ

PC-IN502N

PC-IN503G

PC-IN505

PC-IN506

PC-IN500/4C

インタフェース

RS-232C	ポートの設定項目があります。

SCSI	SCSI-IDの設定項目があります。

GP-IB	機器番号の設定項目があります。


[パラメータ設定]

読み取り時のパラメータの設定を行います。

以下のパラメータの設定ができます。

表示色

スキャナから読み取った画像の表示色の設定を行います。

以下の表示色の設定ができます。

2階調

16階調

256階調

16色

256色(無処理)

256色(色抽出1)

256色(色抽出2)

256色(色抽出3)

256色(誤差拡張)

フルカラー

擬似階調処理

スキャナから読み取った画像にかける擬似階調処理の設定を行います。

以下の擬似階調処理が設定できます。

2階調と16色のときのみ有効です。

なし	ディザ処理を行いません。

ディザ1	ディザ パターン1を使ってディザ処理を行います。

ディザ2	ディザ パターン2を使ってディザ処理を行います。

ディザ3	ディザ パターン3を使ってディザ処理を行います。

ディザ4	ディザ パターン4を使ってディザ処理を行います。

ディザ5	ディザ パターン5を使ってディザ処理を行います。

ディザ6	ディザ パターン6を使ってディザ処理を行います。

ディザ7	ディザ パターン7を使ってディザ処理を行います。

ディザ8	ディザ パターン8を使ってディザ処理を行います。

拡張ディザ	拡張ディザ法でディザ処理を行います。

ディザPRN	プリンタ出力に適したディザ パターンでディザ処理を行います。PC-IN505、PC0IN506、PC-IN500/4Cでは選べません。

色／γ補正

スキャナから読み取った画像にかける色／γ補正の設定を行います。

CRT1	CRT用の色／γ補正をかけます。

CRT2	CRT用の色／γ補正をかけます。

PRT1	PRT用の色／γ補正をかけます。

PRT2	PRT用の色／γ補正をかけます。

しない	色／γ補正をかけません。

読み取り線密度

画像を読み取る時の読み取り線密度を指定します。

読み取り線密度を大きくするとより細かく読み取ることができます。

コントラスト

画像を読み取る時のコントラストを指定します。

ブライト

画像を読み取る時のブライトを指定します。

彩度

画像を読み取る時の彩度を指定します。

色合い

画像を読み取る時の色合いを指定します。

読み取り範囲

画像の読み取り範囲を指定します。

全範囲

読み取り範囲をスキャナの最大範囲に設定します。

このボタンを押した場合、あらかじめ仮読みしている画像はクリアされます。

仮読み取り

読み取り範囲を指定するために、低い解像度で画像を読み取ります。

一度仮読み取りを行うと、[仮読み取り] ボタンは、[指定範囲の仮読み取り] に変わり、範囲指定した部分に対して仮読み取りができるようになります。


[読み取り]

設定されたパラメータで読み取りを行います。


BMP形式

Microsoft Windows Ver3.Xの標準画像ファイルです。イメージ スキャナでは、1Bit/Pixel(2階調)、4Bit/Pixel(16階調/16色)、8Bit/Pixel(256階調/256色)、24Bit/Pixel(フルカラー)をサポートします。


TIFF形式

一般的に使用されている画像ファイルです。イメージ スキャナでは、1Bit/Pixel(2階調)、4Bit/Pixel(16階調/16色)、8Bit/Pixel(256階調/256色)、24Bit/Pixel(フルカラー)をサポートします。


PFF形式

Microsoft Windows Ver2.Xのプログラム<ペイント>で使用されている画像ファイルです。イメージ スキャナでは、1Bit/Pixel(2階調)をサポートします。


IMFF形式

イメージ スキャナ専用の画像ファイルです。イメージ スキャナでは、1Bit/Pixel(2階調)、4Bit/Pixel(16階調/16色)をサポートします。


PC-IN502N

A4サイズ、白黒を読み取ることができるイメージ スキャナです。

RS-232Cのインタフェースが使用できます。


PC-IN503G

A4サイズ、白黒を読み取ることができるイメージ スキャナです。

RS-232C、GP-IB、SCSIのインタフェースが使用できます。


PC-IN505

A6サイズ、フルカラーを読み取ることができるイメージ スキャナです。

RS-232C、GP-IBのインタフェースが使用できます。


PC-IN506

A4サイズ、フルカラーを読み取ることができるイメージ スキャナです。

RS-232C、GP-IB、SCSIのインタフェースが使用できます。


PC-IN500/4C

A4サイズ、フルカラーを読み取ることができるイメージ スキャナです。

RS-232C、GP-IB、SCSIのインタフェースが使用できます。


2階調

白黒2階調で読み取ります。

すべてのスキャナで選べます。


16階調

白黒16階調で読み取ります。

PC-IN503G、PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C使用時に選べます。


256階調

白黒256階調で読み取ります。

PC-IN503G、PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C使用時に選べます。


16色

カラー16色で読み取ります。

PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C使用時に選べます。


256(無処理)
256色(無処理)

カラー256色で読み取ります。

赤3ビット、青3ビット、緑2ビットで構成されています。

PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C使用時に選べます。


256色(色抽出1)

カラー256色で読み取ります。

フルカラーで画像を読み取り、その中から頻度順に抽出された256色で構成されています。

PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C使用時に選べます。


256色(色抽出2)

カラー256色で読み取ります。

フルカラーで画像を読み取り、その中から頻度順に抽出された229色とRGB各3階調の27色で構成された256色のパレットで誤差拡散をかけてあります。

PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C使用時に選べます。


256色(色抽出3)

カラー256色で読み取ります。

フルカラーで画像を読み取り、その中から頻度順に抽出された131色とRGB各5階調の125色で構成され、抽出されなかった色は固定125色で誤差拡散をかけてあります。

PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C使用時に選べます。


256色(誤差拡散)

カラー256色で読み取ります。

フルカラーで画像を読み取り、256色の固定パレットで誤差拡散をかけてあります。

PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C使用時に選べます。


フルカラー

フルカラーで読み取ります。

PC-IN505、PC-IN506、PC-IN500/4C使用時に選べます。