MS IME for Windows日本語入力システムのヘルプ

MS IME for Windowsは、コンピュータのキーボードから日本語の文字を入力するためのアプリケーションです。

MS IME の設定機能を使って、日本語入力方法を変更したり、単語の追加登録などの辞書の操作が行えます。

目次

MS IMEの操作方法

MS IMEを設定する

単語の追加/削除や辞書の編集をする


単語の登録

ユーザー辞書に新しく単語を登録します。

単語を登録するには、次の手順で操作してください。

1.	最初に読みを入力します。

2.	語句を入力して、Enter キーを押します。

3.	あらかじめ品詞が選択されていない場合は、MS IMEが品詞を推定します。MS IMEが推定した品詞が正しくないときは、品詞を選択し直してください。

4.	[登録] ボタンを押します。

5.	登録に成功すると、1.の状態に戻ります。単語の登録を終了するときは、[ｷｬﾝｾﾙ] ボタンを押してください。


単語の削除

ユーザー辞書から登録されている単語を削除します。

単語を削除するには、次の手順で操作してください。

1.	最初に読みを入力します。

2.	語句を入力します。

3.	[削除] ボタンを押します。

4.	削除に成功すると、1.状態に戻ります。単語の削除を終了するときは、[ｷｬﾝｾﾙ] ボタンを押してください。


整理する辞書名

整理したい辞書のファイル名を指定します。最初は、MS IMEが現在使っているユーザー辞書が表示されています。変更する場合は、直接辞書ファイル名を入力するか、[参照] ボタンを押してください。


整理後の辞書名

整理後の辞書ファイルに付ける名前を指定します。最初は、MS IMEが現在使っているユーザー辞書が表示されています。変更する場合は、直接辞書ファイル名を入力するか、[参照] ボタンを押してください。


作業用ディレクトリの指定

辞書の整理に必要な、作業用の一時ファイルを作成するドライブとディレクトリを指定します。作業用のディレクトリには、整理する辞書ファイルの最低3倍程度の空き容量が必要です。


整理後に登録済み単語が占める割合

整理後の辞書の格納率を指定します。たとえばこの値が80なら、すでに登録してある単語が辞書全体の80%を占めるということです。この場合、20%の空き領域を持つ辞書が作られるので、後からこの辞書に単語を追加登録できます。


MS IMEを設定する

MS IME for Windowsの設定は、MS IMEで使用するキー定義の選択、モード表示形式、入力方式、変換方式の設定や、辞書の整理をするためのアプリケーションです。

このアプリケーションは、Ctrl + F10 キーで画面下部に表示される ガイドに従い、F5 キーを押すと起動されます(後から起動キーを変更できます)。また、このアプリケーションは Windows上で動作する EXE形式のプログラムであるため、アプリケーション アイコンとして、グループに登録することもできます。

各設定方法については、次の項目から選んでください。

画面とキーの定義

入力方法と変換方法を設定する

辞書を編集する


画面とキーの定義

キー定義

MS IMEでは、日本語入力に使用するキー設定や MS IMEの画面表示形式を、MS IMEが提供するキー定義だけでなく、他のアプリケーションで使われている3種類のキー定義からも選択できます。キー定義は、[画面とキーの定義] グループ ボックスの [テンプレート] リスト ボックスから選択します。始めは「MS IME」が選択されています。なお、このヘルプで記述するキーの定義は、「MS IME」テンプレートのキー定義を元に説明されています。

モード表示

[モード表示] リスト ボックスでは、MS IMEの各種設定を表示する方式を設定します。MS IMEの設定表示には、立体のボタンを横に並べた表示方法の「ボタン型」、MS-DOS用の日本語入力システムの表示方法のような「文字型」、また、IMEを使えるか使えないかを表わす「アイコン型」の3種類が設定できます。通常はテンプレートの一部に設定されている方式に自動的に切り替わりますが、必要に応じて使い分けてください。

画面下部に候補を表示

このチェック ボックスを選ぶと、MS IMEは変換候補リストを画面最下部に表示します。変換文字列を常に画面下部にシステム フォントで表示するため速度は多少早めですが、変換および確定操作により視線の移動を伴う場合があります。またチェック ボックスをクリアしておくと、変換文字列に隣接して変換候補リストを表示するため、比較的視線の移動が軽減されます。この設定は、キー定義の設定に含まれますが、必要と好みに応じて使い分けてください。

ガイドを表示

MS IMEの使用中に、ファンクション キーに割り当てられた様々な機能を画面下部にガイドとして表示する機能です。ガイドには2つのレベルがあります。MS IMEスタイルの場合、レベル1 のガイドには表示される文字列はありませんが、Ctrl + F10 キーを押してレベル2 のガイドを表示させることができます。この設定は、キー定義の設定に含まれますが、必要と好みに応じて使い分けてください。


入力方法と変換方法を設定する

入力方法

MS IME起動時に、かなキーを使用して、かな文字を入力する場合は、「かな」に設定してください。ローマ字の綴りで、かな文字を入力する場合は「ローマ字」に設定してください。始めは「ローマ字」に設定されています。

入力モード

MS IME起動時に、キーボードから入力される文字を、「全角かな」「全角カナ」「全角英数」「半角カナ」「半角英数」のうちのどの文字として入力するのかを設定します。始めは「全角かな」に設定されています。

変換方法

変換キーを押したときに MS IMEが日本語変換する変換方法を設定します。MS IMEは、日本語変換に次の4つの方法を用意しています。

連文節変換	キーが押されてから変換結果を表示する。

複合語優先	助詞などの解析を省く。複数の名詞が連続する文章に向く。

自動	入力した文字を自動的に漢字変換する。

無変換	ローマ字かな変換だけを行い、漢字に変換しない。

これらの変換方法の切り替えは、モード表示ボタンや文字型表示されたモード表示部分をマウスでクリックして切り替える事もできます。始めは連文節変換が設定されています。

コード入力形式

コード入力する際のコード体系を「JIS」「シフトJIS」「区点」から選択します。始めは「シフトJIS」に設定されています。

MS IMEテンプレートの場合、Ctrl + F10 キーでレベル2 ガイド表示を行い、F4 キーでコード入力モードに移ります。コード入力モードを終了する場合は、Esc キーを押します。

送り仮名基準

日本語の送り仮名基準「本則」「例外」「許容」を基準とした4つの送り仮名変換を行います。始めの設定は「全部」です。

全部	「本則」「例外」「許容」のすべてに従う

本則	「本則」「例外」に従った変換を行う

送る	すべて送るものとして変換する

省く	すべて省くものとして変換する

ただし MS IMEでは、送り仮名基準よりも MS IME辞書の学習結果が優先されるため、MS IME辞書に学習結果が反映されている場合、すべての送り仮名基準が上記のとおりに動作するわけではありません。必要な場合には、学習結果を含む辞書を削除したり、辞書ファイルの名前を一時的に変更するなどの方法で回避してください。

句読点

「,」や「.」の入力を「、。」「，．」「、．」「，。」のそれぞれの組み合わせとして入力する設定です。状況や好みに応じて使い分けてください。始めは「、。」に設定されています。

記号

「」(左右かぎカッコ)や ・(中黒)の入力を「「」・」「［］／」「「」／」「［］・」のそれぞれの組み合わせとして入力する設定です。状況や好みに応じて使い分けてください。始めは「「」・」に設定されています。

半角ローマ字の変換

このチェック ボックスを選ぶと、半角カタカナとして入力された文字は、ローマ字に変換されます。通常は英数字で表示されます。始めは、この機能は選択されていません。

句読点で変換

このチェック ボックスを選ぶと、日本語入力中に句読点が入力された時に変換を行います。ただし「自動変換」方式を選択している場合にも「句読点で変換」の設定も有効ですが、未確定文字列が長くなる場合には、この限りではありません。始めは、この機能は選択されていません。

対象文節の確定

このチェック ボックスを選ぶと、変換対象となっている注目文節から別の文節にカーソルを移動する事により、注目文節を確定します。

候補を数字キーで確定

このチェック ボックスを選ぶと、変換候補リストから目的の候補を選択する際に、数字キーを使用する設定になります。この設定は「画面下部に候補を表示」が設定されている場合に有効です。


辞書を編集する

次の項目の中から選んでください。

単語の登録

単語の削除

辞書の学習

辞書の整理

ユーザー辞書の変更

システム辞書の変更


辞書の学習

このチェック ボックスを選ぶと、MS IMEの辞書は、ユーザーの変換結果を学習します。このため MS IMEを使い込む事により、始めよりも使いやすい辞書を作れます。MS IMEは、変換される回数の多い文字や、文節の区切りを学習します。


辞書の整理

辞書の内容を自動的に整理する機能です。変換速度が低下した場合などに、辞書の整理を行ってください。この機能を使用する場合、ハードディスクに十分な容量を確保されることを推奨します。十分な容量が確保されない場合、辞書の整理は中断され、辞書は整理を行う以前の状態に戻ります。

[辞書の整理] ダイアログボックスの各項目については、次の中から選んでください。

整理する辞書名

整理後の辞書名

作業用ディレクトリの指定

整理後に登録済み単語が占める割合


ユーザー辞書の変更

MS IMEの変換結果を学習するための辞書を設定します。通常は、Windowsディレクトリの MSIME.DIC に設定されます。


システム辞書の変更

MS IMEの基本辞書となるシステム辞書を設定します。通常は、WindowsのSystemディレクトリにある MSIMER.DIC に設定されます。


MS IMEの操作方法

起動キー

MS IMEの起動および終了は、漢字キーで行います。

文字入力方法

キーボードからの文字入力方法には「ローマ字入力」と「かな入力」の2つの方法があります。一般にはキーボードから入力する文字を「英数文字」として入力するのか「かな文字」として入力するのかを切り替えるものですが、 始めは「かな文字をローマ字の綴りで入力する」か「かな文字をかなキーを用いて入力する」かを切り替えます。

文字入力方式は英数カナ キーで切り替えます。

入力モード

キーボードから入力する文字を「全角かな」「全角カナ」「全角英数」「半角カナ」「半角英数」のいずれかの文字として入力するのかを設定します。始めは「全角かな」となっており、起動時に画面右下部に表示されるモード表示ボタンには「全あ」と表示されます。

入力モードはモード表示ボタンをマウスでクリックして切り替えます。「全角カナ」の場合は「全ア」、「全角英数」の場合「全Ａ」、「半角カナ」の場合「半ア」、「半角英数」の場合「半Ａ」と表示されます。

また、始めの設定の「全角かな」の場合であっても、スペースは半角で入力されます。全角スペースを入力する場合は Shift + Ctrl + Space キーで1文字の全角スペースを入力します。

変換方法

入力された文字の変換は変換キーを押して行います。MS IMEは文字の変換方法として次の4つの方法を用意しています。

連文節変換	キーが押されてから変換結果を表示する。

複合語優先	助詞などの解析を省く。複数の名詞が連続した文章に向く。

無変換	ローマ字変換だけは行い、漢字に変換しない。

自動	入力した文字を自動的に漢字に変換する。

これらの変換方法の切り替えは、モード表示ボタンをマウスでクリックして切り替えます。モード表示ボタンには、4つの変換方式の先頭の1文字が表示されます。

文節の区切り

一般に日本語入力システムでは、日本語変換を行う際に文節の区切りが正しく行われていない場合、正しい漢字への変換が困難になる場合があります。MS IMEでは、変換中の文節は反転表示されます。この区切りの長さを Shift キーと左右の方向キーを使って調整します。正しい文節に区切った後に変換を行えば、目的の漢字が候補に表示されやすくなります。

文節の区切りや漢字の変換は、辞書に学習結果として反映されるため、正しい文節の区切りと漢字変換のくり返しにより、より使いやすい辞書を作ることができます。

変換時注目文節の切り替え

日本語変換中に未確定文字列が複数の文節に区切られている場合、変換過程において、反転表示される注目文節を目的に応じて変更したい場合があります。このような場合、左右の方向キーを使って目的の文節に移動し、反転表示させてください。正しい文節の区切りと、適切な注目文節の切り替えにより、効率のよい変換ができるようになります。

変換文字列の確定

未確定文字列の確定は、Enter キーで行います。変換された文字列は「確定」する事で、アプリケーションに日本語として入力されます。また、辞書は確定された時点の変換内容を学習します。

関連項目

MS IMEを設定する