プリント マネージャのヘルプ

プリント マネージャは、文書の印刷状況を確認したり、操作したりするときに使います。

 F1 キーを押すと、ヘルプの使い方が表示されます。

はじめに

プリント マネージャとは

目次

プリント マネージャを使うように設定する

文書を印刷する

プリンタを使えるようにする

ネットワーク プリンタを使って印刷する

印刷待ちの情報を表示する

エラー メッセージを表示する

印刷処理の優先度を設定する

コマンド

[オプション]メニューのコマンド

[表示]メニューのコマンド


プリント マネージャとは

プリント マネージャは、印刷を管理するアプリケーションです。Windowsアプリケーションから文書を印刷するときには、そのアプリケーションは文書の内容とフォントとプリンタの情報をプリント マネージャに送ります。するとプリント マネージャが文書の印刷を管理するようになるので、ユーザーは別の作業を続けられます。印刷中にエラーが起こると、プリント マネージャはエラー メッセージを表示してユーザーに問題点を知らせます。

プリント マネージャを使うと、文書をコンピュータ本体に直接つながっているプリンタでもネットワーク プリンタでも印刷できます。ネットワークを使っているときは、ネットワーク プリンタに接続して、そこで文書を印刷できます。さらに、指定した任意のネットワーク プリンタの印刷待ち状態を表示できます。

複数の文書は、同時にまたは順番に印刷できます。印刷すると、どの文書もまず印刷されるのを待ちます。印刷を待っている間はプリント マネージャで、印刷待ちの情報を表示したり、表示される情報の種類を変えたり、文書の印刷順序を変えたりできます。

それぞれの印刷作業については、ここで[目次]ボタンを押し、目的のヘルプの項目を選んでください。


プリント マネージャを使うように設定する

印刷にプリント マネージャを使うかどうかは、コントロール パネルを使って設定します。プリント マネージャを使うように設定すると、複数の文書を同時に印刷できるようになります。また、文書の印刷中に別のアプリケーションを使えるようになります。

プリント マネージャを使わないと、一度に1つの文書しか印刷できません。さらに、文書の印刷が終わるまでは、ほかの作業ができません。

プリント マネージャを使うように設定するには

1.	プログラム マネージャの[メイン]グループでコントロール パネルのアイコンをダブルクリックします。

2.	コントロール パネルのウィンドウの[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。

3.	[プリンタの設定]ダイアログ ボックスの[プリント マネージャを使う]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

4.	[終了]ボタンを押します。


プリンタを使えるようにする

プリンタをWindowsで使えるようにするには、いくつかの手順が必要です。[>>]ボタンと[<<]ボタンで、それぞれ次の作業と前の作業についての説明を順番に読んでいってください。

まず、プリンタを制御するプリンタ ドライバを組み込む必要があります。プリンタ ドライバの組み込み方については、プリンタ ドライバを組み込むを読んでください。

すでにプリンタ ドライバを組み込んであるときは、次の項目のいずれかをクリックしてください。

プリンタの接続先を選ぶ

タイムアウトの時間を変える

印刷方法を設定する

通常使うプリンタを選ぶ

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う

ネットワークを使わずに、コンピュータ本体に直接つながっているプリンタだけを使うときは、上記の最後にあげた作業は必要ありません。

注意:	現在、文書を印刷中のプリンタの設定はいっさい変えてはいけません。これを変えてしまうと、プリンタに送ったはずの文書がプリント マネージャのウィンドウから消えてしまったり、文書が正しく印刷されなかったりする可能性があります。


プリンタ ドライバを組み込む

Windowsで印刷するときは、あらかじめWindowsに用意されているプリンタ ドライバや、プリンタ メーカーや販売店が添付するWindows用プリンタ ドライバを組み込みます。

プリンタ ドライバを組み込むには

1.	コントロール パネルのウィンドウの[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。

または、[設定]メニューの[プリンタ]コマンドを選びます。

2.	[追加]ボタンを押します。

まだプリンタを組み込んでいないときは、[追加]ボタンが自動的に押されます。

3.	[組み込むプリンタの選択]の一覧で、組み込むプリンタを選びます。

組み込むプリンタが一覧に出ていなくても、Windowsの対応しているプリンタの互換モードがある場合には、対応しているプリンタを選んでください。どちらも一覧に出ていない場合でも、そのプリンタ用のプリンタ ドライバを持っているときは、[一覧にないプリンタや更新されたプリンタの組み込み]を選んでください。

4.	[組み込み]ボタンを押します。

次の手順、5と6は、組み込むプリンタが、システムにすでに組み込まれているプリンタと同じプリンタ ドライバを使うときは必要ありません。

5.	フロッピー ディスク ドライブに、プリンタ ドライバのファイルが入ったディスクを入れます。

または、ファイルのある場所のドライブ名とディレクトリ名をテキスト ボックスに入力します。

プリンタ ドライバのあるディレクトリを探して指定するときは、[参照]ボタンを使います。[ファイルの参照]ダイアログ ボックスで目的のディレクトリに移ってから、[OK]ボタンを押して[プリンタの組み込み]ダイアログ ボックスに戻ります。

6.	[プリンタの組み込み]ダイアログ ボックスの[OK]ボタンを押します。

Windowsに用意されていないドライバを組み込むときは、ダイアログ ボックスが現れて、いくつかのプリンタが表示されます。目的のプリンタを選んで、[組み込み]ボタンを押します。

7.	プリンタ ドライバによってはフォント ファイルをたずねるダイアログ ボックスが現れるので、そのときは、フォント ファイルの入ったフロッピー ディスクをドライブに入れ、[OK]ボタンを押します。

組み込み済みのプリンタの一覧に、プリンタ名が表示されます。

8.	プリンタの接続先を選ぶ。

[プリンタの設定]ダイアログ ボックスや[プリンタの組み込み]ダイアログ ボックスのヘルプを見るときは、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンか F1 キーを押してください。

関連項目

プリンタの接続先を選ぶ

タイムアウトの時間を変える

印刷方法を設定する

通常使うプリンタを選ぶ

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う


プリンタの接続先を選ぶ

プリンタを組み込むと、組み込んだプリンタの接続先は必ずLPT1になります。別の接続先にプリンタがつながっている場合には、印刷する前に接続先を変える必要があります。

注意:	文書を印刷している最中のプリンタの接続先を変えてはいけません。接続先を途中で変えてしまうと、文書がプリント マネージャの印刷待ちから消えてしまいます。それでも文書は印刷されますが、印刷の一時停止や再開、状態情報の表示のようなプリント マネージャの機能がその文書に対して使えなくなります。

プリンタの接続先を選ぶには

1.	[プリンタの設定]ダイアログ ボックスが開いてないときには、コントロール パネルのウィンドウの[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。

または、[設定]メニューの[プリンタ]コマンドを選びます。

2.	[接続]ボタンを押します。

3.	接続先の一覧から、プリンタを接続する先を選びます。

シリアル ポートを選んだときは、場合によっては通信条件も変える必要があります。

4.	通信条件を変える必要があるときは、[設定]ボタンを押して[ポート～の設定]ダイアログ ボックスで設定し、[OK]ボタンを押します。

5.	[プリンタの接続]ダイアログ ボックスの[OK]ボタンを押して、[プリンタの設定]ダイアログ ボックスの[終了]ボタンを押します。

または、タイムアウトの時間を変える。

[プリンタの接続]ダイアログ ボックスや[ポート～の設定]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンか F1 キーを押してください。

関連項目

タイムアウトの時間を変える

プリンタ ドライバを組み込む

印刷方法を設定する

通常使うプリンタを選ぶ

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う


タイムアウトの時間を変える

プリンタに障害があったとき、Windowsはタイムアウトの時間だけ待ち、その間に回復しないときにはメッセージを表示して障害を知らせます。タイムアウトの時間は[プリンタの接続]ダイアログ ボックスで変更できます。

タイムアウトの時間を変えるには

1.	[プリンタの接続]ダイアログ ボックスが開いてないときには、コントロール パネルのウィンドウの[プリンタ]アイコンをダブルクリックし、[接続]ボタンを押します。

2.	[タイムアウト時間の設定]の設定を変えます。

3.	[OK]ボタンを押します。

4.	[プリンタの設定]ダイアログ ボックスの[終了]ボタンを押します。

または、印刷方法を設定する。

[プリンタの接続]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンか F1 キーを押してください。

関連項目

印刷方法を設定する

プリンタ ドライバを組み込む

プリンタの接続先を選ぶ

通常使うプリンタを選ぶ

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う


印刷方法を設定する

多くのプリンタには、期待した印刷結果が得られるように、それぞれ独自の設定項目があります。設定項目には、用紙方向、用紙サイズ、解像度などがあります。

印刷方法を設定するには

1.	[プリンタの設定]ダイアログ ボックスが開いていないときには、コントロール パネルのウィンドウの[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。

または、[設定]メニューの[プリンタ]コマンドを選びます。

2.	プリンタを選びます。

3.	[設定]ボタンを押します。

4.	必要な項目を変えます。

5.	プリンタ ドライバ独自の項目を設定する場合は、[オプション]ボタンを押して必要な項目を設定し、[OK]ボタンを押します。

6.	もう一度[OK]ボタンを押します。

7.	[プリンタの設定]ダイアログ ボックスの[終了]ボタンを押します。

または、通常使うプリンタを選ぶ。

ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンか F1 キーを押してください。それぞれの項目については、プリンタのマニュアルを読んでください。

関連項目

通常使うプリンタを選ぶ

プリンタ ドライバを組み込む

プリンタの接続先を選ぶ

タイムアウトの時間を変える

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う


通常使うプリンタを選ぶ

Windowsアプリケーションは、特に指定しない限り通常使うプリンタで印刷します。

通常使うプリンタを選ぶには

1.	[プリンタの設定]ダイアログ ボックスが開いていないときには、コントロール パネルのウィンドウの[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。

または、[設定]メニューの[プリンタ]コマンドを選びます。

2.	組み込まれているプリンタの一覧から、通常使うプリンタを選びます。

3.	[通常使うプリンタとして設定]ボタンを押します。

4.	[終了]ボタンを押します。

[プリンタの設定]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンか F1 キーを押してください。

これで組み込みは完了です。ここで組み込んだプリンタがネットワーク プリンタの場合には、印刷する前にネットワークに接続する必要があります。ネットワーク プリンタにまだ接続していないときは、ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行うを読んでください。

関連項目

プリンタ ドライバを組み込む

プリンタの接続先を選ぶ

タイムアウトの時間を変える

印刷方法を設定する

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う


ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う

ネットワーク プリンタを使って印刷するには、ネットワークに接続する必要があります。接続の方法は、使っているネットワークによって異なります。詳しく知りたいときは、ネットワークのマニュアルを読んでください。

ネットワーク プリンタに接続するには

1.	[オプション]メニューの[ネットワークの接続]コマンドを選びます。

2.	[新しい接続]に、ネットワークのパスとポートを指定します。パスワードが必要なときは、パスワードも指定します。

選んだポートが、プリンタに割り当てられたポートと一致するようにしてください。

ネットワークによっては[参照]ボタンと[以前の接続]ボタンが使えます。この2つのボタンを使えば、すべてのネットワーク プリンタを表示したり、ネットワーク プリンタに再接続したりできます。

3.	[接続]ボタンを押します。

プリンタが[現在接続されているプリンタ]の一覧に表示されます。

4.	[終了]ボタンを押します。

ネットワーク プリンタを切り離すには

1.	[オプション]メニューの[ネットワークの接続]コマンドを選びます。

2.	現在接続されているプリンタの一覧で、切り離すネットワーク プリンタを選びます。

3.	[接続解除]ボタンを押します。

4.	[終了]ボタンを押します。

[ネットワーク]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、 F1 キーを押してください。


文書を印刷する

Windowsアプリケーションで文書を印刷するには、次の方法があります。

アプリケーションの[印刷]コマンドを使う。

関連付けられたファイルのアイコンをファイル マネージャのウィンドウから、プリント マネージャのウィンドウの中またはアイコン上にドラッグします。

文書の印刷中は、画面の一番下にプリント マネージャのアイコンが現れます。これは、プリント マネージャが現在文書を印刷していることを表します。

関連項目

印刷を一時停止し再開する

印刷を中止する

印刷する順序を変える

印刷方法を設定する


印刷を中止する

印刷は途中で中止できます。ただし、ネットワーク プログラムが対応していない場合は、ネットワーク プリンタで印刷されるのを待っている文書の印刷は中止できません。

1つの文書の印刷を中止するには

1.	プリント マネージャのウィンドウで、中止する印刷作業を選びます。

2.	[取りやめ]ボタンを押します。

または Alt + D キーを押します。

3.	中止を確認するダイアログ ボックスの[OK]ボタンを押します。

絵の印刷を中止したときには、プリンタの電源を一度切ってから入れ直すなど、プリンタをリセットしなくてはならない場合があります。

すべての文書の印刷を中止するには

プリント マネージャを終了します。

関連項目

印刷を一時停止し再開する


印刷を一時停止し再開する

プリンタに送られたすべての文書の印刷は、一時的に停止したり、その後再開したりできます。ネットワークにこの機能があるときには、1つ1つの文書の印刷の停止や再開もできます。

印刷を一時停止するには

1.	プリント マネージャのウィンドウで、コンピュータ本体に直接つながっているプリンタを選びます。

または、ネットワーク プリンタを使っている場合は、一時停止させる文書を選びます。

2.	[一時停止]ボタンを押します。

または、 Alt + P キーを押します。

選んだ印刷作業の状態が変化し、印刷が一時停止していることがわかります。

印刷を再開するには

1.	一時停止された文書を選びます。

2.	[再開]ボタンを押します。

または、 Alt + R キーを押します。

選んだ印刷作業の状態が変化し、印刷が再開されたことがわかります。

関連項目

印刷を中止する


印刷する順序を変える

コンピュータ本体に直接つながっているプリンタを使っているときには、印刷を待っている文書の順序を変えられます。ただし、一覧の先頭にある文書の順序や、ネットワーク プリンタで印刷される文書の順序は変えられません。

[ネットワークの設定]ダイアログ ボックスの[ネットワーク ジョブを直接印刷]チェック ボックスに×印がついていない場合は、ネットワーク プリンタはコンピュータ本体に直接つながっているプリンタと同じように扱われます。このときは、ネットワーク プリンタの待ち行列で現在印刷中でない文書の順序を変更できます。

文書の印刷順序を変えるには

文書のアイコンを一覧の中で上下にドラッグします。

またはアイコンを選んで Ctrl + ↑ キーか Ctrl + ↓ キーを押します。


印刷処理の優先度を設定する

印刷処理の優先度を設定すると、コンピュータのCPU時間をどのような割合でプリント マネージャに配分するかを変更できます。設定した優先度によって、文書の印刷時間が決まります。同時に、プリント マネージャの実行中にほかのアプリケーションがどれだけ効率よく実行できるかが決まります。

プリント マネージャの優先度を変えるには

[オプション]メニューの[ほかのアプリケーションの処理優先]、[標準の処理速度]、[印刷の処理優先]コマンドのいずれかを選びます。

この設定によって、CPU時間は次のように配分できます。

コマンド	効果

[ほかのアプリケーションの処理優先]	プリント マネージャに少なめのCPU時間を与え、ほかのアプリケーションが速く動くようにします。プリント マネージャの実行速度は低下します。

[標準の処理速度]	CPU時間を、プリント マネージャとほかのアプリケーションとの間でなるべく平等に配分します。

[印刷の処理優先]	CPU時間をプリント マネージャに多めに割り当てます。プリント マネージャの実行速度は上がりますが、ほかのアプリケーションの実行速度は低下します。


印刷待ちの情報を表示する

印刷待ちの文書について、文書をプリンタに送った時刻と日付、文書のサイズなどのような情報を表示できます。

日時や文書のサイズを表示するには

[表示]メニューの[日時]コマンドか[サイズ]コマンドを選びます。

これらのコマンドの左に印が表示されているときは、それぞれの情報が表示されます。


エラー メッセージを表示する

プリント マネージャからのメッセージの表示方法は、次の3とおりに設定できます。

いつでもメッセージが出るようにする。

プリント マネージャがアイコンで実行中のときやアクティブでないときにメッセージを出さないようにする。

プリント マネージャのアイコンやタイトル バーを点滅させてメッセージを知らせるようにする。

注意:	印刷関係のメッセージには、プリンタの電源が入っていないときに出るメッセージなどのように、プリント マネージャが表示するのではないメッセージもあります。そのようなメッセージの表示方法は変更できません。

メッセージをいつでも表示するには

[オプション]メニューの[つねにメッセージを表示]コマンドを選びます。

メッセージを無視するには

[オプション]メニューの[アクティブ時のみメッセージを表示]コマンドを選びます。

この場合には、プリント マネージャのアイコンをウィンドウに戻すか、プリント マネージャをアクティブにしたときだけメッセージが表示されます。

メッセージがあることを知らせるようにするには

[オプション]メニューの[点滅してメッセージを知らせる]コマンドを選びます。

メッセージがあるときには、プリント マネージャのアイコンかタイトル バーが点滅します。プリント マネージャをアクティブにするか、アイコンをウィンドウに戻すまで点滅が続きます。


ネットワーク プリンタを使って印刷する

プリント マネージャには、ネットワーク プリンタを使って印刷するときのための機能がいくつかあります。

ネットワーク プリンタでの印刷をどのくらい管理できるかは、使っているネットワーク プログラムによって異なります。使っているネットワーク プログラムが対応していない機能は、そのコマンドが淡色表示されます。

Windowsには、次のネットワーク印刷機能があります。

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う

ネットワーク プリンタの印刷待ちの表示を更新する

ネットワーク プリンタの印刷待ちの状態を表示する

ネットワーク プリンタに直接出力する


ネットワーク プリンタの印刷待ちの表示を更新する

プリント マネージャをウィンドウで実行しているときには、ネットワーク プリンタの印刷待ちの状態が定期的に更新されます。ただし、ネットワーク プリンタの印刷待ちの情報はネットワークで送られてくるので、ネットワークの混雑のもとになることがあります。そのため、自動的に更新しないようにもできます。

ネットワーク プリンタの印刷待ちの状態の表示は、手動でも更新できます。

ネットワーク プリンタの印刷待ちの表示の自動更新をやめるには

1.	[オプション]メニューの[ネットワークの設定]コマンドを選びます。

2.	[ネットワーク表示の更新]チェック ボックスを選んでクリアします。

3.	[OK]ボタンを押します。

ネットワーク プリンタの印刷待ちは、自動更新しないように設定されているときは、コンピュータ本体に直接つながっているプリンタの印刷待ちと同様に扱われます。

ネットワーク プリンタの印刷待ちの表示を手動で更新するには

[表示]メニューの[最新の情報]コマンドを選びます。

[ネットワークの設定]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、 F1 キーを押してください。


ネットワーク プリンタの印刷待ちの状態を表示する

使っているネットワーク プログラムによっては、使用中のネットワーク プリンタと、ほかのネットワーク プリンタでの印刷を待っている文書の情報を表示できます。ただし、ネットワーク プリンタを使って印刷するときは、事前にそのプリンタに接続する必要があります。

印刷待ち全体を見るには

1.	プリント マネージャのウィンドウで、ネットワーク プリンタの表示されている行を選びます。

2.	[表示]メニューの[選択中のネットワーク プリンタの待ち状態]を実行します。

表示されるダイアログ ボックスは、使っているネットワーク プログラムによって異なります。詳しく知りたいときは、ダイアログ ボックスのヘルプ機能を使ってください。

別のネットワーク プリンタの印刷待ちを見るには

[表示]メニューの[その他のネットワーク プリンタの待ち状態]コマンドを選びます。

表示されるダイアログ ボックスは、使っているネットワーク プログラムによって異なります。詳しく知りたいときは、ダイアログ ボックスのヘルプ機能を使ってください。

関連項目

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う


ネットワーク プリンタに直接出力する

プリント マネージャを経由せず、ネットワーク プリンタに直接文書を送ると、印刷時間を短縮できる場合があります。

プリント マネージャを経由しなくても、ネットワーク プリンタの印刷待ちは見られます。また、この設定はコンピュータ本体に直接つながっているプリンタへの印刷には影響しません。

プリント マネージャを経由せずにネットワーク プリンタで印刷するには

1.	[オプション]メニューの[ネットワークの設定]コマンドを選びます。

2.	[ネットワーク ジョブを直接印刷]チェック ボックスを選んで×印をクリアします。

3.	[OK]ボタンを押します。

[ネットワークの設定]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、 F1 キーを押してください。

関連項目

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う


[オプション]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むには、スクロール バーを使ってください。

[ほかのアプリケーションの処理優先]

印刷処理に低い優先度を割り当て、実行中のアプリケーションがコンピュータのCPU時間を多く使うようにします。このコマンドを選ぶとプリント マネージャの実行速度は低下しますが、ほかのアプリケーションの速度は上がります。

[標準の処理速度]

印刷処理に中程度の優先度を割り当て、コンピュータのCPU時間をプリント マネージャと実行中のほかのアプリケーションとの間でなるべく同じ程度に配分します。

[印刷の処理優先]

印刷処理に高い優先度を割り当て、文書の印刷にコンピュータのCPU時間を多く使うようにします。このコマンドを選ぶとプリント マネージャの実行速度は上がりますが、ほかのアプリケーションの実行速度が低下します。

[つねにメッセージを表示]

印刷中にユーザーに知らせる状況が起こったときに、必ずメッセージを出すようにします。たとえば、手差しのプリンタを使っていて、新しい用紙を入れる必要があるときなどです。

メッセージは、プリント マネージャがアクティブでないときにも表示されます。

[点滅してメッセージを知らせる]

プリント マネージャがアクティブでない状態で、メッセージがあるときにプリント マネージャのアイコンかタイトル バーを点滅させるようにします。

[アクティブ時のみメッセージを表示]

プリント マネージャのウィンドウがアクティブでない状態か、アイコンとして実行中のときには、メッセージを表示しないようにします。

[ネットワークの設定]

プリント マネージャとネットワーク プリンタとの間のやり取りを設定します。たとえば、プリント マネージャがネットワーク プリンタの印刷待ちの表示を定期的に更新するかどうかを設定できます。またはネットワーク プリンタを使って印刷するときにプリント マネージャを経由するかどうかなども設定できます。

[ネットワークの接続]

ネットワーク プリンタを接続したり切り離したりします。

[プリンタの設定]

プリンタを組み込んで、印刷方法を設定します。


[表示]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むには、スクロール バーを使ってください。

[日時]

文書がプリンタに送られた日時を印刷待ちの一覧に表示するかどうかを設定します。

[サイズ]

プリンタに送られた文書のサイズを印刷待ちの一覧に表示するかどうかを指定します。

[最新の情報]

使用中のネットワーク プリンタに送った文書の一覧を更新します。プリント マネージャはネットワーク プリンタの状態を定期的に更新します。[最新の情報]コマンドは、送ったすべての文書の情報をただちに更新します。

[選択中のネットワーク プリンタの待ち状態]

接続しているネットワーク プリンタの印刷を待っているすべての文書の一覧を表示します。

[その他のネットワーク プリンタの待ち状態]

接続していないネットワーク プリンタの印刷を待っている文書の一覧を表示します。

[プリント マネージャの終了]

プリント マネージャを終了します。


[ほかのアプリケーションの処理優先]

[ほかのアプリケーションの処理優先]コマンドは印刷処理の優先度を低くし、コンピュータのCPU時間をほかのアプリケーションの実行に多めに使うようにします。このコマンドを実行すると、プリント マネージャの処理が遅くなります。

関連項目

印刷処理の優先度を設定する


[標準の処理速度]

[標準の処理速度]コマンドは印刷処理の優先度を中程度にし、コンピュータのCPU時間をプリント マネージャとほかのアプリケーションでなるべく同じ程度に使うようにします。

関連項目

印刷処理の優先度を設定する


[印刷の処理優先]

[印刷の処理優先]コマンドは印刷処理の優先度を高くし、コンピュータのCPU時間を文書の印刷に多めに使うようにします。このコマンドを実行するとプリント マネージャの処理は速くなりますが、ほかのアプリケーションは遅くなります。

関連項目

印刷処理の優先度を設定する


[つねにメッセージを表示]

[つねにメッセージを表示]コマンドは、印刷中にユーザーに知らせる状況が起こったときに、プリント マネージャが必ずメッセージを出すようにします。たとえば、手差しのプリンタを使っていて、新しい用紙を入れる必要があるときなどです。

関連項目

エラー メッセージを表示する


[点滅してメッセージを知らせる]

[点滅してメッセージを知らせる]コマンドは、プリント マネージャがアクティブでないときに、ユーザーに知らせる必要のある事態が起こると、プリント マネージャのアイコンかタイトル バーを点滅させます。多くの場合、警告音も鳴らします。

プリント マネージャをアクティブにすると、状況を知らせるダイアログ ボックスが現れます。

関連項目

エラー メッセージを表示する


[アクティブ時のみメッセージを表示]

[アクティブ時のみメッセージを表示]コマンドは、プリント マネージャのウィンドウがアクティブでないときやアイコンとして実行中に、プリント マネージャがメッセージを出さないようにします。

関連項目

エラー メッセージを表示する


[ネットワークの設定]

[ネットワークの設定]コマンドは、プリント マネージャがネットワーク プリンタとやり取りする方法を設定します。このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[ネットワーク表示の更新]

[ネットワーク ジョブを直接印刷]

関連項目

ネットワーク プリンタの印刷待ちの表示を更新する

ネットワーク プリンタに直接出力する


[プリンタの設定]

[プリンタの設定]を使うと、プリンタの組み込みと削除、印刷設定の変更、通常使うプリンタの選択ができます。

このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[通常使うプリンタ]

[組み込まれているプリンタ]

[接続]ボタン

[設定]ボタン

[登録の削除]ボタン

[追加]ボタン

[追加]ボタンを押すと、[プリンタの設定]ダイアログ ボックスが広がり、次のような項目が表示されます。

[組み込むプリンタの選択]

[組み込み]ボタン

関連項目

プリンタを使えるようにする

印刷方法を設定する


[プリンタの組み込み]

このダイアログ ボックスは、プリンタ ドライバの情報やドライバ ファイルがある場所について、ドライブ名やディレクトリ名を入力するように求めます。

テキスト ボックスに、ドライブ名とディレクトリ名を入力します。ドライバ ファイルやドライバ情報がフロッピー ディスクにあるときは、フロッピー ディスク ドライブにディスクを入れ、[OK]ボタンを押します。

ドライバ ファイルやドライバ情報があるディレクトリがわからないときには、[参照]ボタンを使ってドライブとディレクトリを選んでください。たとえば、ネットワーク ドライブにあるドライバを使いたいときに、どのディレクトリにあるかがわからない場合などに[参照]ボタンを使います。


[ポート～の設定]

このダイアログ ボックスは、選んだシリアル ポートの通信条件を設定するときに使います。

このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[通信速度]

[データ長]

[パリティ]

[ストップ ビット]

[フロー制御]

[ハードウェアの設定]ボタン（DOS/V版のみ）


[ハードウェアの設定]

このダイアログ ボックスは、選んだシリアル ポートのI/Oポート アドレスと割り込み番号（IRQ）を設定するのに使います。このダイアログ ボックスはDOS/V版でだけ使えます。

このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[I/Oポート アドレス]

[割り込み番号]

このダイアログ ボックスでの変更は、Windowsを次回に起動したときに有効になります。設定を変更して[OK]ボタンを押すとダイアログ ボックスが現れるので、そこでWindowsを一度終了して再び起動するかどうかを選びます。

Windowsを一度終了して再び起動するときは、[再起動する]ボタンを押します。

そのままWindowsを使い続けるときは、[再起動しない]ボタンを押します。


[ネットワークの接続]

このダイアログ ボックスは、ネットワーク プリンタを接続したり切り離したりするのに使います。

このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[新しい接続]

現在接続されているプリンタの一覧

[接続]ボタン

[以前の接続]ボタン

[参照]ボタン

[接続解除]ボタン

関連項目

ネットワーク プリンタとの接続と切り離しを行う


[以前のネットワーク接続]

このダイアログ ボックスは、ネットワーク プリンタに再接続したり、以前のネットワーク プリンタの接続についての情報を削除するのに使います。

再接続するプリンタのネットワーク パスを選び、[選択]ボタンを押します。

プリンタのネットワーク パスが、[ネットワークの接続]ダイアログ ボックスの[パス名]ボックスに表示されます。

以前のネットワーク接続の情報を削除するには、プリンタのパスを選んで、[削除]ボタンを押します。


[一覧にないプリンタや更新されたプリンタの組み込み]

このダイアログ ボックスには、フロッピー ディスクで見つかったドライバ、または[プリンタの組み込み]ダイアログ ボックスで指定したドライブとディレクトリで見つかったドライバが表示されます。

組み込むプリンタを選びます。

プリンタを組み込むときは[OK]ボタンを押します。[プリンタの設定]ダイアログ ボックスに戻るときには[キャンセル]ボタンを押します。


[ファイルの参照]

このダイアログ ボックスは、ドライバのファイルのあるドライブとディレクトリを探して選ぶときに使います。

ドライブの一覧を開き、プリンタ ドライバ ファイルの入ったドライブを選びます。

選んだドライブのディレクトリがディレクトリの一覧に表示されます。

ディレクトリの一覧を開き、プリンタ ドライバ ファイルのあるディレクトリを選びます。


[日時]

[日時]コマンドは、文書をプリンタに送った日時を印刷待ちの一覧に表示するかどうかを決めます。

関連項目

印刷待ちの情報を表示する


[サイズ]

[サイズ]コマンドは、プリンタに送った文書のサイズを印刷待ちの一覧に表示するかどうかを決めます。

関連項目

印刷待ちの情報を表示する


[最新の情報]

[最新の情報]コマンドは、ネットワーク プリンタに送られた文書の一覧を更新します。プリント マネージャはネットワーク プリンタの状態の表示を定期的に更新しますが、[最新の情報]を実行すると、ただちに更新されます。

関連項目

ネットワーク プリンタの印刷待ちの表示を更新する


[選択中のネットワーク プリンタの待ち状態]

[選択中のネットワーク プリンタの待ち状態]コマンドは、選んだネットワーク プリンタに送られた全文書の一覧を表示します。

一覧を見終わったら、[閉じる]ボタンを押してください。

関連項目

ネットワーク プリンタの印刷待ちの状態を表示する


[その他のネットワーク プリンタの待ち状態]

[その他のネットワーク プリンタの待ち状態]コマンドは、接続していないネットワーク プリンタに送られた文書の一覧を表示します。

[その他のネットワーク プリンタの待ち状態]ダイアログ ボックスには次の項目があります。

印刷待ちの一覧

ここには、選んだネットワーク プリンタに送られた文書の一覧が表示されます。

一覧を見終わったら、[閉じる]ボタンを押します。

[ネットワーク プリンタのパス名]

表示するネットワーク プリンタのパスを入れ、[表示]ボタンを押します。

関連項目

ネットワーク プリンタの印刷待ちの状態を表示する


[プリント マネージャの終了]

プリント マネージャを終了します。

このコマンドを実行したときにまだ印刷待ちの文書が残っている場合は、印刷を中止するかどうかをたずねるメッセージが表示されます。中止してよいときには[OK]ボタンを押してプリント マネージャを終了してください。


[目次]

ヘルプを起動し、プリント マネージャのヘルプの目次を表示します。


[キーワードで検索]

プリント マネージャのヘルプの[キーワードで検索]ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでキーワードを選ぶと、選んだキーワードに関連したヘルプの項目を探せます。


[ヘルプの使い方]

ヘルプの使い方を説明します。


[バージョン情報]

Windowsのバージョン、モード、著作権を表示します。


コントロール メニュー

コントロール メニューには、次のコマンドがあります。

[元のサイズに戻す]

最大表示やアイコンを、元のサイズのウィンドウに戻します。

[移動]

キーボードを使ってウィンドウを別の位置に移動します。

[サイズ変更]

キーボードを使ってウィンドウの大きさを変えます。

[アイコン化]

ウィンドウをアイコンにします。

[最大表示]

ウィンドウを画面いっぱいに表示します。

[閉じる]

プリント マネージャを終了します。または、ウィンドウやダイアログ ボックスを閉じます。

[アプリケーションの切り替え]

[アプリケーションの切り替え]ダイアログ ボックスを開きます。[アプリケーションの切り替え]ダイアログ ボックスを使うと、実行中のアプリケーションを切り替えたり、画面上のウィンドウやアイコンを並べ替えたりできます。


[ネットワーク表示の更新]

このチェック ボックスでは、ネットワーク プリンタの印刷待ち状態を定期的に更新するかどうかを指定します。

プリント マネージャにネットワーク プリンタの印刷待ちの状態の変化を無視させるには、[ネットワーク表示の更新]チェック ボックスを選んでクリアしてください。


[ネットワーク ジョブを直接印刷]

このチェック ボックスを選んで×印をつけると、プリント マネージャを経由しないでネットワーク プリンタに出力します。ネットワーク プリンタに直接出力すると、通常はプリント マネージャを使って印刷するよりも高速になります。このチェック ボックスに×印がついているときも、ネットワーク プリンタの印刷待ちは表示できます。

このチェック ボックスを選んでクリアすると、ネットワーク プリンタに送られたすべての文書は、コンピュータ本体に直接つながっているプリンタに送ったときと同じように扱われます。

ネットワーク プリンタに直接出力し、プリント マネージャを経由しないようにするには[ネットワーク ジョブを直接印刷]チェック ボックスを選んで×印をつけてください。


[組み込まれているプリンタ]

この一覧には、すでに組み込まれているプリンタが表示されます。

印刷設定やポートの割り当てを変えたり、通常使うプリンタに指定したりするときは、一覧からプリンタを選んでください。

組み込めるプリンタの一覧を表示するには、[追加]ボタンを押してください。


[通常使うプリンタ]

ここには、通常使うプリンタが表示されます。通常使うプリンタとはアプリケーションから印刷するときに、文書が自動的に送られるプリンタのことです。

通常使うプリンタを指定するには、[組み込まれているプリンタ]の一覧で、通常使うプリンタにするプリンタをダブルクリックしてください。

または、プリンタを選び、[通常使うプリンタとして設定]ボタンを押してください。


[接続]ボタン

[接続]ボタンを押すと、[プリンタの接続]ダイアログ ボックスが現れます。

[プリンタの接続]ダイアログ ボックスは、プリンタに接続先を割り当てたり、タイムアウトの時間や通信条件を設定したり、ネットワーク プリンタに接続したりするときに使います。


[設定]ボタン

[設定]ボタンを押すと、印刷方法の設定用ダイアログ ボックスが表示されます。

印刷方法の設定は個々のプリンタ ドライバによって異なるので、設定用のダイアログ ボックスも選んだプリンタによって変わります。ダイアログ ボックスでは、たいていの状況に当てはまるように設定されています。

設定方法について詳しく知るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、 F1 キーを押してください。


[登録の削除]ボタン

[登録の削除]ボタンを押すと、組み込まれているプリンタの一覧で選んだプリンタが削除されます。

ほかのプリンタが同じプリンタ ドライバのファイルを使っている可能性があるので、プリンタ ドライバのファイルはディスクからは削除されません。また、別のプリンタ ドライバが同じフォントを使っている可能性があるので、このプリンタ ドライバが使っているフォントのファイルも削除されません。


[追加]ボタン

[追加]ボタンは、プリンタを組み込むときに使ってください。

このボタンを押すと、Windowsが対応しているプリンタの一覧が現れます。


[組み込むプリンタの選択]

この一覧は、Windowsが対応しているプリンタを表示します。この一覧は、[プリンタの設定]ダイアログ ボックスの[追加]ボタンを押したときに現れます。

一覧から、組み込むプリンタを選んでください。

組み込むプリンタが一覧に表示されていないときは、プリンタのマニュアルを調べて、Windowsの対応しているプリンタの互換モードがあるかどうかを確認してください。互換モードがあるときには、そのプリンタのWindowsに用意されているドライバを使って、一覧に出ていないプリンタでも利用できるようになります。

組み込むプリンタに対応するドライバがWindowsに用意されていない場合でも、専用のプリンタ ドライバを持っている場合は、[一覧にないプリンタや更新されたプリンタの組み込み]を選んでください。


[組み込み]ボタン

このボタンは、[プリンタの設定]ダイアログ ボックスの[追加]ボタンを押したときに現れます。

選んだプリンタを組み込むときは、[組み込み]ボタンを押してください。

ダイアログ ボックスが現れ、組み込むプリンタ用のプリンタ ドライバの入っているフロッピー ディスクを入れるように指示されます。


[プリンタの接続]

このダイアログ ボックスは、プリンタをシリアル ポートやネットワークに接続するときに使います。

このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[接続先]

[プリンタの準備ができていないとき]

[再び送信しなおすまで]

[高速に印刷]

[設定]ボタン

[ネットワーク]ボタン


[接続先]

この一覧は、プリンタに割り当てられる接続先を表示します。それぞれの接続先の右には、それがローカル ポートなのか、ネットワーク プリンタのパスに割り当てられているのかなどが示されます。

接続先を選んでください。

どの種類の接続先を使えばよいかがよくわからないときには、プリンタのマニュアルを読んでください。

シリアル ポートを使うときは、Windowsは大半のプリンタに合った通信条件を使いますが、場合によっては、そのシリアル ポートの通信条件を変える必要があります。ただし、ほとんどのプリンタに合った通信条件が最初から選ばれています。


[プリンタの準備ができていないとき]

この項目は、プリンタが印刷できる状態にないときに、印刷できるようになるまでプリント マネージャが待つ時間を変えます。

[プリンタの準備ができていないとき]テキスト ボックスに秒数を入力してください。

印刷しようとして、設定した秒数が経過してもプリンタが印刷できる状態にならないときは、プリンタの準備ができていないというメッセージが表示されます。


[再び送信するまで]

この項目は、プリンタが新しい情報を受け取れなくなってから、それを知らせるメッセージをプリント マネージャが表示するまでの時間を秒単位で設定します。

標準設定は、PostScript以外のプリンタの場合には45秒で、PostScriptプリンタの場合は90秒です。PostScriptプリンタの場合は、複雑な絵や数種類のフォントを含んだ文書を印刷しようとするときには、[再び送信するまで]テキスト ボックスの値を大きめにしたほうがよいでしょう。

[再び送信するまで]テキスト ボックスに秒数を入力してください。

現在プリンタの中にある情報の処理が終わると、プリンタのメモリがクリアされて新しい情報を受け付けるようになります。このテキスト ボックスに入力した値よりも処理に時間がかかるときは、プリント マネージャがメッセージを出します。


[高速に印刷]

MS-DOSを経由して印刷を制御する印刷プログラムを使っている場合は、このチェック ボックスを選んでクリアしてください。

このチェック ボックスを選んでクリアすると、印刷にかかる時間が長くなります。

このチェック ボックスに×印がついているときは、Windowsは印刷にMS-DOSを経由しません。WindowsはMS-DOSを経由せずにプリンタに直接出力するので、文書の印刷が速くなります。


[設定]ボタン

プリンタに割り当てたシリアル ポートの通信条件を設定するときは、[設定]ボタンを押して、現れたダイアログ ボックスで設定してください。


[ネットワーク]ボタン

ネットワーク プリンタを接続したり切り離したりするには、[ネットワーク]ボタンを押して[ネットワークの接続]ダイアログ ボックスで設定してください。


[通信速度]

ドロップダウン形式の一覧を開き、シリアル ポートの通信速度を選んでください。


[データ長]

ドロップダウン形式の一覧を開き、1文字に使うデータ ビット数を選んでください。通常、文字は7ビットか8ビットで送信されます。


[パリティ]

ドロップダウン形式の一覧を開き、エラー検査の方法を選んでください。


[ストップ ビット]

ドロップダウン形式の一覧を開き、送信する文字と文字との間の時間を選んでください。ストップ ビットは実際にはビットではなく、1ビットに相当する時間の単位です。


[フロー制御]

ドロップダウン形式の一覧を開き、データ フローを制御する方法を選んでください。ソフトウェア的な方法としては、[Xon/Xoff]が標準です。使っている周辺機器がハードウェアでデータ フローを制御している場合は、[ハードウェア]を選んでください。


[ハードウェアの設定]ボタン

選んだシリアル ポートのハードウェアの設定をするときは、[ハードウェアの設定]ボタンを押し、[ポート～の設定]ダイアログ ボックスで設定してください。

このボタンはDOS/V版だけにあります。


[I/Oポート アドレス]

このドロップダウン形式の一覧は、シリアル ポートのI/Oポートのアドレスを変えるときに使います。この一覧は、シリアル ポートにつながった機器が、一覧が閉じているときに自動的に表示される値と異なるアドレスを利用する場合に使ってください。周辺機器が利用するI/Oポート アドレスについては、その機器のマニュアルを参照してください。

ドロップダウン形式の一覧を開き、I/Oポートのアドレスを選んでください。

または、一覧に値を入力してください。

この一覧はDOS/V版だけにあります。


[割り込み番号]

個々のシリアル ポートに異なった割り込み番号（IRQ）を割り当てると、そのままではシリアル ポートCOM1とCOM3、またはCOM2とCOM4を同時に利用できないコンピュータで、同時に利用できるようになります。

割り込み番号をシリアル ポートに割り当てるときは、シリアル ポートにつながった機器が使う割り込みと、コンピュータに組み込まれたボードが使っている割り込みとを事前に調べてください。場合によっては、利用できる割り込みを使うように、シリアル インターフェイス ボードを調整する必要があります。詳しくは、シリアル インターフェイス ボードのマニュアルを読んでください。

ドロップダウン形式の一覧を開き、割り込み番号を選んでください。

または一覧に値を入力してください。

2～15の値を指定できます。

この一覧はDOS/V版だけにあります。


[新しい接続]

この部分は、新しいネットワーク プリンタに接続するときに使います。

[パス名]ボックスには、サーバー名とネットワーク プリンタの共有ポイントを入れてください。

[接続先]の一覧を開き、プリンタの接続先を選んでください。

パスワードが必要なときは、[パスワード]テキスト ボックスに入力してください。

[接続]ボタンを押してください。


現在接続されているプリンタの一覧

この一覧には、現在接続しているネットワーク プリンタが表示されます。


[接続]ボタン

[パス名]ボックスで指定したプリンタに接続するときは、[接続]ボタンを押してください。

このボタンを押すと、指定したプリンタが、現在接続されているプリンタの一覧に表示されます。


[以前の接続]ボタン

ネットワーク プリンタに再び接続するときは、[以前の接続]ボタンを押し、[以前のネットワーク接続]ダイアログ ボックスで設定してください。


[参照]ボタン

このボタンは、ネットワークを調べて利用できるプリンタを探すときに使ってください。

この項目に対応していないネットワークもあります。そのようなネットワークを使っているときは、[参照]ボタンは利用できません。


[接続解除]ボタン

このボタンは、現在接続されているプリンタの一覧で選んだプリンタを切り離すときに使ってください。