レコーダーのヘルプ

レコーダーは、決まったパターンのキー入力やマウス操作を記録するアプリケーションです。レコーダーを使えばキー入力やマウス操作をマクロに記録しておき、あとでキーを押すだけで記録した操作を実行できます。

 F1 キーを押すと、ヘルプの使い方が表示されます。

目次

簡単なマクロを記録する

記録を一時停止する

マクロを実行する

マクロを停止する

マクロを実行する場所を指定する

マクロの実行速度を変える

マクロを繰り返し実行する

マクロの中でほかのマクロを実行する

記録するマウス操作を指定する

マクロを記録するときの基準をウィンドウまたは画面にする

Ctrl+Break キーをチェックしないようにする

ショートカット キーを使わないようにする

マクロ設定を変える

マクロを記録するときの基本設定を変える

マクロを削除する

ファイルを結合する

コマンド

[ファイル]メニューのコマンド

[マクロ]メニューのコマンド

[オプション]メニューのコマンド


[ファイル]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[新規作成]

現在記録されているマクロをすべて削除します。

[新規作成]コマンドを選んだとき、それまでに記録したマクロの保存もできます。

[開く]

マクロの入ったファイルを開きます。このファイルをマクロ ファイルと呼びます。マクロ ファイルには複数のマクロが入ります。

[開く]コマンドを選んだとき、それまでに記録されたマクロの保存もできます。

[上書き保存]

記録したマクロをマクロ ファイルに保存します。元のファイルは上書きされます。

[上書き保存]コマンドを選んでもマクロ ファイルは閉じないので、そのまま続けて作業できます。

[名前を付けて保存]

ファイル名を指定して保存します。新しく作ったマクロ ファイルに名前をつけて保存できます。また、現在のファイルに元のファイルとは別の名前をつけて保存できます。この場合、元のファイルは変更されません。

[他のマクロを結合]

2つのマクロ ファイルを1つにまとめます。

まとめたマクロ ファイルを保存するときは、[上書き保存]コマンドか[名前を付けて保存]コマンドを使ってください。

[レコーダーの終了]

現在のマクロ ファイルを閉じ、レコーダーを終了します。

終了する前に、それまでに記録されたマクロの保存もできます。


[マクロ]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[実行]

マクロを実行します。

[記録]

マクロを記録します。記録するときに、マクロ名やショートカット キー、マクロの説明、マクロの記録方法、マクロの実行方法などを設定します。

[削除]

マクロを削除します。

[設定の変更]

マクロの実行方法や名前、ショートカット キー、説明などのマクロの設定を変えます。


[オプション]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[Ctrl+Breakで実行を中止]

レコーダーが Ctrl+Break キーをチェックするかどうかを指定します。このコマンドの左に印が表示されているときには、Ctrl+Break キーを押すとマクロの実行が中断します。マクロを中断できないようにするときだけ、このコマンドを選んで印をクリアしてください。

[ショートカット キーを使う]

レコーダーがマクロの実行にショートカット キーを使うかどうかを指定します。このコマンドの左に印が表示されているときには、マクロと同じショートカット キーは、ほかのアプリケーションでは使えません。

[未使用時にアイコン化]

マクロを実行するときに、レコーダーのウィンドウをアイコンにするかどうかを指定します。このコマンドの左に印が表示されているときは、アイコン化します。

[基本設定の変更]

マクロの記録と実行に使う基本設定を変えます。


簡単なマクロを記録する

簡単なマクロを記録するときには、多くの場合には基本設定を変える必要はありません。

簡単なマクロを記録するには

1.	対象のアプリケーションを、記録を開始する状態にします。

2.	レコーダーに切り替えます。

3.	[マクロ]メニューの[記録]コマンドを選びます。

4.	マクロ名、ショートカット キー、またはその両方をそれぞれのテキスト ボックスに入力します。

説明も入れられます。

5.	必要に応じてマクロのそのほかの設定をします。

6.	[スタート]ボタンを押してマクロの記録を始めます。

7.	キーやマウスによってマクロを記録します。

8.	記録を中止するときは、レコーダーのアイコンをクリックするか、Ctrl+Break キーを押します。

9.	記録を終了してマクロを保存する場合は、[保存]を選びます。

記録を中止したところから再開する場合は、[記録の再開]を選びます。

記録をやめ、これまでに記録した内容を捨てる場合は、[記録の取り消し]を選びます。

10.	[OK]ボタンを押します。


記録を一時停止する

記録を一時停止するには

1.	レコーダーのアイコンをクリックします。

または、Ctrl+Break キーを押します。

2.	記録を終了してマクロを保存する場合は、[保存]を選びます。

記録を中止したところから再開する場合は、[記録の再開]を選びます。

記録をやめ、これまでに記録した内容を捨てる場合は、[記録の取り消し]を選びます。

3.	[OK]ボタンを押します。


マクロを実行する場所を指定する

レコーダーは何も指定しないと、マクロが記録されたときのアプリケーションでだけマクロが実行される設定になっています。別のアプリケーションでマクロを実行すると、正しく動かない場合があります。

マクロを実行する場所を指定するには

1.	[マクロ]メニューの[記録]コマンドを選びます。

2.	[実行方法の設定]ボックスの[実行させるウィンドウ]の一覧を開きます。

3.	一覧から[同じアプリケーション]か[ほかのアプリケーション]を選びます。

4.	[スタート]ボタンを押して記録を開始します。


マクロの実行速度を変える

レコーダーは何も指定しないと、マクロを高速に実行する設定になっています。

マクロの実行速度を変えるには

1.	[マクロ]メニューの[記録]コマンドを選びます。

2.	[実行方法の設定]ボックスの[実行する速さ]の一覧を開きます。

3.	[高速]か[記録時と同じ速度]を選びます。

4.	[スタート]ボタンを押して記録を開始します。


マクロを繰り返し実行する

マクロをデモンストレーションに使うときは、実行を繰り返すように設定できます。

マクロを繰り返し実行するには

1.	[マクロ]メニューの[記録]コマンドを選びます。

2.	[繰り返し実行]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

3.	[スタート]ボタンを押して記録を開始します。

注意:	マクロの実行を中止するときは、Ctrl+Break キーを押してください。ただし、[Ctrl+Breakで実行を中止]コマンドの左に印が表示されていないときには、実行を中止できません。


マクロの中でほかのマクロを実行する

レコーダーでは、マクロの中からほかのマクロを実行できます。マクロの中から実行されるマクロからも、さらにほかのマクロを実行できますが、深さは5段階までに限られています。

マクロの中でほかのマクロを実行するには

1.	[オプション]メニューで[ショートカット キーを使う]コマンドが選ばれていることを確認します。

2.	[マクロ]メニューの[記録]コマンドを選びます。

3.	[ショートカット キーを使う]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

4.	マクロを記録します。

マクロの記録中に、必要な時点でほかのマクロを実行するショートカット キーを押します。

ほかのマクロを実行しないようにマクロを記録するには

[マクロの記録]ダイアログ ボックスの[ショートカット キーを使う]チェック ボックスを選んでクリアします。


記録するマウス操作を指定する

マウス操作はなるべく記録しないようにするのがマクロを上手に作るコツです。キー入力だけを記録したマクロのほうが正しく動く可能性が高くなります。

記録するマウス操作を指定するには

1.	[マクロ]メニューの[記録]コマンドを選びます。

2.	[マウスの記録内容]の一覧を開きます。

3.	一覧から項目を選び、[スタート]ボタンを押して記録を開始します。

指定する項目は次の表のとおりです。

項目	意味

[マウスを無視]	キー入力だけを記録します。さまざまなコンピュータで使うマクロを記録するときは、この項目を選んでください。マウス操作を含むマクロは、マクロを記録したマシンと同じディスプレイ ボードを使ったマシンでだけ正しく働きます。

[すべて]	キー入力とすべてのマウス操作を記録します。マウスのボタンが押されていないときの操作も含みます。

[クリックとドラッグ]	キー入力と、マウスのボタンが押されている間のすべてのマウス操作を記録します。

[すべて]を使って記録しているときにマクロの記録を停止するには、Ctrl+Break キーを押してください。


マクロを記録するときの基準を選ぶ
マクロを記録するときの基準をウィンドウまたは画面にする

マクロを記録するときの基準を選ぶには

1.	[マクロ]メニューの[記録]コマンドを選びます。

2.	[マウス ポインタの位置の基準]の一覧を開きます。

3.	一覧から[画面]か[ウィンドウ]を選びます。

[ウィンドウ]を選ぶと、対象のウィンドウの中での位置でマウス操作が記録されます。[画面]を選ぶと、画面全体の中での位置で記録されます。

4.	[スタート]ボタンを押して記録を開始します。


Ctrl+Break キーをチェックしないようにする

レコーダーが Ctrl+Break キーをチェックしないようにすると、連続実行中のマクロをほかの人が不注意に止めないようにできます。

Ctrl+Break キーをチェックするかどうかを切り替えるには

[オプション]メニューの[Ctrl+Breakで実行を中止]コマンドを選びます。

 Ctrl+Break キーをチェックしないようにした場合は、繰り返し実行しているマクロを停止するときはコンピュータを起動し直す必要があります。そのため、できるだけ Ctrl+Break キーをチェックするようにしておいてください。


マクロを記録するときの基本設定を変える

[基本設定]ダイアログ ボックスの設定を変えると、それ以降は、マクロを記録するときにその設定が使われるようになります。

マクロを記録するときの基本設定を変えるには

1.	[オプション]メニューの[基本設定の変更]コマンドを選びます。

2.	希望する設定項目を選んで[OK]ボタンを押します。

設定する項目は次の表のとおりです。

項目	意味

[実行させるウィンドウ]	マクロをどんなアプリケーションでも実行できるように、または記録するときに使ったアプリケーションだけで実行するように設定します。

[実行する速さ]	マクロを記録したときの速度で実行するように、またはもっと速く実行するように設定します。

[マウスの記録内容]	どのマウス動作を記録するかを設定します。

[マウス ポインタの位置の基準]	マクロをウィンドウを基準に記録するか、または画面を基準に記録するかを設定します。


マクロを実行する

記録したときのアプリケーションだけで実行されるマクロは、実行すると、そのアプリケーションのウィンドウをアクティブにします。ただしアプリケーションがまだ起動されていなかったりアイコンになっていたりするときには、マクロは実行できません。

ショートカット キーでマクロを実行するには

1.	[ファイル]メニューの[開く]コマンドを選びます。

2.	マクロ ファイル名をテキスト ボックスに入力するか一覧から選びます。

3.	[OK]ボタンを押します。

4.	マクロを実行するアプリケーションに切り替え、マクロに記録した操作を実行する状態にします。

5.	そのマクロに割り当てたショートカット キーを押します。

[実行]コマンドでマクロを実行するには

1.	[ファイル]メニューの[開く]コマンドを選びます。

2.	マクロ ファイル名をテキスト ボックスに入力するか一覧から選びます。

3.	[OK]ボタンを押します。

4.	マクロを実行するアプリケーションに切り替え、マクロに記録した操作を実行する状態にします。

5.	レコーダーに切り替えます。

6.	マクロを選びます。

7.	[マクロ]メニューの[実行]コマンドを選びます。

または、マクロ名をダブルクリックします。


マクロを停止する

マクロの実行を停止するには

1.	 Ctrl+Break キーを押します。

マクロの停止を確認するダイアログ ボックスが現れます。

2.	[OK]ボタンを押します。

注意:	[Ctrl+Breakで実行を中止]コマンドの左に印が表示されていないときには、マクロの実行を停止できません。


ショートカット キーを使わないようにする

[ショートカット キーを使う]コマンドは、マクロと同じショートカット キーを使うアプリケーションを実行するときに使います。

マクロのショートカット キーを使わないようにするには

[オプション]メニューの[ショートカット キーを使う]コマンドを選びます。

レコーダーのショートカット キーを再び使えるようにするには、もう一度[ショートカット キーを使う]コマンドを選びます。

コマンド名の左に印が表示されているときには、マクロのショートカット キーが使えます。


マクロ設定を変える

記録した時点でマクロに割り当てた設定は、あとで変更できます。

マクロの設定を変える

1.	[ファイル]メニューの[開く]コマンドを選びます。

2.	ファイル名をテキスト ボックスに入力するか一覧から選びます。

3.	[OK]ボタンを押します。

4.	マクロを選びます。

5.	[マクロ]メニューの[設定の変更]コマンドを選びます。

6.	必要に応じて設定を変え、[OK]ボタンを押します。

設定項目は次の表のとおりです。

項目	意味

[マクロの名前]	マクロ名。

[ショートカット キー]	マクロの実行に使うショートカット キー。

[コメント]	マクロの説明。

[実行させるウィンドウ]	マクロをどんなアプリケーションでも実行できるように、または記録するときに使ったアプリケーションだけで実行するように設定します。

[実行する速さ]	マクロを記録したときの速度で実行するように、またはもっと速く実行するように設定します。

[繰り返し実行]	マクロを繰り返し実行するかどうかを設定します。

[ショートカット キーを使う]	マクロに、ほかのマクロを呼び出すショートカット キーを入れられるようにするかどうかを設定します。


ファイルを結合する

2つのマクロ ファイルは、1つにまとめられます。

2つのファイルを結合するには

1.	一方のファイルを開きます。

または新しいマクロ ファイルを作ります。

2.	もう一方のファイルと重複するマクロがあれば削除します。

3.	[ファイル]メニューの[他のマクロを結合]コマンドを選びます。

4.	結合する他のファイル名を選びます。

またはファイル名を入力します。

5.	[OK]ボタンを押します。

レコーダーは、あとで結合したファイルと現在のファイルで重複しているショートカット キーを、結合したマクロのほうから取り除きます。ショートカット キーを取り除いても、そのマクロ自体は残ります。

6.	まとめたファイルを新しい名前で保存するときは、[ファイル]メニューの[名前を付けて保存]コマンドを選びます。

代わりに[上書き保存]コマンドを使って、まとめたファイルを最初に開いたファイルの名前で保存することもできます。


マクロを削除する

マクロ ファイルからマクロを削除するには

1.	マクロ ファイルを開きます。

2.	削除するマクロを選びます。

3.	[マクロ]メニューの[削除]コマンドを選びます。

4.	[OK]ボタンを押します。