RICOH RPDLプリンタの設定のヘルプ

RICOH RPDLプリンタでの印刷方法の設定は、以下の項目に説明されています。

目次

給紙方法を設定する

用紙サイズを設定する

印刷の向きを設定する

印刷部数を設定する

グレイスケールの印刷方法を設定する

文書を縮小して印刷する

カートリッジ フォントを組み込む

ラスター フォントを優先にする

TrueTypeフォントをグラフィックスとして印刷する

TrueTypeフォントの代わりにプリンタ フォントを使う


給紙方法を設定する

印刷する紙をどのトレイから取ってくるかを設定できます。

給紙方法を設定するには

プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスの[給紙トレイ](プリンタによっては、[給紙選択])の一覧を開き、目的の方法を選びます。

たとえば、[トレイ1]、[手差しトレイ]、[自動トレイ切替]などの方法があります。

[設定:～]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、F1 キーを押してください。


用紙サイズを設定する

プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスでは、印刷する用紙のサイズを設定できます。用紙サイズは一覧から選んでください。

用紙のサイズを設定するには

プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスの[用紙サイズ]の一覧を開き、目的のサイズを選びます。

[設定:～]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、F1 キーを押してください。


印刷解像度を設定する

グラフィック イメージを印刷するときの解像度を設定できます。単位はDPI、つまり1インチ当たりのドット数です。

印刷解像度を設定するには

プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスの[解像度]の一覧を開いて、解像度を選びます。

[設定:～]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、F1 キーを押してください。


印刷部数を設定する

印刷部数を設定すると、一度に2部以上の文書を印刷できます。

印刷する部数を設定するには

プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスの[印刷部数](プリンタによっては、[コピー枚数])テキスト ボックスに、印刷する部数を入力します。

[設定:～]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、F1 キーを押してください。


印刷の向きを設定する

用紙に対して横向きで印刷するか縦向きで印刷するかを選べます。

印刷の向きを設定するには

プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスで、[縦]か[横]のオプション ボタンを選びます。

[設定:～]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、F1 キーを押してください。


カートリッジ フォントを組み込む

プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスにあるフォント カートリッジの一覧には、組み込まれたカートリッジ フォントが表示されます。これらのフォントは、Windowsアプリケーションで利用できます。

Windowsでカートリッジ フォントを利用できるようにするには

1.	プリンタのカートリッジ スロットにカートリッジが正しく取りつけられていることを確認します。

2.	[設定:～]ダイアログ ボックスで、カートリッジ フォントを選びます。

フォントは一度に2つまで選べます。ただし、SP7とSP8の場合は、1つしか選べません。


グレイスケールの印刷方法を設定する

[オプション]ダイアログ ボックスの[グレイスケール]の一覧を使うと、グラフィックスをグレイスケールで印刷する方法が設定できます。

グレイスケールの印刷方法を設定するには

1.	プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスの[オプション]ボタンを押します。

2.	[グレイスケール]の一覧で希望する方法を選びます。

項目	目的

[繊細]	解像度に合わせた濃淡のパターンを作ります。

[フォト イメージ]	白黒写真のイメージで印刷します。

[フォト イメージ(明)]	[フォト イメージ]より明るいイメージで印刷します。

3.	[OK]ボタンを押します。

[オプション]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、F1 キーを押してください。


文書を縮小して印刷する

文書を印刷するとき、縮小率を設定すると縮小して印刷できます。標準では[100%]が設定されており、縮小しないようになっています。

文書を縮小して印刷するには

1.	プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスの[オプション]ボタンを押します。

2.	[縮小率]の一覧で縮小率を選びます。

3.	[OK]ボタンを押します。

[オプション]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、F1 キーを押してください。


ラスター フォントを優先にする

RICOH RPDLプリンタは、プリンタ フォントとしてアウトライン フォントとラスター フォントを持っています。アウトライン フォント カートリッジを追加すると、通常は、そのフォントはすべてアウトライン フォントで印刷されます。

[ラスター フォントの優先]チェック ボックスを選んで×印をつけると、ちょうどよいサイズのフォントの場合、アウトライン フォントでなくラスター フォントを使います。ラスター フォントを使うと、アウトライン フォントより高速に美しく印刷できます。

ラスター フォントを優先にするには

1.	プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスの[オプション]ボタンを押します。

2.	[オプション]ダイアログ ボックスの[ラスター フォントの優先]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

3.	[OK]ボタンを押します。


TrueTypeフォントをグラフィックスとして印刷する

文書に数個のグラフィック イメージまたは大きなグラフィック イメージがあり、同じTrueTypeフォントを何度も使っていないときは、TrueTypeフォントをグラフィックスとして印刷する機能を使うとよいでしょう。文書に使われているTrueTypeフォントの種類がそれほど多くないときは、TrueTypeフォントをグラフィックスとして印刷すると、印刷に必要なメモリも印刷時間も節約できます。

TrueTypeフォントをグラフィックスとして印刷するには

1.	プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスの[オプション]ボタンを押します。

2.	[オプション]ダイアログ ボックスの[TrueTypeをグラフィックスとして印刷]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

3.	[OK]ボタンを押します。

このチェック ボックスが選ばれているときには、[TrueTypeフォントの置き換え]ボタンは淡色表示になり、使えません。

[オプション]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、F1 キーを押してください。

関連項目

TrueTypeフォントの代わりにプリンタ フォントを使う


TrueTypeフォントの代わりにプリンタ フォントを使う

代替表を設定すると、文書中のTrueTypeフォントの代わりに使うプリンタ フォントを選べます。

使用するプリンタ フォントを選ぶには

1.	プリンタを設定する[設定:～]ダイアログ ボックスの[オプション]ボタンを押します。

2.	[オプション]ダイアログ ボックスの[TrueTypeフォントの置き換え]ボタンを押します。

3.	[TrueTypeフォントの置き換え]ダイアログ ボックスの[TrueTypeフォント]の一覧から、置き換えるTrueTypeフォントを選びます。

4.	[デバイス フォント]の一覧から、代わりに使うプリンタ フォントを選びます。

[(なし)]が選択されている場合には、置き換えはされずにTrueTypeフォントで印刷されます。

5.	文書中のすべてのTrueTypeフォントの代わりに使うプリンタ フォントを選び終わるまで、3と4の手順を繰り返します。

7.	[OK]ボタンを押します。

[TrueTypeをグラフィックスとして印刷]チェック ボックスを選んで×印をつけたときには、[TrueTypeフォントの置き換え]ボタンは淡色表示になり、使えません。

[オプション]ダイアログ ボックスのヘルプを見るには、ダイアログ ボックスが開いているときに[ヘルプ]ボタンを押すか、F1 キーを押してください。

関連項目

TrueTypeフォントをグラフィックスとして印刷する


[設定:～]

このダイアログ ボックスは、プリンタの印刷条件を設定するときに使います。選んだ設定が標準設定になります。

[設定:～]ダイアログ ボックスについては、以下の項目のいずれかをクリックしてください。

[用紙サイズ]

[給紙トレイ]または[給紙選択]

[印刷部数]または[コピー枚数]

[印刷方向]または[用紙方向]

[フォント カートリッジ]

[オプション]ボタン

[バージョン情報]ボタン

関連項目

給紙方法を設定する

用紙サイズを設定する

印刷部数を設定する

印刷の向きを設定する

カートリッジ フォントを組み込む


[オプション]

このダイアログ ボックスは、グレイスケールの印刷方法、文書の縮小率などのような、補助的な印刷方法を設定するときに使います。

このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[グレイスケール]

[縮小率]

[TrueTypeをグラフィックスとして印刷]

[ラスター フォントの優先]

[TrueTypeフォントの置き換え]

[バージョン情報]ボタン

関連項目

グレイスケールの印刷方法を設定する

文書を縮小して印刷する

ラスター フォントを優先にする

TrueTypeフォントをグラフィックスとして印刷する

TrueTypeフォントの代わりにプリンタ フォントを使う


[TrueTypeフォントの置き換え]

このダイアログ ボックスは、TrueTypeフォントの印刷に使うプリンタ フォントを選ぶときに使います。画面に出るフォントは変わりません。画面用には、元のTrueTypeフォントがそのまま使われます。

このダイアログ ボックスについては、次の項目のいずれかをクリックしてください。

[TrueTypeフォント]

[デバイス フォント]

[既定値]ボタン


[用紙サイズ]

ドロップダウン形式の一覧を開いて、用紙のサイズを選びます。

一般に標準用紙サイズはA4になります。


[給紙トレイ]または[給紙選択]

[トレイ1]、[手差しトレイ]、[自動トレイ切替]などの給紙方法を選べます。

ドロップダウン形式の一覧を開いて、給紙方法を選びます。


[解像度]

ドロップダウン形式の一覧を開いて、グラフィック イメージの印刷に使う解像度を選びます。


[印刷部数]または[コピー枚数]

[印刷部数]または[コピー枚数]テキスト ボックスには、印刷する部数を入力します。

このダイアログ ボックスの[印刷部数](または[コピー枚数])テキスト ボックスは、Windowsアプリケーションの[印刷]ダイアログ ボックスにある[部数]テキスト ボックスとは別のものです。通常は、Windowsアプリケーションの[印刷]ダイアログ ボックスの[部数]テキスト ボックスの設定のほうが優先します。

一般にこの項目で部数を指定すると、同じページが指定した部数分、続けて高速に印刷されます。Windowsアプリケーションで部数を指定すると印刷速度が落ちる場合がありますが、アプリケーションに部ごとに印刷する機能があるときには、一部ごとにまとめて印刷できます。


[印刷方向]または[用紙方向]

文書を印刷するときに使う[縦]か[横]のオプション ボタンで、用紙に対する印刷の方向を選びます。

[縦]オプション ボタンの場合、印刷された文書を読むときに用紙が縦長になります。文書は用紙に縦長に印刷されます。

[横]オプション ボタンの場合は横長になります。文書は用紙に横長に印刷されます。


[フォント カートリッジ]

この項目は、利用するフォント カートリッジを指定するときに使います。

一覧からカートリッジを選びます。


[オプション]ボタン

このボタンを押すと[オプション]ダイアログ ボックスが現れます。[オプション]ダイアログ ボックスでは、プリンタのさらに細かい印刷方法を設定できます。


[バージョン情報]ボタン

このボタンを押すと、プリンタ ドライバの著作権情報が表示されます。


[グレイスケール]

ドロップダウン形式の一覧を開いて、グレイスケールで印刷する方法を選びます。


[縮小率]

ドロップダウン形式の一覧を開いて、縮小率(パーセント)を選びます。100を選ぶと、元のサイズで印刷されます。

縮小率をどのように設定しても、印刷に使われる用紙の領域は変わりません。そのため、縮小すると用紙にたくさん情報が印刷されます。印刷される合計ページ数は、文書のサイズと、設定した縮小率によって決まります。

印刷するときに縮小を指定できるWindowsアプリケーションもあります。この場合は、このダイアログ ボックスの縮小の指定とアプリケーションの指定のどちらが正しく動くかを実験してみるとよいでしょう。ただし両方を同時に指定すると、予期しない結果になることがあります。


[TrueTypeをグラフィックスとして印刷]

文書にグラフィック イメージがあり、1ページに同じフォントを何度も使っていないときは、この機能を使うとよいでしょう。TrueTypeフォントをグラフィックスとして印刷すると、印刷に必要なメモリも印刷時間も少なくて済みます。

またこのチェック ボックスを選んで×印をつけると文字を切り取ります。たとえば、スプレッド シートを使っているときにこのチェック ボックスを設定して印刷すると、セルに収まる文字の部分だけが印刷されます。さらにこのチェック ボックスは、文字がグラフィックスに隠されている場合に、表示されている部分だけを印刷するときにも便利です。

このチェック ボックスは、TrueTypeフォントをビットマップ グラフィックスとして印刷するときに選んで×印をつけます。


[ラスター フォントの優先]

RICOH RPDLプリンタは、プリンタ フォントとしてアウトライン フォントとラスター フォントを持っています。通常はアウトライン フォントが優先的に使われます。

[ラスター フォントの優先]チェック ボックスを選んで×印をつけると、ちょうどよいサイズのフォントの場合、アウトライン フォントでなくラスター フォントを使います。

ラスター フォントを使うと、アウトライン フォントより高速に美しく印刷できます。


[TrueTypeフォントの置き換え]

このボタンを押すと、[TrueTypeフォントの置き換え]ダイアログ ボックスが現れます。[TrueTypeフォントの置き換え]ダイアログ ボックスでは、TrueTypeフォントの印刷に使うプリンタ フォントを指定します。


[TrueTypeフォント]

ここには、システムに組み込まれたすべてのTrueTypeフォントが一覧表示されます。

文書を印刷するときにプリンタ フォントに置き換えるTrueTypeフォントを選びます。

ここで選んだTrueTypeフォントの代わりに印刷されるプリンタ フォントが、[デバイス フォント]の一覧で選択されます。プリンタ フォントがまだ指定されていない場合は、[(なし)]が選択されます。


[デバイス フォント]

ここには、文書中のTrueTypeフォントの代わりに使って印刷できるプリンタ フォントが一覧表示されます。

選んだTrueTypeフォントの代わりに印刷するプリンタ フォントを選びます。

[(なし)]を選んだときは、PostScriptドライバはTrueTypeフォントで印刷します。


[既定値]ボタン

すべての置き換えをクリアして[(なし)]にします。文字はTrueTypeフォントで印刷されます。