ターミナルのヘルプ

ターミナルは、パソコン通信など、別のコンピュータにつないで情報を交換するための通信プログラムです。

 F1 キーを押すと、ヘルプの使い方が表示されます。

目次

ホスト コンピュータに接続する

ホスト コンピュータとの接続を切る

通信条件を設定する

モデムのコマンドを設定する

電話番号を設定する

端末エミュレーションを設定する

画面の桁数を設定する

バッファの行数を設定する

端末モードを設定する

特殊なキーの機能を設定する

復帰(CR)と改行(LF)を設定する

漢字コードを選ぶ

フォントを選ぶ

別の言語の文字で表示する

SI/SO制御を行う

スクロール バーを表示する

ファンクション キーの表示を切り替える

ファンクション キーに文字列を割り当てる

通信時間を計る

受信した内容を印刷する

選択した文字をホスト コンピュータに送る

テキスト ファイルを送る

テキスト ファイルを標準フロー制御で送る

テキスト ファイルを一度に1文字ずつ送る

テキスト ファイルを一度に1行ずつ送る

テキスト ファイルの送信時の改行を設定する

受信データ用の新しいテキスト ファイルを作る

受信データをテキスト ファイルに追加する

テキスト ファイルを表示する

受信するテキスト ファイルの制御コードを残す

テキスト ファイルを表形式で受信する

転送の一時停止、再開、中止

バイナリ ファイルを送る

バイナリ ファイルを受信する

受信データをすでにあるファイルに上書きする

バイナリ ファイルの転送方法を設定する

コマンド

[ファイル]メニューのコマンド

[編集]メニューのコマンド

[電話]メニューのコマンド

[設定]メニューのコマンド

[転送]メニューのコマンド


[ファイル]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[新規作成]

現在の設定をすべて取り消して最初の状態に戻します。

設定を変更したときは、変更した設定の保存もできます。

[開く]

設定の入ったファイルを開きます。このファイルをターミナル ファイルと呼びます。

設定を変更したときは、変更した設定の保存もできます。

[上書き保存]

変更した設定をターミナル ファイルに保存します。元のターミナル ファイルは上書きされます。

[上書き保存]コマンドを選んでも、そのまま続けて作業できます。

[名前を付けて保存]

ファイル名を指定して設定を保存します。

新しく設定した内容をターミナル ファイルに名前をつけて保存できます。また、現在のターミナル ファイルに新しい名前をつけて保存できます。

[プリンタの設定]

プリンタの印刷方法を設定します。

印刷に使うプリンタも選べます。設定できる項目は、選んだプリンタによって違います。

[ターミナルの終了]

ターミナルを終了します。

終了する前に、変更した設定を保存できます。


[編集]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[コピー]

ターミナルのウィンドウ中で、選択した文字をクリップボードにコピーします。ウィンドウの内容は変えずに、それまでのクリップボードの内容を置き換えます。

クリップボードにコピーした文字をホスト コンピュータに送るには、[貼り付け]コマンドを使います。

[貼り付け]

クリップボードの内容をホスト コンピュータに送ります。

[選択した範囲の送信]

選択した文字をホスト コンピュータに送ります。

[すべての範囲を選択]

ターミナルのウィンドウと逆スクロールのためのバッファ中のすべての文字を選びます。

[バッファのクリア]

逆スクロールのためのバッファの内容をクリアします。


[設定]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[電話番号]

ホスト コンピュータに接続するための、電話番号、接続までの待ち時間、リダイヤルなどを設定します。

[端末エミュレーション]

エミュレートする端末の機種を設定します。端末の機種は[ダム端末]、[VT-100互換]、[VT-52互換]の各オプション ボタンから選びます。

[端末の設定]

ターミナルの各種設定を決めます。

文字の表示方法、カーソルの形、逆スクロールのためのバッファの行数、文字コードの変換方法、復帰(CR)の解釈方法などを設定できます。

[ファンクション キー]

ファンクション キーに文字列と制御コードを割り当てます。

[テキスト ファイルの転送方法]

フロー制御、自動的に改行を入れる文字数、文字の送信単位を1文字にするか1行にするかなど、テキスト ファイルの転送方法を設定します。

[バイナリ ファイルの転送方法]

バイナリ ファイルの転送方法のプロトコルにXModem(CRC)を使うかKermitを使うかを設定します。

[通信条件]

通信速度、データ長、ストップ ビット、パリティ、フロー制御、キャリアの検出などの通信条件を設定します。

[モデムのコマンド]

使っているモデムの種類とそのコマンドを設定します。

[通信内容をプリンタに出力]

受信した文字とキー入力を印刷するかどうかを設定します。

[通信時間の計測]

ターミナルの通信時間を計るか、現在の時刻を表示するかを切り替えます。

[ファンクション キーを表示]または[ファンクション キーを隠す]

ファンクション キーとタイマーや時刻を、ターミナルのウィンドウの一番下に表示するかどうかを指定します。


[電話]メニューのコマンド

[ダイヤル]

ホスト コンピュータに電話をかけて接続します。

[回線の切断]

ホスト コンピュータとの接続を切ります。


[転送]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[テキスト ファイルの送信]

テキスト ファイルをホスト コンピュータに送ります。

ファイル名のほかに、復帰(CR)のあとの改行(LF)を取り除くかどうかを指定できます。また、復帰(CR)のあとに改行(LF)を追加するかどうかを指定できます。

[テキスト ファイルの受信]

テキスト ファイルをホスト コンピュータから受信します。

ファイル名のほかに、受信したテキストを現存のファイルに追加するかどうかを指定できます。また、一部の制御コードを保存するかどうかなどを指定できます。

[テキスト ファイルの表示]

テキスト ファイルを、送信前または受信後にターミナルのウィンドウに表示します。

ファイル名のほかに、復帰(CR)のあとの改行(LF)を取り除くかどうかを指定できます。また、復帰(CR)のあとに改行(LF)を追加するかどうかを指定できます。

[バイナリ ファイルの送信]

バイナリ ファイルをホスト コンピュータに送ります。

ターミナルは、[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドで設定したプロトコルに従ってバイナリ ファイルを送ります。

[バイナリ ファイルの受信]

バイナリ ファイルをホスト コンピュータから受信します。

ターミナルは、[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドで設定したプロトコルに従ってバイナリ ファイルを受信します。

[一時停止]

テキスト ファイルの転送を一時停止します。

[再開]

テキスト ファイルの転送を再開します。

[中止]

テキスト ファイルやバイナリ ファイルの転送を中止します。


電話番号を設定する

ターミナルがかける電話番号を設定するには

1.	[設定]メニューの[電話番号]コマンドを選びます。

2.	[電話番号]テキスト ボックスに電話番号を入力します。

外線発信番号を使うときなどには、電話番号の途中に時間間隔を空ける必要があります。Hayes互換モデムを使っている場合には、間隔を開ける場所にカンマを入れます。別のモデムを使っているときは、モデムのマニュアルを見て、間隔を開けるための文字を調べてください。

3.	必要な項目を設定し、[OK]ボタンを押します。

項目	意味

[接続までの待ち時間]	ターミナルがホスト コンピュータからの接続信号を待つ秒数を設定します。

[タイムアウト時にリダイヤルする]	電話が通じなかったときに、その電話番号にもう一度かけ直します。

[接続したことを音で知らせる]	正しくつながったときに、音を鳴らします。


端末エミュレーションを設定する

端末の機種を設定するには

1.	[設定]メニューの[端末エミュレーション]コマンドを選びます。

2.	端末の機種を選びます。

どの端末を使ったらよいかがよくわからないときには、[VT-100互換]オプション ボタンを選んでください。[ダム端末]オプション ボタンを選ぶと、ホスト コンピュータが制御コードのうち、復帰(CR)、バックスペース、タブだけを受信するものとみなします。

3.	[OK]ボタンを押します。

注意:	VT-100端末のファンクション キーを使うには、DOS/Vでは ScrollLock キーをオンにする必要があります。 ScrollLock キーがオフだと、ファンクション キーと方向キーは、VT-100の機能ではなく通常のWindowsの機能になります。たとえば、 F1 キーを押すと、通常どおりWindowsのヘルプが表示されます。


通信条件を設定する

通信条件を設定するには

1.	[設定]メニューの[通信条件]コマンドを選びます。

2.	使っているシステムとホスト コンピュータに合った項目を選び、[OK]ボタンを押します。

項目	意味

[通信速度]	モデムのデータ転送速度を設定します。

複数の速度で通信できるモデムもあるので、モデムのマニュアルを調べて、双方のシステムに使える通信速度を選んでください。

[データ長]	2台のコンピュータ間でやり取りされる各データ パケットのデータ ビット数を設定します。

[パリティ]	パリティの種類を設定します。

データ長に8を選んだ場合には、[なし]を選んでください。

[キャリアの検出]	回線がつながっていることを示すキャリア信号を検出します。

[キャリアの検出]チェック ボックスを選んで×印をつけると、ターミナルはキャリア検出信号を使ってモデムの回線がつながっているかどうかを判断します。[キャリアの検出]を無効にすると、ターミナルはモデムの応答文字列を調べて、モデムがつながっているかどうかを判断します。

ほかの項目を正しく設定したのにモデムがうまくつながらない場合には、このチェック ボックスを選んでクリアして、もう一度接続してみてください。

[パリティ チェック]	パリティ エラーが起きたバイトを表示するかどうかを設定します。

このチェック ボックスに×印がついていない場合には、モデムが誤りを見つけたところにクエスチョン マーク(“?”)が表示されます。クエスチョン マークは、正しく受信できなかったところのすべてに表示されます。

[シリアル ポート]	モデムの使うシリアル ポートを選びます。

[ストップ ビット]	通信時の文字と文字の間の時間を設定します。

[フロー制御]	バッファがいっぱいになって、ホスト コンピュータからのデータをそれ以上受信できなくなった場合のターミナルの対処方法を設定します。

ホスト コンピュータがハードウェアによる方法を使うときは[ハードウェア]を選んでください。また、ホスト コンピュータがオーバーフロー時に何もしないときは[なし]を選んでください。どの種類のフロー制御を使ったらよいかがわからないときには、[Xon/Xoff]オプション ボタンを選んでください。


モデムのコマンドを設定する

モデムのコマンドを設定するには

1.	[設定]メニューの[モデムのコマンド]コマンドを選びます。

2.	[モデムの種類]ボックスで、使用するモデムを選びます。使用するモデムが一覧にないときは[その他]を選ぶか、コマンドが使用するモデムに一番近いモデムを選びます。

3.	自動的に設定されたコマンドを修正するときは、[コマンドの指定]ボックスで、コマンドを入力するか手直しします。

間違えたときは、モデムの種類をもう一度選べばコマンドを元に戻せます。

4.	[OK]ボタンを押します。


通信時間を計る

[設定]メニューの[ファンクション キーを表示]コマンドを選んでファンクション キーを表示すると、ターミナルのウィンドウの一番下に、現在の時刻か通信時間のタイマーが表示されます。

通信時間を計るには

1.	[設定]メニューの[通信時間の計測]コマンドを選びます。

タイマーがスタートします。

2.	タイマーを0に戻すときは、[通信時間の計測]コマンドをもう一度選んで時刻の表示に戻し、さらにもう一度選んでタイマー表示に戻します。

タイマーを0に戻さずに時刻表示とタイマーを切り替えるときは、タイマー表示をクリックします。

関連項目

ファンクション キーの表示を切り替える


端末モードを設定する

端末モードを設定するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	適切な端末モードのチェック ボックスを選んで×印をつけ、[OK]ボタンを押します。

項目	意味

[自動折り返し]	指定の桁を超えた受信文字を次の行に折り返します。

ホスト コンピュータが132桁の行を使い、自分が80桁のディスプレイを使っているような場合は、このチェック ボックスを選んで×印をつけてください。[自動折り返し]チェック ボックスに×印がついていないときは、指定の桁を超えた受信文字を読むには、スクロール バーを使います。

[ローカル エコー]	自分のキー入力を画面に表示します。

ホスト コンピュータがユーザーのキー入力を表示するときは、[ローカル エコー]をオフのままにしておいてください。

[警告音を鳴らす]	ホスト コンピュータから警告音を鳴らす制御コードが送られたときに、実際に音を鳴らします。


復帰(CR)と改行(LF)を設定する

通常、ホスト コンピュータからテキストが送られるときには、改行には復帰改行(CR+LF)のコードが使われます。また、ホスト コンピュータにテキストを送るときには、改行には復帰(CR)のコードが使われます。ホスト コンピュータがテキストを送るときに改行に復帰(CR)のコードを使っている場合や、テキストを受け取るときに改行に復帰改行(CR+LF)のコードを使う場合には、それぞれ、復帰(CR)のコードのあとに改行(LF)のコードを追加することもできます。

受信内容の復帰(CR)に改行(LF)を追加するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[受信のとき]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

ホスト コンピュータが、送信するテキストの復帰(CR)に改行(LF)を追加するときは、[受信のとき]チェック ボックスを選んでクリアします。

3.	[OK]ボタンを押します。

送信内容の復帰(CR)に改行(LF)を追加するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[送信のとき]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

ホスト コンピュータが、受信するテキストの復帰(CR)に改行(LF)を追加するときは、[送信のとき]チェック ボックスを選んでクリアします。

3.	[OK]ボタンを押します。


画面の桁数を設定する

桁数を設定するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[表示する桁数]ボックスで[80]オプション ボタンか[132]オプション ボタンを選びます。

80桁ディスプレイを幅広ディスプレイのように使う場合は、[132]オプション ボタンを選びます。[132]オプション ボタンを選ぶと、132桁分の文字を送受信しなくても、ターミナルは132桁分のスペースを用意します。

3.	[OK]ボタンを押します。


フォントを選ぶ

フォントを選ぶには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[表示用のフォント]ボックスでフォントとフォント サイズを選びます。

このあと、ターミナルのウィンドウで送受信した文字が、設定されたフォントとサイズで表示されます。

3.	[OK]ボタンを押します。


別の言語の文字で表示する

別の言語を選ぶには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[文字コードの変換方法]ボックスで設定を選びます。

国名を選ぶと、ISO(International Standards Organization)でその国の言語用に定義された文字セットが使われます。ホスト コンピュータが、選んだ国の文字セットを受け付けるかどうかを事前に確認してください。

3.	アクセントつきの文字や特殊文字を含む言語の情報を受信するときは、[IBMコードからANSIへ]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

画面に文字が正常に表示されるようになります。

4.	[OK]ボタンを押します。


スクロール バーを表示する

ターミナルのウィンドウで現在表示されていない情報を見るには、スクロール バーを使ってください。

スクロール バーを表示するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[スクロール バーの表示]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

3.	[OK]ボタンを押します。

関連項目

バッファの行数を設定する


バッファの行数を設定する

バッファに保存できる行数を設定するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[バッファの行数]テキスト ボックスに行数を入力します。

ターミナルを80桁モードで使っているときは25～399の数値を入力します。132桁モードで使っているときは25～244の数値を入力します。

3.	[OK]ボタンを押します。

関連項目

スクロール バーを表示する

画面の桁数を設定する


特殊なキーの機能を設定する

ファンクション キー、方向キー、コントロール キーをWindowsが認識するようにするか、そのままホスト コンピュータに送るようにするかを選べます。

特殊なキーの使い方を設定するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	ヘルプを表示する F1 キーや、アプリケーションを切り替える Ctrl+Esc キーなど、特殊な機能を持つキーをWindowsのキーとして使うときは、[ファンクション キー、方向キー、コントロール キーを端末側で使用]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

Windowsの機能を使わずにホスト コンピュータに送るときは、このチェック ボックスを選んでクリアします。たとえば、ホスト コンピュータとの通信中に Ctrl+C キーをよく使うなら、このチェック ボックスを選んでクリアする必要があります。この場合、これらのキーはホスト コンピュータのアプリケーションに対して働くようになります。


ファンクション キーに文字列を割り当てる

ファンクション キーは4通りのグループに分けられるので、1つのファンクション キーについて4つの文字列を割り当てられます。キーに割り当てられている別の文字列を使うときは、キーのグループを変更します。

ファンクション キーに作業を割り当てるには

1.	[設定]メニューの[ファンクション キー]コマンドを選びます。

2.	[グループの選択]ボックスで、ファンクション キーのグループを選びます。

3.	[キーのタイトル]テキスト ボックスに、それぞれのファンクション キーのタイトルを入力します。

4.	[登録する文字列]テキスト ボックスに、文字、制御コード、またはその両方を入力します。

41文字まで入力できます。制御コードは、キャレット(“＾”)で始まる文字列です。

2～4の手順を繰り返せば、次のグループのファンクション キーに文字列を割り当てられます。

5.	[OK]ボタンを押します。

制御コード	動作

^A～^Z	ホスト コンピュータにコントロールAからコントロールZまでの制御コードを送ります。

^$Dnn	nn秒間待ってから先へ進みます。

^$B	117ミリ秒間、ブレーク信号を送ります。

^$C	[電話]メニューの[ダイヤル]コマンドを選びます。

^$H	[電話]メニューの[回線の切断]コマンドを選びます。

^$L1～^$L4	別のファンクション キーのグループに変えます。

^^	キャレット(“＾”)をホスト コンピュータに送ります。

^@	NULL文字をホスト コンピュータに送ります。

^[	ESCコードをホスト コンピュータに送ります。ESCコードはエスケープ シーケンスを送るのに使います。

ファンクション キーのタイトルは、ターミナルのウィンドウの一番下に表示できます。

ファンクション キーを表示するには

1.	[設定]メニューの[ファンクション キー]コマンドを選びます。

2.	[グループの選択]ボックスで、表示するファンクション キーのグループを選びます。

3.	[ファンクション キーの表示]チェック ボックスを選んで×印をつけ、[OK]ボタンを押します。

キーが表示されます。表示されるキーのグループを替えるには、[ファンクション キーの設定]ダイアログ ボックスで別のグループを選んでください。または、ターミナルのウィンドウの一番下の方にある、ファンクション キーのグループの番号を表示したボタンをクリックしてください。

注意:	ファンクション キーと、ファンクション キーのグループを表示したボタンは、[設定]メニューの[ファンクション キーを隠す]コマンドを選んであるときは表示されません。

ファンクション キーに割り当てたコマンドを使うときは、Ctrl+Alt+ファンクション キーを押してください。または、ターミナルのウィンドウの下にファンクション キーが表示されている場合には目的のファンクション キーのボタンをクリックしてください。

関連項目

ファンクション キーの表示を切り替える


ファンクション キーの表示を切り替える

ターミナルのウィンドウの下にファンクション キーや時刻を表示できます。ファンクション キーの上では、カーソルが手の形になります。

ファンクション キーを表示するには

[設定]メニューの[ファンクション キーを表示]コマンドを選びます。

ファンクション キーを消すには

[設定]メニューの[ファンクション キーを隠す]コマンドを選びます。

関連項目

ファンクション キーに文字列を割り当てる


テキスト ファイルを標準フロー制御で送る

標準フロー制御を選ぶには

1.	[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	[フロー制御]ボックスで、[標準のフロー制御]オプション ボタンを選びます。

フロー制御の方法は、[設定]メニューの[通信条件]コマンドを使って選びます。

3.	[OK]ボタンを押します。

関連項目

通信条件を設定する


テキスト ファイルを一度に1文字ずつ送る

一度に1文字ずつ送るには

1.	[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	[フロー制御]ボックスで[1文字ずつ送信]オプション ボタンを選びます。

3.	[文字送信時のディレイ]オプション ボタンまたは[文字エコー待ち]オプション ボタンを選びます。

4.	[OK]ボタンを押します。

項目	意味

[文字送信時のディレイ]	どの文字も均等に低速で送り、エラーを防止します。

テキスト ボックスに、文字と文字の間隔を0.1秒単位で入力してください。

[文字エコー待ち]	一度に1文字送り、ホスト コンピュータがその文字をエコーするのを待ってから次の文字を送ります。

この方法は低速です。また、文字を正しくエコーするシステムでだけ使ってください。

関連項目

テキスト ファイルを一度に1行ずつ送る


テキスト ファイルを一度に1行ずつ送る

一度に1行ずつ送るには

1.	[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	[1行ずつ送信]オプション ボタンを選びます。

3.	[行送信時のディレイ]オプション ボタンまたは[プロンプト待ち]オプション ボタンを選びます。

4.	[OK]ボタンを押します。

項目	意味

[行送信時のディレイ]	どの行も均等に低速で送り、エラーを防止します。

テキスト ボックスに、行と行の間隔を0.1秒単位で入力してください。

[プロンプト待ち]	1行送り、ホスト コンピュータが確認文字列(メッセージ)を送ってくるのを待ってから次の行を送ります。テキスト ボックスに、行末コードを入れてください。確認文字列や行末コードには一般的に“^M”が使われます。

この方法は文字エコーによる方法([1文字ずつ送信]の[文字エコー待ち])よりも高速です。また、ホスト コンピュータの文字エコーの信頼性が低い場合にも比較的正しく動作します。

関連項目

テキスト ファイルの送信時の改行を設定する

テキスト ファイルを一度に1文字ずつ送る


テキスト ファイルの送信時の改行を設定する

テキスト ファイルの送信時の改行を設定するには

1.	[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	[送信時に改行コードを入れる]チェック ボックスを選んで×印をつけ、テキスト ボックスに1行の桁数を入力します。

このチェック ボックスは、テキスト エディタかワード プロセッサで作ったファイルを送る場合に使います。画面の桁数にかかわらず、半角132文字分までの桁数を設定できます。ファイルを132桁の端末に送るときは、この項目を選んでから“131”と入れてください。1少ない桁数にするのは、行末に改行コード(通常は“^M”)が入るためです。

3.	[OK]ボタンを押します。


バイナリ ファイルの転送方法を設定する

バイナリ ファイルの転送を設定するには

1.	[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	プロトコルを選んで[OK]ボタンを押します。

項目	意味

[XModem(CRC)]	8ビットすべてをデータ ビットとして転送します。そのため[パリティ]は[なし]にする必要があります。

[Kermit]	7ビットと8ビットのどちらかをデータ ビット数として使えます。7ビットのデータ ビットを使うときは、[パリティ]ボックスでは[偶数]、[奇数]、[なし]の3つのオプション ボタンのいずれかを選べます。8ビットのデータ ビットパケットを使うときは、[パリティ]を[なし]にする必要があります。

[パリティ]ボックスを設定するには、[設定]メニューの[通信条件]コマンドを選んでください。

関連項目

通信条件を設定する


ホスト コンピュータに接続する

ホスト コンピュータに接続するには

1.	[電話]メニューの[ダイヤル]コマンドを選びます。

2.	[電話番号]コマンドで設定しなかった場合はダイアログ ボックスが現れるので、電話番号などを設定します。

3.	[OK]ボタンを押します。


ホスト コンピュータとの接続を切る

ホスト コンピュータとの接続を切るには

1.	ホスト コンピュータの接続終了コマンドを実行します。

利用しているサービスの終了コマンドがわからないときには、サービスのマニュアルを見て調べてください。

2.	[電話]メニューの[回線の切断]コマンドを選びます。


テキスト ファイルを送る

テキスト ファイルを送るには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの送信]コマンドを選びます。

2.	ドライブの一覧とディレクトリの一覧で、送るファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧から送信するファイルを選びます。

またはテキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	各行末の復帰(CR)のコードのあとに改行(LF)のコードを追加するには、[LFを付加する]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

各行末の復帰(CR)のコードのあとの改行(LF)のコードを取り除くには、[LFを取り除く]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

ホスト システム側が受信する文字に改行(LF)のコードを追加するような場合は、[LFを取り除く]チェック ボックスを選んで×印をつけてください。

5.	[OK]ボタンを押します。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止

復帰(CR)と改行(LF)を設定する


テキスト ファイルを表示する

送信前や受信後にファイルをターミナルのウィンドウに表示できます。

テキスト ファイルを表示するには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの表示]コマンドを選びます。

2.	ドライブの一覧とディレクトリの一覧で、見るファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧から見るファイルを選びます。

または、テキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	各行末の復帰(CR)のコードのあとに改行(LF)のコードを追加するには、[LFを付加する]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

各行末の復帰(CR)のコードのあとの改行(LF)のコードを取り除くには、[LFを取り除く]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

ファイル受信時に改行コードを入れるように設定してあるときは、この項目は設定する必要はありません。

5.	[OK]ボタンを押します。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


バイナリ ファイルを送る

バイナリ ファイルを送るには

1.	[転送]メニューの[バイナリ ファイルの送信]コマンドを選びます。

2.	ドライブの一覧とディレクトリの一覧で、送るファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧から送信するファイルを選びます。

または、テキスト ボックスにファイル名を入力する

4.	[OK]ボタンを押します。

バイナリ ファイルは、[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドで設定したプロトコルに従って送信されます。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止

バイナリ ファイルの転送方法を設定する


転送の一時停止、再開、中止

テキスト ファイルの転送は一時停止、再開、中止ができます。しかしバイナリ ファイルの転送は中止できるだけで、一時停止と再開はできません。

転送の一時停止、再開、中止をするには

[転送]メニューの[一時停止]、[再開]、[中止]のコマンドのいずれかを選びます。

または、ターミナルのウィンドウの一番下にあるそれぞれのボタンをクリックします。


受信データ用の新しいテキスト ファイルを作る

新しいテキスト ファイルを作るには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]を実行します。

2.	ドライブの一覧とディレクトリの一覧で、新しいファイルを作るドライブとディレクトリを選びます。

3.	[ファイル名]テキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	[OK]ボタンを押します。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


受信データをすでにあるファイルに上書きする

すでにあるファイルに上書きするには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	ドライブの一覧とディレクトリの一覧で、上書きされるファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧でファイルを選びます。

または、テキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	[OK]ボタンを押します。

5.	現存のファイルに上書きするかどうかを確認してくるので、[はい]ボタンを押します。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


受信データをテキスト ファイルに追加する

ファイルに追加するには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	[ファイルに追加]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

3.	ドライブの一覧とディレクトリの一覧で、追加するテキスト ファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

4.	ファイル名の一覧でファイルを選びます。

または、テキスト ボックスにファイル名を入力します。

5.	[OK]ボタンを押します。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


テキスト ファイルを表形式で受信する

項目を縦横に表形式に並べたテキストを受信するときには、連続するスペースをタブに変換して受信できます。

テキスト ファイルを表形式で受信するには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	[複数スペース→TAB]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

3.	[OK]ボタンを押します。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


受信するテキスト ファイルの制御コードを残す

制御コードを残すには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	[制御コードを残す]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

一部のテキスト ファイルに清書のための制御コードが残っている場合があります。このチェック ボックスを選んで×印をつけると、受信中のテキスト ファイルにある制御コードを保存します。

3.	[OK]ボタンを押します。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


バイナリ ファイルを受信する

バイナリ ファイルを受信するには

1.	[転送]メニューの[バイナリ ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	ドライブの一覧とディレクトリの一覧で、バイナリ ファイルを保存するドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧でファイルを選びます。または、テキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	[OK]ボタンを押します。

すでにあるファイル名を指定したときには確認のダイアログ ボックスが現れます。受信データをそのファイルに上書きするときは、もう一度[OK]ボタンを押してください。

ターミナルは、[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドで設定したプロトコルに従ってバイナリ ファイルを受信します。

受信中に、通信エラーによってデータの転送に失敗することがあります。そのときはホスト側がもう一度送り直します。送り直す回数が最大に達すると、ターミナルはファイル受信を中止します。

5.	受信を中止するときは、[中止]ボタンか[転送]メニューの[中止]コマンドを選びます。

バイナリ ファイルの転送では一時停止と再開はできません。

関連項目

バイナリ ファイルの転送方法を設定する


選択した文字をホスト コンピュータに送る

テキストを送るには

1.	送る文字を選びます。

2.	[編集]メニューの[選択した範囲の送信]コマンドを選びます。

選んだテキストがクリップボードにコピーされ、続いてホスト コンピュータに送られます。


受信した内容を印刷する

受信した内容を印刷するには

1.	[設定]メニューの[通信内容をプリンタに出力]コマンドを選びます。

受信した内容がすべてプリンタに直接送られます。

2.	受信した内容が1ページ未満の長さで、プリンタからそのページを取り出すときは、もう一度[通信内容をプリンタに出力]コマンドを選びます。


漢字コードを選ぶ

この項目は、PC-9801版だけにあります。

漢字コードを選ぶには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[漢字シフト コード]ボックスで、使用する漢字コードを選びます。

ホスト コンピュータの扱う漢字コードのオプション ボタンを選んでください。

3.	[OK]ボタンを押します。


SI/SO制御を行う

この項目は、PC-9801版だけにあります。

SI/SO制御を行うには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[SI/SO]チェック ボックスを選んで×印をつけます。

3.	[OK]ボタンを押します。

注意:	SI/SO制御は、データ長を7ビットに設定してあるときにだけ有効です。