ハード コピーのヘルプ

ハード コピーは、Windowsの画面をプリンタで印刷するアプリケーションです。

ハード コピーを実行させて、ハード コピーを取りたい場面で特定のキーを押すと、Windowsの画面がハード コピーの中に取り込まれます。このあとで、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドを選べば、取り込んだ画面がプリンタで印刷されます。

目次

現在の画面を取り込む

画面を取り込むキーを設定する

取り込んだ画面を印刷する

ハード コピーのウィンドウを隠す

コマンド

[ファイル]メニューのコマンド

[起動キー]メニューのコマンド

[オプション]メニューのコマンド


[ファイル]メニューのコマンド

[印刷]

取り込んだ画面イメージをプリンタで印刷します。印刷時に倍率を指定できます。


[起動キー]メニューのコマンド

このメニューには、コマンドはありません。このメニューを選ぶと、[起動するキーの設定]ダイアログ ボックスが現れます。


[オプション]メニューのコマンド

[このウィンドウを隠す]

このメニューを選ぶと、ハード コピー自身は、Windowsの画面上で見えなくなります。[アプリケーションの切り替え]ダイアログ ボックスを開いても、アプリケーションの一覧には表示されません。


現在の画面を取り込む

特定のキーボードを押すと、現在のWindowsの画面がハード コピーの中に取り込まれます。画面が取り込まれると、ハード コピーのウィンドウが現れます。このとき、ハード コピーのウィンドウには、取り込んだ画面が表示されています。

画面の取り込みはハード コピーを消した状態でも有効です。

関連項目

画面を取り込むキーを設定する


画面を取り込むキーを設定する

画面を取り込むキーには、 Shift キーや Ctrl キーとファンクション キー( F1 ～ F12 )の組み合わせを割り当てます。どのキーを割り当てるかは、[起動キー]メニューを選んで設定します。

[起動キー]メニューを選ぶと、[起動するキーの設定]ダイアログ ボックスが表示されます。その中の各項目を選んで、キーを割り当ててください。

[起動キーの設定]ダイアログ ボックスの項目は次のとおりです。

項目	意味

[Shiftキー]	起動キーに Shift キーを同時に押します。

[Ctrlキー]	起動キーに Ctrl キーを同時に押します。

[ファンクション キー]	 F1 ～ F12 のうち、起動キーとして利用するキー。


取り込んだ画面を印刷する

取り込んだ画面を印刷するには、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドを選びます。[印刷]コマンドを選ぶと、[印刷]ダイアログ ボックスが表示されます。

[印刷]ダイアログ ボックスでは、印刷する際の倍率と、イメージを反転して印刷するかどうかを設定できます。このハード コピーは、プリンタの解像度で印刷するので、ページ プリンタなどで印刷すると小さくなります。倍率を2倍程度に設定するとよいでしょう。

設定後に[印刷]ボタンを押すと、取り込んだ画面が印刷されます。

[印刷]ダイアログ ボックスの項目は次のとおりです。

項目	目的

[等倍]	イメージをプリンタの解像度で印刷します。

[2倍]	イメージをプリンタの2×2ドットを画面上の1ドットとして印刷します。

[任意]	イメージを任意の大きさに拡大して印刷します。大きさは[縦]欄と[横]欄でそれぞれ指定します。大きさの単位はセンチメートルです。

[反転]	イメージを反転して印刷するかどうかを設定します。標準では反転しません。


ハード コピーのウィンドウを隠す

取り込む画面に、ハード コピー自体のウィンドウを入れたくない場合は、[オプション]メニューの[このウィンドウを隠す]コマンドを選びます。このコマンドを選ぶと、画面の上からハード コピーが消えます。また、[アプリケーションの切り替え]ダイアログ ボックスにも表示されなくなります。

そのあとで、取り込む画面で取り込み用のキーを押すと、ハード コピーが再び現れます。このとき、ハード コピーのウィンドウには、取り込んだ画面が表示されています。