Index: Help voor PIF Editor: Standaardmodus

Met de PIF Editor kunt u programma-informatiebestanden (PIF-bestanden) voor niet-Windows-toepassingen maken of wijzigen.

Indien u meer informatie wenst over het gebruik van Help, drukt u op F1.

Meer informatie over...

Een nieuw programma-informatiebestand maken

Een programma-informatiebestand bewerken

Het standaard PIF-bestand wijzigen

De PIF Editor afsluiten

Opdrachten

Menu Bestand (opdrachten)

Menu Modus (opdrachten)

Standaardmodusopties

Venster dicht na afsluiten

Direct modificeren (Communicatiepoorten)

Direct modificeren (Toetsenbord)

Geheugenvereisten voor Standaardmodus

Geen schermbeveiliging

Geen schermoverdracht

Optionele parameters

Programmawisseling voorkomen

Pad+bestandsnaam

Sneltoetsen reserveren voor standaardmodus

Opstartdirectory

Schermmodus

Venstertitel

XMS-geheugen voor standaardmodus

Toetsenbord

PIF Editor-toetsen


Index: Help voor PIF Editor: 386 "enhanced"-modus

Met de PIF Editor kunt u programma-informatiebestanden (PIF-bestanden) voor niet-Windows-toepassingen maken of wijzigen.

Indien u meer informatie wenst over het gebruik van Help, drukt u op F1.

Meer informatie over..

Een nieuw programma-informatiebestand maken

Een programma-informatiebestand wijzigen

Het standaard PIF-bestand wijzigen

De PIF Editor afsluiten

Opdrachten

Menu Bestand (opdrachten)

Menu Modus (opdrachten)

"Enhanced"-modusopties

De knop Geavanceerde opties

Venster dicht na afsluiten

Beeldschermgebruik

EMS-geheugen

Uitvoeren op achtergrond

Exclusief uitvoeren

Geheugenvereisten voor de 386 "enhanced"-modus

Optionele parameters

Pad+bestandsnaam

Opstartdirectory

Schermgeheugen

Venstertitel

XMS-geheugenopties voor de 386 "enhanced"-modus

Toetsenbord

PIF Editor-toetsen


Index: Help voor PIF Editor: Geavanceerde opties in de 386 "enhanced"-modus
Index: Help voor PIF Editor: Geavanceerde opties voor de 386 "enhanced"-modus

Met de PIF Editor kunt u programma-informatiebestanden (PIF-bestanden) voor niet-Windows-toepassingen maken of wijzigen.

Indien u meer informatie wenst over het gebruik van Help, drukt u op F1.

Meer informatie over..

Een nieuw programma-informatiebestand maken

Een programma-informatiebestand bewerken

Het standaard PIF-bestand wijzigen

De PIF Editor afsluiten

Opdrachten

Menu Bestand (opdrachten)

Menu Modus (opdrachten)

Geavanceerde opties voor de 386 "enhanced"-modus

Sluiten van actieve toepassing mogelijk

Snelplakken mogelijk

Sneltoets voor toepassing

Prioriteit achtergrond en Prioriteit voorgrond

Onbenutte tijd waarnemen

EMS-geheugen vergrendelen

Tekstmodus emuleren

Toepassingsgeheugen vergrendelen

Poorten bewaken

Sneltoetsen reserveren voor de 386 "enhanced"-modus

Schermgeheugen vasthouden

High memory-gebied gebruiken

XMS-geheugen vergrendelen

Toetsenbord

PIF Editor-toetsen


Menu Bestand (opdrachten)

Gebruik de schuifbalk om meer opdrachten te zien.

Nieuw

Opent een nieuw, naamloos programma-informatiebestand met standaardinstellingen.

Zie ook

Een nieuw programma-informatiebestand maken

Openen

Opent een dialoogvenster waarin u gemakkelijk een bestaand programma-informatiebestand kunt selecteren en openen.

Zie ook

Een programma-informatiebestand bewerken

Opslaan

Slaat de wijzigingen op die u in het programma-informatiebestand hebt aangebracht.

Wanneer u de opdracht Opslaan kiest, blijft het programma-informatiebestand geopend, zodat u het verder kunt bewerken.

Zie ook

Een nieuw programma-informatiebestand maken

Een programma-informatiebestand bewerken

Opslaan als

Slaat een nieuw of bestaand programma-informatiebestand op.

Wanneer u de opdracht Opslaan als kiest, blijft het programma-informatiebestand geopend, zodat u het verder kunt bewerken.

Zie ook

Een nieuw programma-informatiebestand maken

Een programma-informatiebestand bewerken

Afsluiten

Sluit het bestand af waarin u aan het werk was en sluit de PIF Editor af.

U kunt het programma-informatiebestand opslaan voordat het wordt afgesloten.

Zie ook

De PIF Editor afsluiten


Menu Modus (opdrachten)

Standaard

Beeldt de PIF Editor-instellingen voor de standaardmodus af.

Zie ook

Standaardmodusopties

386 Enhanced

Beeldt de PIF Editor-instellingen voor de 386 "enhanced"-modus af.

Zie ook

386 "enhanced"-modusopties


Een nieuw PIF-bestand maken
Een nieuw programma-informatiebestand maken

Wanneer u een programmavermelding voor een niet-Windows-toepassing met het programma Setup of Programmabeheer hebt gemaakt, wordt automatisch een programma-informatiebestand (PIF-bestand) gemaakt. Wanneer u een niet-Windows-toepassing start, gaat Windows op zoek naar het PIF-bestand dat bij die toepassing wordt gebruikt. Indien geen PIF-bestand voor die toepassing bestaat, wordt het standaard PIF-bestand gebruikt. Indien uw toepassing niet werkt met het standaard PIF-bestand, maakt u een nieuw programma-informatiebestand.

Een programma-informatiebestand maken

1	Kies de opdracht Nieuw in het menu Bestand.

2	In het menu Modus kiest u de modus waarin de toepassing is gestart (Standaard of 386 Enhanced).

Indien u de modus kiest die momenteel niet actief is, wordt een bericht afgebeeld. Indien u het instellen van opties voor de geselecteerde modus wilt voortzetten, kiest u de knop OK.

3	Geef de opties op die voor de toepassing van toepassing zijn.

Indien u informatie wenst over een optie, selecteert u de optie en drukt u vervolgens op F1.

4	Indien u van plan bent de toepassing in beide modi te starten, schakelt u met behulp van het menu Modus naar de andere modus en geeft u vervolgens de opties voor die modus op.

5	Kies Opslaan als in het menu Bestand.

6	Typ in het vak "Bestandsnaam" de naam van het programmabestand van de toepassing, met inbegrip van de toevoeging .PIF.

7	Kies de knop OK.

Zie ook

Geavanceerde opties voor de 386 "enhanced"-modus

Het standaard PIF-bestand wijzigen

"Enhanced"-modusopties

Standaardmodusopties


Het standaard PIF-bestand wijzigen

Wanneer u een niet-Windows-toepassing start waarvoor geen PIF-bestand bestaat, wordt een standaard PIF-bestand gebruikt (_STANDAARD.PIF). De instellingen in dit bestand gelden voor de meeste toepassingen. Indien nodig, kunt u dit PIF-bestand wijzigen. Zo zou u kunnen opgeven dat een toepassing in een venster moet worden gestart, in plaats van in een volledig scherm.

Het standaard PIF-bestand wijzigen

1	Kies de opdracht Nieuw in het menu Bestand.

2	Typ _STANDAARD.BAT in het vak "Pad+bestandsnaam".

3	Laat het vak "Venstertitel" leeg.

4	Wijzig desgewenst andere instellingen.

Indien u over een optie informatie wenst, selecteert u de optie en drukt u vervolgens op F1.

Wanneer het bestand _STANDAARD.PIF wordt gebruikt voor het starten van een toepassing, worden sommige instellingen niet gebruikt. U moet echter wel volledige en geldige waarden voor deze instellingen opgeven, aangezien de PIF Editor de inhoud van deze velden verifieert.

5	Kies de opdracht Opslaan als in het menu Bestand.

6	Typ de bestandsnaam _STANDAARD.PIF.

7	Kies de knop OK.


Een PIF-bestand bewerken
Een programma-informatiebestand bewerken

Indien een toepassing niet op de juiste wijze kan worden gestart, is het mogelijk dat u het programma-informatiebestand van de toepassing moet bewerken. Wellicht moet u:

Het pad voor uw toepassing wijzigen.

Een programmaparameter opgeven of de standaarddirectory wijzigen die de toepassingsbestanden bevat.

Meer geheugen of al het beschikbare geheugen aan de toepassing toewijzen.

Opmerking:	indien de toepassing een programma in Programmabeheer is, kunt u het pad en de standaarddirectory ook wijzigen met de opdracht Kenmerken in het menu Bestand in Programmabeheer.

Een programma-informatiebestand bewerken

1	Kies Openen in het menu Bestand.

2	Typ of selecteer een bestandsnaam en kies vervolgens de knop OK.

3	Wijzig de gewenste opties.

Indien u over een optie informatie wenst, selecteert u de optie en drukt u vervolgens op F1.

4	Kies de opdracht Opslaan in het menu Bestand.

Zie ook

Geavanceerde opties voor de 386 "enhanced"-modus

"Enhanced"-modusopties

Standaardmodusopties


De PIF Editor afsluiten

Nadat u de PIF-opties voor een niet-Windows-toepassing hebt opgegeven, moet u het bestand opslaan. Daarna kunt u de PIF Editor tot pictogram verkleinen of afsluiten.

De PIF Editor afsluiten

Kies de opdracht Afsluiten in het menu Bestand.

Of dubbelklik op het symbool Systeemmenu.

Indien u wijzigingen hebt aangebracht in het programma-informatiebestand en deze niet hebt opgeslagen, wordt een bericht afgebeeld met de vraag of u de aangebrachte wijzigingen wilt opslaan.


Standaardmodusopties

Hieronder volgt een lijst met standaardmodusopties.

Venster dicht na afsluiten

Direct modificeren (Communicatiepoorten)

Direct modificeren (Toetsenbord)

Geheugenvereisten voor Standaardmodus

Geen schermbeveiliging

Geen schermoverdracht

Optionele parameters

Programmawisseling voorkomen

Pad+bestandsnaam

Sneltoetsen reserveren voor standaardmodus

Opstartdirectory

Schermmodus

Venstertitel

XMS-geheugen voor standaardmodus


Pad+bestandsnaam

Typ de naam van het bestand waarmee de toepassing wordt gestart. Typ, indien nodig, ook het station, de directory en de bestandsnaamtoevoeging.

Zorg ervoor dat de naam van het PIF-bestand overeenkomt met de bestandsnaam. Indien de bestandsnaam bijvoorbeeld MP.COM (Multiplan) is, moet de naam van het PIF-bestand MP.PIF zijn.

Indien u de toepassing start via een batch-programma, kunt u de bestandsnaam van dit programma in dit vak opgeven.

U kunt tevens een omgevingsvariabele in dit veld opgeven. Met een omgevingsvariabele kunt u een variabele naam in het PIF-bestand plaatsen en daaraan een waarde toekennen met de opdracht set in het bestand AUTOEXEC.BAT. Plaats de variabele naam die u typt tussen procenttekens (%).

Zie ook

Optionele parameters

Opstartdirectory

Venstertitel


Venstertitel

Typ een beschrijvende naam voor uw toepassing. Deze beschrijving wordt op de titelbalk van het venster afgebeeld wanneer u de toepassing start.

Indien u dit vak leeg laat, wordt de naam van de toepassing op de titelbalk afgebeeld.

Opmerking:	u kunt ook met de opdracht Kenmerken in het menu Bestand in Programmabeheer een venstertitel opgeven. De instellingen die in Programmabeheer worden bepaald, overschrijven de in de PIF Editor bepaalde instellingen.

U kunt in dit veld ook een omgevingsvariabele opgeven. Met een omgevingsvariabele kunt u een variabele naam in het PIF-bestand plaatsen en daaraan een waarde toekennen met de opdracht set in het bestand AUTOEXEC.BAT. Plaats de variabele naam die u typt tussen procenttekens (%).

Zie ook

Pad+bestandsnaam


Optionele parameters

Typ de parameters die door uw toepassing worden gebruikt. Dit zijn dezelfde parameters als die welke u typt achter de bestandsnaam van de toepassing wanneer u de opdracht voor het starten van de toepassing opgeeft achter de MS-DOS-aanwijzing. Als u bijvoorbeeld Microsoft Word in tekstmodus wilt starten, typt u /c in dit vak.

Indien voor uw toepassing geen parameters vereist zijn of als u deze niet wilt gebruiken, laat u dit vak leeg. Raadpleeg de bij de toepassing behorende documentatie voor geldige parameters.

Indien tijdens het starten van de toepassing om parameters moet worden gevraagd, typt u een vraagteken (?).

Indien u de toepassing start met de opdracht Starten in het menu Bestand in Programmabeheer of Bestandsbeheer, kunt u de in het programma-informatiebestand opgegeven parameters overschrijven door in het dialoogvenster Starten de parameters achter de toepassingsnaam te typen. U kunt tevens optionele parameters opgeven met de opdracht Kenmerken in het menu Bestand in Programmabeheer. De instellingen die in Programmabeheer zijn bepaald, overschrijven de in de PIF Editor bepaalde instellingen.

Opmerking:	u kunt in dit veld ook een omgevingsvariabele opgeven. Met een omgevingsvariabele kunt u een variabele naam in het PIF-bestand plaatsen en daaraan een waarde toekennen met de opdracht set in het bestand AUTOEXEC.BAT. Plaats de variabele naam die u typt tussen procenttekens (%).

Zie ook

Pad+bestandsnaam


Opstartdirectory

Typ het station en de directory die u wilt gebruiken als opstartdirectory (of "werkdirectory"). Dit is gewoonlijk de lokatie van het programmabestand van de toepassing, maar kan elke directory zijn waarin u de toepassing bestanden wilt laten opslaan. U bent niet verplicht hier iets op te geven. Als u dit vak leeg laat, wordt de opstartdirectory door Windows gekozen.

U kunt de opstartdirectory ook opgeven met de opdracht Kenmerken in het menu Bestand in Programmabeheer. De instellingen die in Programmabeheer zijn bepaald, overschrijven de in de PIF Editor bepaalde instellingen.

Opmerking:	u kunt in dit veld ook een omgevingsvariabele opgeven. Met behulp van een omgevingsvariabele kunt u een variabele naam in het PIF-bestand plaatsen en daaraan een waarde toekennen met de opdracht set in het bestand AUTOEXEC.BAT. Plaats de variabele naam die u typt tussen procenttekens (%).

Zie ook

Pad+bestandsnaam


Schermmodus

Met behulp van schermmodusopties kunt u opgeven dat Windows voldoende geheugen moet reserveren, zodat uw toepassing in tekstmodus of in grafisch/meervoudige-tekstmodus kan worden gestart. Meervoudige tekst verwijst naar tekstmodustoepassingen die gebruik maken van meerdere schermpagina's voor het afbeelden van tekst en derhalve meer geheugen vereisen. Met de schermmodusopties wordt de hoeveelheid geheugen bepaald die Windows nodig heeft om de scherminhoud van uw toepassing op te slaan en te herstellen en om de scherminhoud naar het Klembord te kopiëren.

Selecteer de optie "Grafisch/meervoudige tekst" voor een toepassing die zowel in de tekstmodus als in de grafische modus wordt gestart. Selecteer deze optie ook als u niet precies weet welke modus u moet gebruiken.


Geheugenvereisten voor Standaardmodus

Typ de hoeveelheid conventioneel geheugen in kilobytes (kB) die voor de toepassing is vereist. Ga na wat de systeemvereisten voor uw toepassing zijn. Indien u niet weet hoeveel geheugen vereist is, laat u de instelling ongewijzigd.

Indien u andere toepassingen hebt gestart waardoor de opgegeven hoeveelheid geheugen niet beschikbaar is wanneer u de toepassing wilt starten, wordt een bericht afgebeeld. Het is mogelijk dat u geheugen moet vrijmaken voordat u Windows start.

Opmerking:	gebruik niet de geheugenvereisten die in de toepassingsdocumentatie worden vermeld. Deze zijn doorgaans een schatting van de totale hoeveelheid geheugen die uw systeem zou moeten bevatten, maar geven niet aan hoeveel geheugen voor het starten van de toepassing beschikbaar moet zijn.


XMS-geheugen voor standaardmodus

Typ de hoeveelheid XMS-geheugen die voor de toepassing moet worden gereserveerd. Indien het XMS-geheugen van uw computer voldoet aan de Lotus/Intel/Microsoft/AST eXtended Memory Specification, versie 2.0 of hoger, kunt u deze instellingen gebruiken. U kunt deze instellingen meestal in hun standaardwaarde laten.

Deze optie	Bepaalt

kB vereist	De vereiste minimumhoeveelheid XMS-geheugen in kilobytes (kB). Ga na wat de systeemvereisten zijn voor uw toepassing. Als u niet weet hoeveel geheugen vereist is, laat u de instelling ongewijzigd.

Gebruik de instelling 0 voor toepassingen die geen gebruik maken van XMS-geheugen.

Indien u andere toepassingen hebt gestart, waardoor de opgegeven hoeveelheid geheugen niet beschikbaar is, wordt een bericht afgebeeld. Het is mogelijk dat u geheugen moet vrijmaken voordat u Windows start.

kB limiet	De maximumhoeveelheid XMS-geheugen in kilobytes die aan een toepassing is toegewezen.

Deze instelling voorkomt dat toepassingen die XMS-geheugen gebruiken op alle beschikbare XMS-geheugenblokken beslag leggen, terwijl deze niet allemaal worden gebruikt.

De standaardinstelling 0 voorkomt dat de toepassing XMS-geheugen gebruikt, behalve in het high memory-gebied (HMA). Met de instelling -1 wordt aan de toepassing zoveel XMS-geheugen toegewezen als deze nodig heeft, tot maximaal het systeemgeheugen. Doorgaans is het beter deze instelling niet te gebruiken, aangezien de werking van uw systeem er enorm door kan worden vertraagd.

Zie ook

Geheugenvereisten voor Standaardmodus


Direct modificeren (Communicatiepoorten)

Sommige toepassingen gebruiken systeembronnen zodanig dat deze bronnen niet meer tegelijkertijd door andere toepassingen kunnen worden gebruikt. Wanneer u deze optie selecteert, voorkomt u dat twee toepassingen tegelijkertijd dezelfde communicatiepoort proberen te gebruiken.

Van elke seriële communicatiepoort (COM1, COM2, COM3, COM4) die uw toepassing gebruikt, selecteert u het aankruisvakje. Indien u een communicatietoepassing gebruikt, schakelt u het vakje in van de poort die u wilt gebruiken.

Zie ook

Direct modificeren (Toetsenbord)


Direct modificeren (Toetsenbord)

Sommige toepassingen gebruiken de toetsenbordbuffer zodanig dat deze buffer niet meer tegelijkertijd door andere toepassingen kan worden gebruikt. Wanneer u het aankruisvakje "Toetsenbord" selecteert, heeft alleen uw toepassing toegang tot het toetsenbord. Selecteer deze optie alleen indien u zeker weet dat uw toepassing gebruik maakt van de toetsenbordbuffer.

Wanneer deze optie is geselecteerd, reageren Windows en andere toepassingen niet op sneltoetsen die u indrukt tijdens het gebruik van de toepassing. Indien u het Windows-bureaublad wilt afbeelden, moet u de toepassing afsluiten.

Zie ook

Direct modificeren (Communicatiepoorten)


Geen schermbeveiliging

Gebruik deze optie alleen indien de toepassing die u gebruikt de scherminformatie kan vasthouden en over een opdracht beschikt waarmee het scherm opnieuw kan worden afgebeeld.

Wanneer u in standaardmodus naar een andere toepassing schakelt, wordt de op het scherm afgebeelde informatie in het geheugen opgeslagen, zodat deze correct kan worden afgebeeld wanneer u weer terugschakelt.

Wanneer u het aankruisvakje "Geen schermbeveiliging" selecteert, wordt de scherminformatie voor die toepassing niet langer vastgehouden en wordt het geheugen beschikbaar voor de toepassing. De toepassing werkt daardoor sneller. Als u echter naar de toepassing schakelt, zal het scherm niet correct worden hersteld, tenzij de toepassing over de mogelijkheid beschikt de eigen scherminformatie vast te houden.


Geen schermoverdracht

Wanneer u dit aankruisvakje selecteert, kunt u ALT+PRINT-SCRN of PRINT-SCRN niet meer gebruiken om schermopnamen van het scherm of venster naar het Klembord te kopiëren. Selecteer dit aankruisvakje niet als u twijfelt over uw keuze.

Wanneer u deze optie selecteert, wordt geen geheugen aan de schermoverdrachtsfunctie toegewezen, zodat dit beschikbaar blijft voor de toepassing.


Programmawisseling voorkomen

Wanneer u deze optie selecteert, wordt geen geheugen aan programmawisseling toegewezen, zodat dit beschikbaar blijft voor de toepassing.

Wanneer u deze optie selecteert, kunt u ALT+TAB, ALT+ESC of CTRL+ESC niet meer gebruiken om naar een andere toepassing te schakelen. Selecteer dit aankruisvakje niet als u twijfelt over uw keuze.

Indien u geheugen wilt sparen, selecteert u deze optie als uw toepassing programmawisseling niet ondersteunt of als het een Microsoft Basic-toepassing betreft die gebruikt maakt van de communicatiepoort.

Als u deze optie selecteert, moet u de toepassing afsluiten wanneer u naar Windows of naar een andere toepassing wilt schakelen.


Venster dicht na afsluiten

Schakel dit aankruisvakje uit indien u wilt dat het venster (of scherm) geopend blijft nadat u de toepassing hebt afgesloten. Dit is vooral nuttig als u een opdracht of toepassing uitvoert die uitvoer op het scherm afbeeldt. Als het venster te snel wordt gesloten, ziet u de uitvoer niet.

Standaard wordt het venster gesloten wanneer u de toepassing afsluit.


Sneltoetsen reserveren voor standaardmodus

Selecteer de aankruisvakjes van de sneltoetsen die u wilt reserveren voor gebruik in de toepassing, in plaats van in Windows.

Indien uw toepassing van een of meer van deze sneltoetsen gebruik maakt, selecteert u de desbetreffende aankruisvakjes. Door deze selectie worden de Windows-functies voor deze sneltoetsen uitgeschakeld en kunnen deze door de toepassing worden gebruikt terwijl die actief is.

Als u bijvoorbeeld het aankruisvakje voor de sneltoets ALT+TAB selecteert, reserveert u deze sneltoets voor gebruik in de toepassing en wordt de bijbehorende Windows-functie, schakelen tussen toepassingen, uitgeschakeld.


"Enhanced"-modusopties

Hieronder volgt een lijst met 386 "enhanced"-modusopties.

De knop Geavanceerde opties

Venster dicht na afsluiten

Beeldschermgebruik

EMS-geheugen

Uitvoeren op achtergrond

Exclusief uitvoeren

Geheugenvereisten voor de 386 "enhanced"-modus

Optionele parameters

Pad+bestandsnaam

Opstartdirectory

Schermgeheugen

Venstertitel

XMS-geheugenopties voor de 386 "enhanced"-modus


Geheugenvereisten voor de 386 "enhanced"-modus

Gebruik deze instellingen voor de toewijzing van conventioneel geheugen aan de toepassing.

Deze optie	Bepaalt

kB vereist	De vereiste minimumhoeveelheid geheugen in kilobytes (kB). Ga na wat de systeemvereisten zijn voor uw toepassing. Als u niet weet hoeveel geheugen vereist is, laat u de instelling ongewijzigd.

Indien u andere toepassingen hebt gestart, waardoor de opgegeven hoeveelheid geheugen niet beschikbaar is wanneer u de toepassing wilt starten, wordt een bericht afgebeeld. Wellicht moet u enkele toepassingen afsluiten of een groter getal typen voordat u verdergaat. Ook is het mogelijk dat u geheugen moet vrijmaken voordat u Windows start.

Geef 0 op indien u wilt aangeven dat de toepassing geen mimimumhoeveelheid geheugen vereist. Windows wijst al het beschikbare geheugen toe, tot de limiet die bij de optie "kB gewenst" is ingesteld. Geef 1 op indien u al het beschikbare geheugen wilt toewijzen.

kB gewenst	De maximumhoeveelheid geheugen die de toepassing mag gebruiken. Sommige toepassingen functioneren beter indien meer dan het minimaal vereiste geheugen beschikbaar is. De limiet is 640 kB. Geef -1 op indien u al het beschikbare geheugen aan de toepassing wilt toewijzen.

Opmerking:	gebruik niet de geheugenvereisten die in de toepassingsdocumentatie worden vermeld. Deze zijn doorgaans een schatting van de totale hoeveelheid geheugen die uw systeem zou moeten bevatten, maar geven niet aan hoeveel geheugen voor het starten van de toepassing beschikbaar moet zijn.


Beeldschermgebruik

Gebruik deze opties indien u wilt bepalen hoe de toepassing in eerste instantie wordt afgebeeld.

Gebruik optie	Indien u

Volledig scherm	De toepassing schermvullend wilt starten.

Indien u de toepassing schermvullend start, spaart u geheugen uit. U schakelt tussen een schermvullende toepassing en het Windows-bureaublad door op ALT+TAB te drukken. Gemeenschappelijk gebruik van informatie door schermvullende toepassingen en andere toepassingen is minder gemakkelijk dan wanneer de toepassingen in een venster zijn gestart. Wanneer een toepassing schermvullend is gestart, kunt u, door op ALT+PRINT-SCRN te drukken, een opname van het volledige scherm naar het Klembord kopiëren.

In een venster	De toepassing in een venster wilt starten.

Een toepassing in een venster starten vergt meer geheugen, maar een van de voordelen is dat het gemeenschappelijk gebruik van informatie door toepassingen erdoor wordt vergemakkelijkt.

Als u een schermvullende toepassing in een venster wilt afbeelden, of vice versa, drukt u op ALT+ENTER. Sommige toepassingen kunnen uitsluitend schermvullend worden gestart omdat zij figuren afbeelden of direct toegang hebben tot het gedeelte van het geheugen dat door het scherm wordt gebruikt. In deze gevallen wordt een bericht afgebeeld zodra u van een volledig scherm naar een venster probeert te schakelen.


Uitvoeren op achtergrond

Selecteer dit aankruisvakje indien u wilt instellen dat de toepassing ook als niet-actieve toepassing kan worden uitgevoerd.

Indien u deze optie selecteert, wordt de toepassing op de achtergrond uitgevoerd (bijvoorbeeld berekeningen uitvoeren), terwijl u met een andere toepassing werkt. Andere toepassingen functioneren trager wanneer zij gezamenlijk met achtergrondtoepassingen bronnen gebruiken. Indien u deze optie niet selecteert, wordt de toepassing alleen uitgevoerd indien deze actief is.

Zie ook

Exclusief uitvoeren

Prioriteit achtergrond en Prioriteit voorgrond


Exclusief uitvoeren

Selecteer dit aankruisvakje indien u wilt instellen dat de toepassing het exclusieve gebruik van de bronnen heeft wanneer deze actief is. Indien u deze optie selecteert, kunnen, wanneer deze toepassing actief is, geen andere toepassingen worden gestart, ook niet die waarvoor de optie "Uitvoeren achtergrond" is ingesteld.

U kunt deze optie voor zowel schermvullende toepassingen als toepassingen in een venster selecteren. Voor de toepassing in een venster zijn echter niet alle computerbronnen beschikbaar. Windows reserveert enkele bronnen voor zichzelf en voor het starten van Windows-toepassingen.

Zie ook

Uitvoeren op achtergrond


Geavanceerde opties voor de 386 "enhanced"-modus

Hieronder volgt een lijst met de geavanceerde opties die in de 386 "enhanced"-modus beschikbaar zijn.

Multitasking-opties

Prioriteit achtergrond en Prioriteit voorgrond

Onbenutte tijd waarnemen

Geheugenopties

EMS-geheugen vergrendelen

Toepassingsgeheugen vergrendelen

High memory-gebied gebruiken

XMS-geheugen vergrendelen

Weergave-opties

Tekstmodus emuleren

Poorten bewaken

Schermgeheugen vasthouden

Overige opties

Sluiten van actieve toepassing mogelijk

Snelplakken mogelijk

Sneltoets voor toepassing

Sneltoetsen reserveren voor de 386 "enhanced"-modus


Prioriteit achtergrond en Prioriteit voorgrond

Wanneer u de achtergrond- en de voorgrondprioriteit opgeeft, bepaalt u hoeveel processortijd aan de toepassingen wordt toegewezen. De waarden die u opgeeft, bepalen de prioriteit van een toepassing ten opzichte van andere gestarte toepassingen. Deze waarden kunnen derhalve niet worden vertaald in een vast percentage processortijd. Hoe hoger de prioriteit van een toepassing, des te meer processortijd aan deze toepassing wordt toegewezen.

De prioriteitswaarden liggen tussen 0 en 10000. De standaardvoorgrondprioriteit is 100. De standaardachtergrondprioriteit is 50.

De voorgrondprioriteit is de prioriteit van de toepassing wanneer deze actief is. Indien u bijvoorbeeld de toepassing wilt verzekeren van alle benodigde ononderbroken processortijd, stelt u deze optie in op 10000.

De achtergrondprioriteit is de prioriteit van de toepassing wanneer deze niet actief is.

Opmerking:	wanneer een toepassing in een venster is gestart, kunt u de prioriteiten van deze toepassing ook wijzigen met de opdrachten in het Systeemmenu.

Zie ook

Uitvoeren op achtergrond

Exclusief uitvoeren


Onbenutte tijd waarnemen

Indien u dit aankruisvakje selecteert, ontvangt een andere toepassing meer processortijd wanneer uw toepassing wacht op toetsenbordinvoer.

Doorgaans is het raadzaam deze optie te selecteren omdat andere toepassingen er sneller door werken.

Sommige toepassingen functioneren niet naar behoren wanneer deze optie wordt geselecteerd. Indien u dit merkt, moet u de keuze van deze optie ongedaan maken.


EMS-geheugen

In 386 "enhanced"-modus simuleert Windows EMS-geheugen voor toepassingen die dit gebruiken.

Gebruik de EMS-geheugenopties om de hoeveelheid EMS-geheugen op te geven die aan een toepassing moet worden toegewezen.

Opmerking:	in de virtuele modus wijst Windows EMS- en XMS-geheugen uit hetzelfde geheugengebied toe en gebruikt daarbij de geheugenstrategie van de toepassing: de Lotus/Intel/Microsoft (LIM) Expanded Memory Specification of de Lotus/Intel/Microsoft/AST eXtended Memory Specification.

Deze optie	Bepaalt

KB vereist	De voor uw toepassing vereiste minimumhoeveelheid EMS-geheugen in kilobytes (kB). Ga na wat de systeemvereisten zijn voor uw toepassing. Als u niet weet hoeveel EMS-geheugen vereist is, laat u de instelling ongewijzigd.

Indien u andere toepassingen hebt gestart, waardoor de opgegeven hoeveelheid geheugen niet beschikbaar is, wordt een bericht afgebeeld. Het is mogelijk dat u geheugen moet vrijmaken voordat u Windows start.

Gebruik de instelling 0 voor toepassingen die geen gebruik maken van EMS-geheugen.

kB limiet	De maximumhoeveelheid EMS-geheugen die aan uw toepassing wordt toegekend. Deze optie voorkomt dat een toepassing meer dan de benodigde hoeveelheid EMS-geheugen voor zich opeist.

De standaardinstelling is 1024. Met de instelling -1 wordt aan de toepassing zoveel EMS-geheugen toegewezen als deze nodig heeft, tot maximaal het systeemgeheugen. Dit kan de werking van de rest van het systeem vertragen. Met de instelling 0 wordt voorkomen dat de toepassing EMS-geheugen gebruikt.

Zie ook

Geheugenvereisten voor de 386 "enhanced"-modus

XMS-geheugenopties voor de 386 "enhanced"-modus


EMS-geheugen vergrendelen

Schakel dit aankruisvakje in indien u wilt opgeven dat het aan de toepassing toegewezen EMS-geheugen in het geheugen moet worden vergrendeld en niet naar de vaste schijf mag worden overgebracht.

De meeste toepassingen functioneren goed wanneer het EMS-geheugen niet is vergrendeld. Twee soorten toepassingen die niet goed functioneren wanneer het EMS-geheugen niet is vergrendeld, zijn geheugenresidente toepassingen en MS-DOS apparaatstuurprogramma's die EMS-geheugen gebruiken. In deze gevallen moet u het EMS-geheugen waarschijnlijk vergrendelen.

Het vergrendelen van het geheugen van een toepassing kan de werking van de rest van het systeem vertragen en de hoeveelheid beschikbaar geheugen verkleinen.

Zie ook

Geheugenvereisten voor de 386 "enhanced"-modus

XMS-geheugenopties voor de 386 "enhanced"-modus


XMS-geheugenopties voor de 386 "enhanced"-modus

Gebruik de XMS-geheugenopties indien u de voor uw toepassing beschikbare hoeveelheid XMS-geheugen wilt opgeven. Aangezien slechts weinig toepassingen XMS-geheugen vereisen, kunt u deze opties meestal in hun standaardinstellingen laten.

Deze optie	Bepaalt

kB vereist	De voor uw toepassing vereiste minimumhoeveelheid XMS-geheugen in kilobytes (kB). Ga na wat de systeemvereisten zijn voor uw toepassing. Als u niet weet hoeveel XMS-geheugen vereist is, laat u de instelling ongewijzigd.

Indien u andere toepassingen hebt gestart, waardoor de opgegeven hoeveelheid geheugen niet beschikbaar is, wordt een bericht afgebeeld. Het is mogelijk dat u geheugen zult moeten vrijmaken voordat u Windows start.

Gebruik de instelling 0 voor toepassingen die geen gebruik maken van XMS-geheugen.

kB limiet	De maximumhoeveelheid XMS-geheugen in kilobytes die aan de toepassing wordt toegewezen.

Gebruik deze instelling indien u wilt voorkomen dat een toepassing alle beschikbare XMS-geheugenblokken reserveert.

De standaardinstelling is 1024. Met de instelling -1 wordt aan de toepassing zoveel XMS-geheugen toegewezen als deze nodig heeft, tot maximaal het systeemgeheugen. Dit kan de werking van de rest van het systeem vertragen. Met de instelling 0 wordt voorkomen dat de toepassing XMS-geheugen gebruikt, behalve het high memory-gebied (HMA).

Zie ook

EMS-geheugen voor de 386 "enhanced"-modus

Geheugenvereisten voor de 386 "enhanced"-modus


XMS-geheugen vergrendelen

Selecteer dit aankruisvakje indien u wilt opgeven dat het aan de toepassing toegewezen XMS-geheugen in het geheugen wordt vergrendeld. De meeste toepassingen functioneren goed wanneer het XMS-geheugen niet is vergrendeld. Het voordeel van het niet vergrendelen van het geheugen is dat de toepassing gebruik kan maken van het virtuele geheugen. Dit houdt in dat, als de toepassing meer geheugen nodig heeft dan beschikbaar is, de minst gebruikte informatie naar de vaste schijf wordt overgebracht, waardoor meer geheugen beschikbaar lijkt te zijn dan in werkelijkheid aanwezig is.

Twee soorten toepassingen die niet goed functioneren wanneer het XMS-geheugen niet is vergrendeld, zijn geheugenresidente toepassingen en MS-DOS apparaatstuurprogramma's die XMS-geheugen gebruiken. In deze gevallen moet u het XMS-geheugen waarschijnlijk vergrendelen, zodat de toepassing uitsluitend gebruik maakt van het werkelijke RAM-geheugen.

Het vergrendelen van het geheugen van een toepassing kan de werking van het systeem vertragen en de hoeveelheid beschikbaar geheugen verkleinen.

Het high memory-gebied (HMA) is altijd vergrendeld en kan daarom niet door deze instelling worden beïnvloed.

Zie ook

EMS-geheugen

Geheugenvereisten voor de 386 "enhanced"-modus


High memory-gebied gebruiken

Selecteer dit aankruisvakje indien u wilt opgeven dat een toepassing toegang heeft tot het high memory-gebied (HMA) van het RAM. Indien u XMS-geheugen conform de Lotus/Intel/Microsoft/AST eXtended Memory Specification, versie 2.0 of hoger, hebt geïnstalleerd, kunt u deze instelling gebruiken.

Indien het high memory-gebied beschikbaar is wanneer Windows wordt gestart, kan elke toepassing een eigen high memory-gebied toewijzen. Er zijn echter geheugenresidente hulpprogramma's, zoals netwerkprogramma's, die ook gebruik maken van het high memory-gebied. Indien een dergelijk hulpprogramma het high memory-gebied gebruikt wanneer u Windows in 386 "enhanced"-modus start, kunnen andere toepassingen het high memory-gebied niet gebruiken.

Doorgaans kunt u deze optie selecteren, omdat elke toepassing een eigen high memory-gebied heeft dat onafhankelijk is van de high memory-gebieden van alle andere toepassingen. Schakel dit aankruisvakje uit indien uw toepassing geen gebruik kan maken van het high memory-gebied.

Zie ook

EMS-geheugen

XMS-geheugenopties voor de 386 "enhanced"-modus


Toepassingsgeheugen vergrendelen

Wanneer u dit aankruisvakje selecteert, blijft de toepassing voortdurend in het geheugen, en worden er geen gedeelten naar de vaste schijf overgebracht. Als u deze optie selecteert, wordt de werking van de toepassing versneld, maar de werking van de rest van het systeem vertraagd.

Selecteer deze optie alleen indien nodig, aangezien het aantal toepassingen dat u in Windows kunt starten erdoor wordt beperkt. Deze optie is bestemd voor toepassingen die niet werken wanneer het lezen van en wegschrijven naar de vaste schijf extra tijd in beslag neemt.

Deze optie is alleen van toepassing op het conventionele geheugen van de toepassing. Het vergrendelen van het XMS- en het EMS-geheugen wordt geregeld door andere opties in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Zie ook

EMS-geheugen vergrendelen

XMS-geheugen vergrendelen


Schermgeheugen

Met deze optie geeft u de schermmodus op waarin de toepassing moet worden gestart. Windows wijst systeemgeheugen toe, zodat de toepassing wordt afgebeeld in overeenstemming met de door u opgegeven schermmodus. de optie "Tekst" vereist het minste geheugen, de optie "Hoge resolutie" het meeste.

Indien de toepassing niet over voldoende geheugen beschikt om de weergave-informatie op te slaan, kunt u de toepassing niet starten nadat u de modus hebt opgegeven. Er wordt een bericht afgebeeld dat de toepassing niet kan worden gestart wegens onvoldoende geheugen.

Sommige toepassingen kunnen in verschillende modi worden gestart. Indien u naar een modus schakelt die minder geheugen vereist of indien u een toepassing in een volledig scherm start, komt er extra geheugen vrij voor gebruik door andere toepassingen. Als u vervolgens terugschakelt naar een modus die meer geheugen voor schermweergave vereist, is dit geheugen mogelijk niet beschikbaar en kan de informatie gedeeltelijk of helemaal verloren gaan.

Teneinde dit verlies als gevolg van schakelen tussen modi te voorkomen, kunt u zowel de instelling "Hoge resolutie" als de instelling "Schermgeheugen vasthouden" (in het dialoogvenster Geavanceerde opties) selecteren. Zo is er altijd voldoende geheugen beschikbaar voor het afbeelden van de toepassing, ongeacht de modus waarin de toepassing is gestart. Het geheugen is nu echter niet beschikbaar voor andere toepassingen, ook al wordt het niet gebruikt.

Sommige beeldschermadapters, zoals Hercules en CGA, hebben slechts één grafische modus en kennen dus geen verschil tussen de opties "Lage resolutie" en "Hoge resolutie".

Zie ook

Poorten bewaken

Schermgeheugen vasthouden


Poorten bewaken

Met deze optie geeft u op dat Windows moet controleren of de waarden die aan de beeldschermadapter zijn toegekend dezelfde zijn als de waarden die door de toepassing worden gebruikt wanneer deze in een opgegeven modus (Tekst, Lage grafische resolutie, Hoge grafische resolutie) is gestart. Zo kunnen zowel de beeldschermadapter als de toepassing het uiterlijk van de cursor bepalen. Zolang de waarden identiek zijn, zijn deze opties niet nodig. Indien die waarden echter niet identiek zijn, wordt de toepassing wellicht niet correct afgebeeld. Voor de meeste toepassingen kunt u deze opties in hun standaardwaarde laten.

Indien geen van deze opties is geselecteerd, wordt de toepassing in een volledig scherm sneller afgebeeld. Het is echter mogelijk dat u het toepassingsscherm niet meer correct zult kunnen herstellen. Deze opties hebben geen effect wanneer de toepassing in een venster wordt gestart.

Als u geen poortbewakingsopties hebt geselecteerd en het toepassingsscherm wordt niet correct hersteld wanneer de toepassing schermvullend wordt gestart, selecteert u de optie die overeenkomt met de modus waarin de toepassing is gestart. Indien het scherm nog altijd niet correct wordt hersteld, selecteert u de overige poortbewakingsopties een voor een.

Het inschakelen van deze opties is op sommige beeldschermadapters niet van invloed.

Gebruik deze optie	Indien u wilt opgeven dat

Tekst	Windows de poorten bewaakt die aan tekstmodusschermen zijn gekoppeld.

Lage grafische resolutie	Windows de poorten bewaakt die aan schermen in een modus voor lage grafische resolutie zijn gekoppeld.

CGA-schermen kunnen in tekstmodus of in de modus voor lage grafische resolutie worden gebruikt.

Hoge grafische resolutie	Windows de poorten bewaakt die aan schermen in een modus voor hoge grafische resolutie zijn gekoppeld.

VGA- en EGA-schermen kunnen in tekstmodus, in de modus voor lage en in de modus voor hoge grafische resolutie worden gebruikt.

Zie ook

Schermgeheugen


Tekstmodus emuleren

Veel toepassingen worden gestart met het scherm in tekstmodus en gebruiken de standaard ROM BIOS voor hun uitvoer. Indien dit aankruisvakje is ingeschakeld, verloopt het bijwerken van het scherm sneller.

Indien het toepassingsscherm niet correct wordt afgebeeld of de cursor niet op de juiste plaats wordt weergegeven, moet u deze optie wissen.


Schermgeheugen vasthouden

Indien u dit aankruisvakje inschakelt, wordt de hoeveelheid geheugen ingesteld die nodig is voor de schermmodus waarin de toepassing wordt gestart. Er wordt geen geheugen aan het systeem teruggegeven, ook niet wanneer u naar een andere schermmodus schakelt nadat de toepassing is gestart.

Sommige toepassingen kunnen in verschillende schermmodi worden gestart. Indien deze optie niet wordt geselecteerd, wordt het systeemgeheugen dat aan de toepassing is toegewezen, aangepast aan de schermmodus waarin de toepassing is gestart. Indien in de nieuwe modus minder geheugen is vereist, wordt er schermgeheugen aan het systeem teruggegeven zodat dit door andere toepassingen kan worden gebruikt. Indien de toepassing echter terugschakelt naar een schermmodus die meer geheugen vereist terwijl dit niet beschikbaar is, kan het zijn dat u informatie kwijtraakt die door de toepassing wordt afgebeeld. U kunt deze informatie weer zichtbaar maken indien u wat geheugen vrijmaakt.

Zie ook

Schermgeheugen


Snelplakken mogelijk

Selecteer dit aankruisvakje indien u wilt opgeven dat voor het plakken van informatie in de toepassing de snelle methode wordt gebruikt. Bij sommige toepassingen kan deze methode niet worden gebruikt. Test dit door informatie vanaf het Klembord in de toepassing te plakken. Als dit lukt, kunt u deze optie gebruiken.


Sluiten van actieve toepassing mogelijk

Selecteer dit aankruisvakje indien u wilt dat de actieve toepassing automatisch wordt gesloten wanneer u Windows afsluit. Deze optie stelt u in staat Windows af te sluiten zonder dat u eerst de toepassing hoeft af te sluiten. Omdat sommige toepassingen niet op een dergelijke manier mogen worden afgesloten, beeldt de PIF Editor een bericht af wanneer u deze optie selecteert.

Kies deze optie niet wanneer u twijfelt; er zouden gegevens verloren kunnen gaan of MS-DOS bestanden kunnen worden beschadigd.

Selecteer deze optie alleen voor toepassingen die niet naar een schijf wegschrijven. Selecteer deze optie dus nooit voor toepassingen die de schijf regelmatig gebruiken, zoals tekstverwerkingsprogramma's, databases en spreadsheets.


Sneltoetsen reserveren voor de 386 "enhanced"-modus

Schakel de aankruisvakjes in voor de sneltoetsen die u wilt reserveren voor gebruik in de toepassing, in plaats van in Windows.

Indien in uw toepassing een of meer van deze sneltoetsen worden gebruikt, schakelt u de bijbehorende aankruisvakjes in. De Windows-functies van deze sneltoetsen worden nu genegeerd en de sneltoetsen kunnen in de toepassing worden gebruikt wanneer deze actief is. Als de toepassing niet actief is, hebben de sneltoetsen de Windows-functies.


Sneltoets voor toepassing

Geef een sneltoets op die bij indrukken de toepassing actief maakt. In een sneltoets moet ALT of CTRL zijn opgenomen. U kunt ook SHIFT opgeven, maar niet zonder een van de andere toetsen. De toetsen ESC, ENTER, TAB, SPATIEBALK, PRINT-SCRN en BACKSPACE kunt u niet gebruiken. De volgende toetsencombinaties zijn allemaal geldig: CTRL+Y, ALT+F4, CTRL+SHIFT+F11 en CTRL+ALT+7.

Als u een sneltoets wilt opgeven, drukt u op de toetsencombinatie die u wilt gebruiken. Als de toetsen die u typt ongeldig zijn, wordt een dialoogvenster afgebeeld. Druk op BACKSPACE indien u de sneltoetsdefinitie wilt verwijderen of druk op SHIFT+BACKSPACE, of laat het vak leeg als u geen definitie wilt instellen. Op een andere wijze kunt u deze optie niet bewerken.

Omdat de sneltoets die u opgeeft voor het gehele systeem geldt, kan deze toetsencombinatie niet door een andere toepassing worden gebruikt. Als de sneltoets conflicteert met een toegangstoets in een Windows-toepassing of een dialoogvenster, wordt de toegangstoets uitgeschakeld.

U kunt ook met de opdracht Kenmerken in het menu Bestand in Programmabeheer een sneltoets opgeven. De instellingen die in Programmabeheer worden bepaald, overschrijven de in de PIF Editor bepaalde instellingen.

Zie ook

Sneltoetsen reserveren voor de 386 "enhanced"-modus


De knop Geavanceerde opties

Kies de knop Geavanceerde opties indien u de geavanceerde opties voor de 386 "enhanced"-modus wilt afbeelden.


PIF Editor-toetsen

Gebruik de volgende toetsen in de PIF Editor.

Druk op	Indien u

TAB	De selectiecursor van ene optie naar de daaropvolgende wilt verplaatsen (van links naar rechts en van boven naar beneden).

SHIFT+TAB	De selectiecursor van de ene optie naar de voorafgaande wilt verplaatsen (van beneden naar boven en van rechts naar links).

ALT + een letter	Indien u de selectiecursor wilt verplaatsen naar de optie of groep die een onderstreepte letter bevat die overeenkomt met de letter die u hebt getypt. Als de optie een aankruisvakje is, wordt de optie hiermee ook in- of uitgeschakeld.

Een pijltoets	De selectiecursor binnen een groep opties van optie naar optie wilt verplaatsen.

SPATIEBALK	Een aankruisvakje wilt in- of uitschakelen.