Inhalt der Hilfe für Optionen

Optionen des Optionen-Dialogfeldes:

Ausgabefach

Duplexdruck

EconoMode

Grafikmodus

Grafikqualität

Grauwerte

Image Adapt

RET (Resolution Enhancement Technology)

Schaltfläche Standardwerte

Tonerdichte

TrueType als Grafik drucken


Schaltfläche Standardwerte

Wählen Sie die Schaltfläche Standardwerte, um die Optionen des Optionen-Dialogfeldes auf die Standardwerte zurückzusetzen.


Tonerdichte

HINWEIS: Diese Option steht nur beim HP LaserJet 4L/4ML zur Verfügung.

Der Druckkontrast mißt, wie kontrastreich der Druck auf Papier hervorsteht. Verwenden Sie die Option Tonerdichte, um den Kontrast der gedruckten Bilder einzustellen.

Ändern der Tonerdichte

Um die gedruckten Bilder abzudunkeln, wählen Sie eine höhere Zahl. Um die gedruckten Bilder aufzuhellen, wählen Sie eine niedrigere Zahl.

HINWEIS:  Wenn Sie die Einstellung der Tonerdichte ändern, sollten Sie auch die RET-Einstellung neu einstellen. Eine Änderung des Druckkontrastes wirkt sich auch auf die RET aus.

Verwandtes Thema:

RET


Duplexdruck

Wenn der HP LaserJet 4Si/4Si MX Drucker mit dem Duplexdruck installiert ist, können Sie ihn zum beidseitigen Drucken der Seiten einsetzen. Das beidseitige Drucken wird Duplexdruck genannt.

Duplexdruck

Wenn Sie beide Seiten eines Blattes bedrucken wollen, haben Sie die Wahl zwischen zwei Optionen:

Buchbindung in Querrichtung:

Buchbindung in Querrichtung in der Ausrichtung Hochformat wird für konventionelle Layouts in der Buchbindung verwendet. Buchbindung in Querrichtung in der Ausrichtung Querformat wird in Buchhaltungs- und Kalkulationstabellen-Anwendungen verwendet, da die Seiten wie in einem Manuskripthalter durchgeblättert werden können.

Buchbindung in Längsrichtung:

Buchbindung in Längsrichtung in der Ausrichtung Hochformat wird für kalenderähnliche Bücher verwendet. Buchbindung in Längsrichtung in der Ausrichtung Querformat ist eine Variation des konventionellen Buchlayouts.

Einseitiger Druck

Wenn der Drucker auf einer Seite des Blattes drucken soll, wählen Sie Keine im Feld Duplexdruck.


EconoMode

HINWEIS: Diese Option steht nur beim HP LaserJet 4L/4ML zur Verfügung.

Mit der Option EconoMode verringern Sie die vom Drucker verwendete Tonermenge.

EconoMode veranlaßt den Drucker, bis zu 60 Prozent weniger Toner pro Seite zu verbrauchen. Demnach sind Seiten, die mit der aktivierten Option EconoMode gedruckt wurden, viel heller als Seiten, die nicht in diesem Modus gedruckt wurden. Dieses Merkmal kann im Entwurfsmodus eingesetzt werden, um die Gebrauchsdauer der Tonerpatrone zu verlängern.

HINWEIS:  Die Option EconoMode wirkt sich weder auf die Druckergeschwindigkeit noch auf die Druckerleistung aus.

Die Option EconoMode läßt sich wie folgt einsetzen:

Ist die EconoMode-Option auf "Standardwerte" eingestellt, gilt jeweils die am Bedienfeld des Druckers gewählte Einstellung für den Drucker.

Schalten Sie EconoMode ein, indem Sie das runde Optionsfeld Ein wählen.

Schalten Sie EconoMode aus, indem Sie das runde Optionsfeld Aus wählen.


Grafikmodus

Mit der Einstellung Grafikmodus weisen Sie Windows an, wie die Grafikdaten an den Drucker gesendet werden sollen. HP LaserJet Drucker drucken Grafiken als Raster-Bilder oder als HP-GL/2-Grafiken aus. Alle Grafiken können als Raster-Bilder gedruckt werden, jedoch lassen sich einige geometrische Formen oder Muster schneller als HP-GL/2-Grafiken ausdrucken.

Um den Grafikmodus zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Optionen im Feld Grafikmodus:

Raster

Wenn Sie die Einstellung Raster wählen, sendet Windows alle Grafiken als Raster-Bilder zum Drucker.

HP-GL/2

Wenn Sie die Einstellung HP-GL/2 wählen, sendet Windows Grafiken als eine Kombination aus HP-GL/2-Bildern und Raster-Bildern zum Drucker.

HINWEIS: Nicht alle Grafikbilder können mit der Einstellung HP-GL/2 und Raster ausgedruckt werden. Wenn Sie die Einstellung HP-GL/2 und Raster verwenden und ihre Grafikbilder nicht wie auf dem Bildschirm ausgedruckt werden oder wenn der Drucker die Fehlermeldung Zuviele Daten (Fehler 21) anzeigt, wählen Sie die Einstellung Raster, und drucken Sie die Grafik erneut aus.


Grafikqualität

Im Dialogfenster Grafikqualität können Sie die Auflösung von Grafiken ändern.

HINWEIS: Die Einstellung für Grafikqualität beeinflußt nur die Auflösung von Grafiken, jedoch nicht die von Text. Um die Auflösung von Text und Grafiken zu ändern, verwenden Sie das Feld Druckerauflösung im Dialogfenster Installieren.

Sie können eine von drei Grafikqualitätsoptionen auswählen. Hohe Qualität entspricht der höchstmöglichen Auflösung Ihres Drucker bei der aktuellen Druckerauflösung. Mittlere Qualität entspricht der halben Auflösung und niedrige Qualität entspricht einem Viertel dieser Auflösung.

Hohe Auflösung erzeugt eine feinere Grafik von höherer Qualität. Die Grafikauflösung nimmt mit niedrigeren Grafikqualitätseinstellungen ab. Wenn Sie z.B. Ihre Druckerauflösung für den HP LaserJet 4 Drucker auf 600 dpi eingestellt haben, werden Text und Grafiken bei hoher Qualität mit 600 dpi, bei mittlerer Qualität mit 300 dpi und bei niedriger Qualität mit 150 dpi gedruckt.

Probleme mit der Grafikqualität

Gedruckte Grafik unterscheidet sich von der Computergrafik

Nicht alle Grafikbilder können mit der Einstellung HP-GL/2 im Feld Grafikmodus gedruckt werden. Wenn das ausgedruckte Bild nicht dem Bild auf dem Bildschirm entspricht, sollten Sie die Grafikmodus-Einstellung von HP-GL/2 auf Raster ändern.

Verwandtes Thema:

Grafikmodus

(Speicher voll) Druckerfehler (Fehler 20)

Es ist u.U. mehr Druckerspeicher erforderlich, um ganzseitige Grafiken bei hohen Grafikqualitätseinstellungen zu drucken. Sollte der Drucker nicht die gesamte Grafik auf einer Seite ausgeben und die Meldung Speicher voll (Fehler 20) anzeigen, hat der Drucker nicht genügend Speicher.

Wie wird dieser Fehler vermieden:

*	Wählen Sie eine niedrigere Einstellung im Feld Grafikqualität.

*	Versuchen Sie, die Einstellung im Feld Grafikmodus zu ändern (HP-GL/2 zu Raster bzw. Raster zu HP-GL/2).

*	Installieren Sie weiteren Speicher in Ihrem Drucker. (Informationen über zusätzlichen Druckerspeicher erhalten Sie von Ihrem Hewlett-Packard Vertragshändler).

Zuviele Daten Druckerfehler (Fehler 21)

Die Meldung Zuviele Daten zeigt an, daß die Daten (Hilfslinien, dichter Text, Rastergrafiken oder Vektorgrafiken), die an den Drucker gesendet wurden, zu komplex sind.

Wie wird dieser Fehler vermieden:

*	Gestalten Sie die Seite weniger komplex, indem Sie den Anteil an dichtem Text bzw. die Anzahl der Hilfslinien oder Grafikbilder reduzieren.

*	Wählen Sie die Raster-Einstellung im Feld Grafikmodus.


Grauwerte

Der Grauwert bezieht sich auf eine Musterart, die bei gedruckten Bildern angewendet wird. Durch den Einsatz von Kombinationen aus schwarzen Punkten erzeugen diese Muster ein graues Erscheinungsbild auf der gedruckten Seite.

Die beste Methode, um eine Grauwerte-Einstellung für die Grafik zu wählen, stellen Sie durch Experimentieren fest. Drucken Sie die Grafik mit jeder Einstellung und wählen Sie die am besten geeignete.

HINWEIS:  Um die Grauwerte-Optionen einsetzen zu können, müssen Sie im Feld Grafikqualität die Einstellung Hoch wählen.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, werden untenstehend die drei Einstellungen beschrieben:

Fotos

Wählen Sie diese Einstellung für gedruckte Bilder, die ein glattes, realistisches und fotografisches Aussehen aufweisen sollen. Mit der Einstellung Fotos werden weiche Kontraste zwischen verschiedene Graustufen erzeugt. Diese Einstellung eignet sich auch für ursprünglich farbige Bilder. Bei einer Auflösung von 300 dpi verwendet der PCL 5-Druckertreiber eine Methode der "gruppierten Punkte" (8 x 8 Pixel) zur Emulation von 60 unterschiedlichen Graustufen mit dieser Einstellung. Bei einer Auflösung von 600 dpi (16 x 16 Pixel) werden 120 Graustufen abgebildet.

Strichgrafikbilder

HINWEIS: Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn Sie im Druckerauflösung-Feld des Installation-Dialogfeldes eine Auflösung von 600 dpi ausgewählt haben. Wenn Sie Strichgrafikbilder ausgewählt haben und die Druckerauflösung zu 300 dpi ändern, ändert sich diese Option automatisch zur Einstellung für Fotografien.

Wählen Sie diese Einstellung für Grafiken mit komplizierten Linien und feinen Einzelheiten wie Clip-Art-Grafiken. Mit der Einstellung Strichgrafikbilder erhalten Sie ununterbrochene Linien und scharfe Kontraste zwischen schattierten Bereichen. Der PCL 5-Druckertreiber verwendet 32 unterschiedliche, verteilte Punktmuster von 8 x 8 Pixel zur Erzeugung von Grautönen.

HP ScanJet-Bilder

Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Grafiken ursprünglich durch einen HP ScanJet eingescannt wurden. Die Einstellung HP ScanJet-Bilder wurde speziell entwickelt, um den ursprünglich mit einem HP ScanJet eingescannten Bildern ausgezeichnete Qualität und Klarheit zu verleihen. Der PCL 5-Druckertreiber benutzt eine Variation der Methode der gruppierten Punkte von 8 x 8 Pixel aus der Einstellung Fotos. Mit dieser Methode werden ebenfalls 60 (bei 300 dpi) bzw. 120 unterschiedliche Graustufen (bei 600 dpi) erzeugt.


Image Adapt

Ihr Drucker verwendet Image Adapt zum Drucken komplexer Grafiken mit beschränktem Druckerspeicherplatz. Wenn die Grafik mehr Speicherplatz zum Drucken erfordert, als im Drucker zur Verfügung steht, verwendet der Drucker Image Adapt, um unerhebliche Änderungen am Bild vorzunehmen und es dem verfügbaren Druckerspeicher anzupassen.

Um die Einstellung Image Adapt zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Optionen im Feld Image Adapt:

Auto

Die Einstellung Auto erlaubt dem Drucker, Image Adapt jedesmal anzuwenden, wenn er feststellt, daß der verfügbare Speicherplatz nicht zum Drucken einer Grafik ausreicht.

Ein

Mit der Einstellung Ein verwendet der Drucker Image Adapt immer, wenn der Speicherplatz knapp wird.

Aus

Verwenden Sie die Einstellung Aus, wenn der Drucker Image Adapt nicht verwenden soll.


Ausgabefach

Wenn Sie einen HP LaserJet 4Si/4Si MX Drucker haben, können Sie den Drucker im Feld Ausgabefach anweisen, die gedruckten Seiten an das obere oder an das untere Ausgabefach zu senden.

Oben

Die Ausgabefach-Einstellung Oben ist die Standardeinstellung. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Seiten mit der Schrift nach unten im oberen Ausgabefach ausgegeben werden sollen. Die an das obere Ausgabefach gesendeten Seiten werden in der Druckreihenfolge gestapelt.

Unten

Benutzen Sie die Ausgabefach-Einstellung Unten, wenn die Seiten mit der Schrift nach oben im unteren Fach ausgegeben werden sollen. Die an das untere Ausgabefach gesendeten Seiten werden in umgekehrter Reihenfolge gestapelt. (Die letzte an den Drucker gesendete Seite ist die erste Seite, während sich die erste Seite am unteren Ende des Stapels befindet.)

HINWEIS:  Wenn Sie das untere Ausgabefach wählen, müssen Sie den Drucker vorbereiten, indem Sie die Verriegelung auf der Rückseite des Druckers öffnen und das untere Ausgabefach herausziehen.


TrueType als Grafik drucken

Mit dieser Option senden Sie TrueType-Bilder als Grafiken zum Drucker. Diese Option eignet sich zum Drucken einer Grafik über einen Text, so daß nur der sichtbare Teil eines Zeichens gedruckt wird.

HINWEIS: Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie im Grafikmodus-Feld die Rastereinstellung und im Grafikqualität-Feld die hohe Einstellung ausgewählt haben.


RET (Resolution Enhancement Technology)

Mit RET (Resolution Enhancement Technology) wird die Druckqualität von Zeichen und Grafiken verbessert, indem die rauhen Ränder um Winkel und Kurven im gedruckten Bild geglättet werden.

HINWEIS:  Die im Feld RET erscheinenden Optionen hängen vom verwendeten Drucker ab.

Die RET-Einstellung läßt sich wie folgt ändern:

Für den HP LaserJet 4/4M Drucker

Die RET-Option für den HP LaserJet 4/4M Drucker weist fünf Einstellungen auf: Standardwerte, Aus, Hell, Mittel und Dunkel. Die Standardeinstellung für den HP LaserJet 4/4M Drucker ist Standardwerte. Mit dieser Einstellung wird die auf der Vorderseite gewählte RET-Option benutzt. Wenn Sie Aus, Hell, Mittel oder Dunkel wählen, umgeht dieser Treiber die Standardeinstellung.

Die Auswirkungen der unterschiedlichen RET-Einstellungen sind beim Drucken eines Drucker-Selbsttests sichtbar Suchen Sie den als RET bezeichneten Block auf dem Selbsttestausdruck. Stellen Sie in der Regel RET so ein, daß der RET-Block auf der Selbsttestseite gleichmäßig ohne senkrechte Linien oder mit dunklen senkrechten Linien erscheint.

Für den HP LaserJet 4L/4ML Drucker

Die RET-Option für den HP LaserJet 4L/4ML Drucker weist vier Einstellungen auf: Aus, Hell, Mittel und Dunkel. Die Standardeinstellung für den HP LaserJet 4L/4ML Drucker ist Mittel. Experimentieren Sie mit unterschiedlichen RET-Einstellungen, um die für Sie am besten geeignete zu finden.

Für den HP LaserJet 4Si/4Si MX Drucker

Die RET-Option für den HP LaserJet 4Si/4Si MX Drucker weist drei Einstellungen auf: Standardwerte, Aus und Ein. Die Standardeinstellung für den HP LaserJet 4Si/4Si MX Drucker ist Standardwerte . Mit dieser Einstellung wird die auf der Vorderseite gewählte RET-Option benutzt. Wenn Sie Aus oder Ein wählen, umgeht dieser Treiber die Standardeinstellung. Experimentieren Sie mit unterschiedlichen RET-Einstellungen, um die für Sie am besten geeignete zu finden.

Verwandtes Thema:

Tonerdichte


HP LaserJet Drucker können in der Ausrichtung Hochformat oder Querformat drucken.

Wählen Sie die Ausrichtung Hochformat beim Drucken einer Seite, die vom Text aus gesehen höher als breiter ist.

Wählen Sie die Ausrichtung Querformat beim Drucken einer Seite, die vom Text aus gesehen breiter als höher ist.


Näheres über das Ausdrucken eines Drucker-Selbsttests entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Benutzerhandbuch oder der Bedienungsanleitung des Druckers.