Inhaltsübersicht zur PIF-Editor-Hilfe: Standardmodus

Mit dem PIF-Editor können Sie Programminformationsdateien (PIF) für Non-Windows-Anwendungen erstellen oder ändern.

Um die Benutzung von Hilfe zu erlernen, drücken Sie die F1-TASTE oder wählen Sie im Menü Hilfe den Befehl Hilfe benutzen.

Klicken Sie auf eines der folgenden Hilfe-Themen. Oder drücken Sie die TABULATORTASTE, um zum gewünschten Thema zu gelangen, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.

Hilfe-Themen

Ändern der Standard-PIF-Datei

Bearbeiten von PIF-Dateien

Beenden des PIF Editors

Erstellen neuer PIF-Dateien

Befehle

Befehle des Menüs Datei

Befehle des Menüs Modus

Windows-Optionen für den Standardmodus

Anfangsverzeichnis

Bildschirmdruck nicht möglich

Bildschirminhalt löschen

Bildschirmmodus

Fenster schließen nach Beenden

Modifiziert direkt (Datenübertragungsanschlüsse)

Modifiziert direkt (Tastatur)

Programmdateiname

Programmparameter

Programmtitel

Programmumschaltung verhindern

Speicherbedarf

Tastenkombination reservieren

XMS-Speicher

Tastatur

PIF-Editor-Tasten


Inhaltsübersicht zur PIF-Editor-Hilfe: Erweiterter Modus für 386-PC

Mit dem PIF-Editor können Sie Programminformationsdateien (PIF) für Non-Windows-Anwendungen erstellen oder ändern.

Um die Benutzung von Hilfe zu erlernen, drücken Sie die F1-Taste oder wählen Sie im Menü Hilfe den Befehl Hilfe benutzen.

Klicken Sie auf eines der folgenden Hilfe-Themen. Oder drücken Sie die TABULATORTASTE, um zum gewünschten Thema zu gelangen, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.

Hilfe-Themen

Ändern der Standard-PIF-Datei

Bearbeiten von PIF-Dateien

Beenden des PIF-Editors

Erstellen neuer PIF-Dateien

Befehle

Befehle des Menüs Datei

Befehle des Menüs Modus

Windows-Optionen für den erweiterten Modus für 386 PC

Anfangsverzeichnis

Anzeige

Ausführung: Exklusiv

Ausführung: Hintergrund

Bildschirmspeicher

EMS-Speicher

Fenster schließen nach Beenden

Programmdateiname

Programmparameter

Programmtitel

Speicherbedarf

Weitere Optionen

XMS-Speicher

Tastatur

PIF-Editor-Tasten


Inhaltsübersicht zur PIF-Editor-Hilfe: Weitere Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC

Mit dem PIF-Editor können Sie Programminformationsdateien (PIF) für Non-Windows-Anwendungen erstellen oder ändern.

Um die Benutzung von Hilfe zu erlernen, drücken Sie die F1-TASTE oder wählen Sie im Menü Hilfe den Befehl Hilfe benutzen.

Klicken Sie auf eines der folgenden Themen. Oder drücken Sie die TABULATORTASTE, um zum gewünschten Thema zu gelangen, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.

Hilfe-Themen

Ändern der Standard-PIF-Datei

Bearbeiten von PIF-Dateien

Beenden des PIF-Editors

Erstellen neuer PIF-Dateien

Befehle

Befehle des Menüs Datei

Befehle des Menüs Modus

Weitere Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC

Benutzt oberen Speicherbereich (HMA)

EMS-Speicher gesperrt

Hintergrund- und Vordergrundpriorität

Leerlaufzeit entdecken

Anschlüsse überwachen

Schließen beim Beenden von Windows

Schnelles Einfügen

Tastenkombination für Anwendung

Tastenkombination reservieren

Anwendungsspeicher sperren

Textmodus emulieren

XMS-Speicher gesperrt

Bildschirmspeicher erhalten

Tastatur

PIF-Editor-Tasten


Befehle des Menüs Datei

Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um die Erklärungen zu den weiteren Befehlen anzuzeigen.

Neu

Öffnet eine neue, unbenannte PIF-Datei, die Standardeinstellungen enthält.

Verwandtes Thema

Erstellen neuer PIF-Dateien

Öffnen

Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine bestehende PIF-Datei leicht finden und öffnen können.

Verwandtes Thema

Bearbeiten von PIF-Dateien

Speichern

Speichert die Änderungen an der zuletzt bearbeiteten PIF-Datei.

Wenn Sie den Befehl Speichern wählen, bleibt die Datei geöffnet, so daß Sie weiter daran arbeiten können.

Verwandte Themen

Bearbeiten von PIF-Dateien

Erstellen neuer PIF-Dateien

Speichern unter

Speichert eine neue oder bestehende PIF-Datei.

Wenn Sie den Befehl Speichern unter wählen, bleibt die Datei geöffnet, so daß Sie weiter daran arbeiten können.

Verwandte Themen

Bearbeiten von PIF-Dateien

Erstellen neuer PIF-Dateien

Beenden

Schließt die aktuelle Datei und beendet den PIF-Editor.

Vor dem Beenden können Sie die Datei speichern.

Verwandtes Thema

Beenden des PIF-Editors


Befehle des Menüs Modus

Standard

Zeigt die PIF-Optionen für den Standardmodus an.

Verwandtes Thema

Windows-Optionen für den Standardmodus

386 erweitert

Zeigt die PIF-Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC an.

Verwandtes Thema

Windows-Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC


Erstellen neuer PIF-Dateien

Wenn Sie zum Installieren einer nicht für Windows konzipierten Anwendung das SETUP-Programm oder den Programm-Manager verwenden, erstellt Windows automatisch eine PIF-Datei. Beim Starten einer Non-Windows-Anwendung sucht Windows nach der zu dieser Anwendung gehörenden PIF-Datei. Falls es keine PIF-Datei für die Anwendung gibt, verwendet Windows eine Standard-PIF-Datei. Wenn Ihre Anwendung mit dieser Standard-PIF-Datei nicht funktioniert, können Sie eine neue PIF-Datei erstellen.

Erstellen einer PIF-Datei

1.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Neu.

2.	Wählen Sie aus dem Menü Modus den Modus, in dem die Anwendung ausgeführt wird ("Standard" oder "386 erweitert").

Wenn Sie den Modus auswählen, der momentan nicht läuft, wird eine Meldung angezeigt.

3.	Legen Sie die für die Anwendung gültigen Optionen fest.

Sie erhalten Informationen über eine Option, indem Sie sie markieren und dann die Taste F1 drücken.

4.	Wenn Sie vorhaben, die Anwendung in beiden Betriebsarten auszuführen, verwenden Sie das Menü Modus, um in die andere Betriebsart zu wechseln. Geben Sie dann die Optionen für diese Betriebsart an.

5.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Speichern unter.

6.	Geben Sie den Dateinamen des Anwendungsprogramms ein und als Dateinamenerweiterung ".PIF".

7.	Wählen Sie "OK".

Verwandte Themen

Ändern der Standard-PIF-Datei

Weitere Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC

Windows-Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC

Windows-Optionen für den Standardmodus


Ändern der Standard-PIF-Datei

Wenn Sie eine Non-Windows-Anwendung starten, zu der es keine PIF-Datei gibt, verwendet Windows eine Standard-PIF-Datei mit dem Dateinamen _DEFAULT.PIF. Die Einstellungen in dieser Datei sind für die meisten Anwendungen geeignet. Wenn nötig, können Sie diese PIF-Datei aber auch verändern. Sie können beispielsweise festlegen, daß eine Anwendung in einem Fenster statt in der Vollbildanzeige ausgeführt wird.

Ändern der Standard-PIF-Datei

1.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Neu.

2.	Geben Sie _DEFAULT.BAT in das Textfeld "Programmdateiname" ein.

3.	Lassen Sie das Feld "Programmtitel" leer.

4.	Ändern Sie die anderen Einstellungen nach Ihren Wünschen.

Sie erhalten Informationen über eine Option, indem Sie sie markieren und dann die Taste F1 drücken.

Beim Starten einer Anwendung unter Verwendung von _DEFAULT.PIF ignoriert Windows bestimmte Einstellungen. Da der PIF-Editor jedoch den Inhalt dieser Felder überprüft, sollten Sie trotzdem vollständige, gültige Einstellungen angeben.

5.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Sichern unter.

6.	Geben Sie den Dateinamen _DEFAULT.PIF ein.

7.	Wählen Sie "OK".


Bearbeiten von PIF-Dateien

Wenn eine Anwendung nicht zufriedenstellend arbeitet, können Sie versuchen, ihre PIF-Datei zu ändern. Sie können zum Beispiel:

Den Pfadnamen Ihrer Anwendung ändern.

Einen Programmparameter festlegen oder das Standardverzeichnis ändern, das die Dateien Ihrer Anwendung enthält.

Der Anwendung mehr oder den gesamten verfügbaren Speicherplatz zuweisen.

Anmerkung:	Wenn die Anwendung als Programm im Programm-Manager installiert ist, können Sie den Pfadnamen und das Standardverzeichnis auch ändern, indem Sie im Menü Datei des Programm-Managers den Befehl Eigenschaften wählen.

Bearbeiten einer PIF-Datei

1.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Öffnen.

2.	Geben Sie einen Dateinamen ein oder wählen Sie einen Dateinamen aus. Wählen Sie dann "OK".

3.	Ändern Sie die Optionen nach Ihren Wünschen.

Sie erhalten Informationen über eine Option, indem Sie sie markieren und dann die Taste F1 drücken.

4.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Speichern.

Verwandte Themen

Weitere Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC

Windows-Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC

Windows-Optionen für den Standardmodus


Beenden des PIF-Editors

Nachdem Sie Ihre PIF-Optionen für Non-Windows-Anwendungen festgelegt haben, speichern Sie die Datei und beenden Sie den PIF-Editor.

Beenden des PIF-Editors

1.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Beenden

2.	Wenn Sie Änderungen vorgenommen und diese noch nicht gespeichert haben, wird eine Meldung angezeigt, die Sie fragt, ob Sie die aktuellen Änderungen speichern möchten. Wählen Sie "Ja", um alle Änderungen zu speichern und den PIF-Editor zu verlassen. Wählen Sie "Nein", um den PIF-Editor zu verlassen, ohne Ihre Änderungen zu speichern. Wählen Sie "Abbrechen", um zum PIF-Editor zurückzukehren.


Windows-Optionen für den Standardmodus

Im Standardmodus stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Bildschirmdruck nicht möglich

Anfangsverzeichnis

Bildschirmmodus

Bildschirminhalt löschen

Fenster schließen nach Beenden

Modifiziert direkt (Datenübertragungsanschlüsse)

Modifiziert direkt (Tastatur)

Programmdateiname

Programmparameter

Programmtitel

Programmumschaltung verhindern

Tastenkombination reservieren

Speicherbedarf

XMS-Speicher


Programmdateiname

Geben Sie den Namen der Datei ein, die die Anwendung startet. Geben Sie dabei das Laufwerk, das Verzeichnis und die Dateinamenerweiterung an.

Stellen Sie sicher, daß der Dateiname der .PIF-Datei mit dem Dateinamen der Programmdatei identisch ist. Wenn der Dateiname beispielsweise MP.COM (Multiplan) ist, sollte die .PIF-Datei MP.PIF heißen.

Wenn Sie eine Anwendung von einem Stapelverarbeitungsprogramm aus starten, geben Sie den Namen der Stapelverarbeitungsdatei in das Textfeld ein.

Sie können im Textfeld "Programmdateiname" auch eine Umgebungsvariable festlegen. Dadurch ist es möglich, in der PIF-Datei einen Variablennamen zu verwenden und diesem mit dem Befehl set in der Datei AUTOEXEC.BAT einen Wert zuzuweisen. Geben Sie vor und nach dem Variablennamen jeweils das Prozentzeichen (%) ein.

Verwandte Themen

Anfangsverzeichnis

Programmparameter

Programmtitel


Programmtitel

Geben Sie einen aussagekräftigen Titel für Ihre Anwendung ein. Dieser Titel wird beim Ausführen der Anwendung in der Titelleiste des Fensters angezeigt.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, zeigt die Titelleiste den Namen der PIF-Datei ohne die Dateinamenerweiterung .PIF an.

Sie können auch den Befehl Eigenschaften im Menü Datei des Programm-Managers verwenden, um einen Fenstertitel anzugeben. Einstellungen im Programm-Manager haben Vorrang vor Einstellungen im PIF-Editor.

Sie können im Textfeld "Programmtitel" auch eine Umgebungsvariable angeben. Dadurch ist es möglich, in der PIF-Datei einen Variablennamen zu verwenden und diesem mit dem Befehl set in der Datei AUTOEXEC.BAT einen Wert zuzuweisen. Geben Sie vor und nach dem Variablennamen jeweils das Prozentzeichen (%) ein.

Verwandtes Thema

Programmdateiname


Programmparameter

Geben Sie die Parameter ein, die Ihre Anwendung verwendet. Diese Parameter sind mit den Parametern identisch, die Sie nach dem Programmdateinamen schreiben, wenn Sie das Anwendungsprogramm von MS-DOS aus starten. Um beispielsweise Microsoft Word im Zeichenmodus auszuführen, geben Sie /c in das Textfeld ein.

Sie können dieses Feld leer lassen, wenn für Ihre Anwendung keine Parameter erforderlich sind oder wenn Sie keine Parameter verwenden wollen. Gültige Parameter finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Anwendungsprogramm.

Wenn Windows Sie beim Starten des Anwendungsprogramms zur Eingabe von Parametern auffordern soll, geben Sie ein Fragezeichen (?) ein.

Wenn Sie zum Starten des Anwendungsprogramms den Befehl Ausführen im Menü Datei des Programm-Managers oder Datei-Managers wählen, können Sie die in der PIF-Datei festgelegten Parameter aufheben, indem Sie im Dialogfeld Ausführen nach dem Programmnamen Parameter eingeben. Sie können Programmparameter auch festlegen, indem Sie im Menü Datei des Programm-Managers den Befehl Eigenschaften wählen. Einstellungen im Programm-Manager haben Vorrang gegenüber Einstellungen im PIF-Editor.

Anmerkung  Sie können im Textfeld "Programmparameter" auch eine Umgebungsvariable angeben. Dadurch ist es möglich, in der PIF-Datei einen Variablennamen zu verwenden und diesem mit dem Befehl set in der Datei AUTOEXEC.BAT einen Wert zuzuweisen. Geben Sie vor und nach dem Variablennamen jeweils das Prozentzeichen (%) ein.

Verwandtes Thema

Programmdateiname


Anfangsverzeichnis

Geben Sie das Laufwerk und das Verzeichnis ein, das Windows als Arbeitsverzeichnis verwenden soll. In der Regel ist das Anfangsverzeichnis identisch mit dem Verzeichnis, das die Programmdateien der Anwendung enthält. Sie können aber auch ein beliebiges anderes Verzeichnis angeben, in das die Anwendung Dateien speichern soll. Ein Eintrag in diesem Textfeld ist wahlfrei. Wenn Windows das Anfangsverzeichnis selbst bestimmen soll, lassen Sie das Textfeld leer.

Sie können ein Anfangsverzeichnis (oder "Arbeitsverzeichnis") auch festlegen, indem Sie im Menü Datei des Programm-Managers den Befehl Eigenschaften wählen. Einstellungen im Programm-Manager haben Vorrang gegenüber Einstellungen im PIF-Editor.

Anmerkung  Sie können im Textfeld "Anfangsverzeichnis" auch eine Umgebungsvariable angeben. Dadurch ist es möglich, in der PIF-Datei einen Variablennamen zu verwenden und diesem mit dem Befehl set in der Datei AUTOEXEC.BAT einen Wert zuzuweisen. Geben Sie vor und nach dem Variablennamen jeweils das Prozentzeichen (%) ein.

Verwandtes Thema

Programmdateiname


Bildschirmmodus

Mit den Optionen des Feldes "Bildschirmmodus" legen Sie fest, ob Windows genügend Speicher reservieren soll, um Ihre Anwendung im Textmodus oder im Grafik/Mehrfachtext-Modus auszuführen. ("Mehrfachtext" bezieht sich auf Anwendungen, die mehr als eine Bildschirmseite zur Anzeige von Text verwenden, und deshalb mehr Speicher benötigen.) Die gewählte Option im Feld "Bildschirmmodus" gibt an, wieviel Speicher Windows benötigt, um den Bildschirminhalt Ihrer Anwendung zu speichern und wiederherzustellen, und den Bildschirminhalt in die Zwischenablage zu kopieren.

Wenn eine Anwendung sowohl im Text- als auch im Grafikmodus ausgeführt werden soll, wählen Sie die Option "Grafik/Mehrfachtext". Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie "Grafik/Mehrfachtext".


Speicherbedarf für Standardmodus
Speicherbedarf

Geben Sie die für die Anwendung erforderliche Größe des konventionellen Speichers in Kilobytes (KB) an. Stellen Sie den System-Speicherbedarf für Ihr Anwendungsprogramm fest. Wenn Sie den System-Speicherbedarf nicht kennen, lassen Sie die Einstellung unverändert.

Wenn beim Starten der Anwendung bereits andere Anwendungsprogramme ausgeführt werden und Windows die von Ihnen angegebene Speichergröße nicht zur Verfügung stellen kann, wird eine Meldung angezeigt. Möglicherweise müssen Sie Speicher freigeben, bevor Sie Windows starten.

Anmerkung:	Der in der Dokumentation zu Ihrer Anwendung angegebene Speicherbedarf ist in der Regel nur eine Schätzung des gesamten Speichers, über den Ihr System verfügen sollte, nicht der Speicherplatz, der zum Ausführen der Anwendung frei sein sollte.


XMS-Speicherbedarf für Standardmodus
XMS-Speicher

Geben Sie ein, wieviel Erweiterungsspeicher für die Anwendung reserviert werden muß. Wenn der Erweiterungsspeicher Ihres Computers dem XMS-Standard (Lotus-Intel-Microsoft-AST eXtended Memory Specification) ab Version 2.0 entspricht, können Sie diese Einstellungen verwenden. Sie können in der Regel die Standardwerte der Einstellungen unverändert übernehmen.

Option	Zweck

KB benötigt	Minimal für die Ausführung Ihrer Anwendung benötigter Erweiterungsspeicher in Kilobyte (KB). Stellen Sie den XMS-Speicherbedarf für Ihr Anwendungsprogramm fest. Wenn Sie den XMS-Speicherbedarf nicht kennen, lassen Sie die Einstellung unverändert.

Für Anwendungen, die den Erweiterungsspeicher nicht nutzen, setzen Sie die Einstellung auf 0.

Wenn bereits andere Anwendungsprogramme ausgeführt werden und Windows die von Ihnen angegebene Speichergröße nicht zur Verfügung stellen kann, wird eine Meldung angezeigt. Möglicherweise müssen Sie Speicher freigeben, bevor Sie Windows starten.

KB maximal	Erweiterungsspeicher in Kilobyte (KB), der der Anwendung maximal zugewiesen wird.

Mit dieser Einstellung verhindern Sie, daß Anwendungen, die den XMS-Speicher nutzen, den gesamten verfügbaren Erweiterungsspeicher beanspruchen, auch wenn sie ihn nicht benötigen.

Die Standardeinstellung ist 0. Diese Einstellung verhindert, daß die Anwendung Erweiterungsspeicher nutzt, der außerhalb des oberen Speicherbereichs (High Memory Area) liegt. Die Einstellung -1 weist einer Anwendung so viel Erweiterungsspeicher zu, wie sie benötigt (bis zum maximal verfügbaren Systemspeicher); dadurch kann Ihr System deutlich verlangsamt werden.

Verwandtes Thema

Speicherbedarf


Modifiziert direkt (Datenübertragungsanschlüsse)

Manche Anwendungen verwenden die Systemressourcen auf eine Weise, die die gemeinsame Verwendung von Ressourcen mit anderen Anwendungen verhindert. Wenn Sie diese Option wählen, verhindern Sie, daß zwei Anwendungen versuchen, denselben Datenübertragungsanschluß zur gleichen Zeit zu nutzen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jeden seriellen Datenübertragungsanschluß (COM1, COM2, COM3, COM4), den Ihre Anwendung verwendet. Wenn Sie eine Datenübertragungsanwendung verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Anschluß, den Sie benutzen möchten.

Verwandtes Thema

Modifiziert direkt (Tastatur)


Modifiziert direkt (Tastatur)

Manche Anwendungen verwenden den Tastaturpuffer auf eine Weise, die seine gemeinsame Verwendung mit anderen Anwendungen verhindert. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, kann Ihre Anwendung exklusiv auf den Tastaturpuffer zugreifen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen nur, wenn Ihre Anwendung den Tastaturpuffer verwendet. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen nicht, wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Anwendung den Tastaturpuffer verwendet.

Wenn diese Option ausgewählt ist, können Windows und andere Anwendungen nicht auf von Ihnen gedrückte Tastenkombinationen reagieren, während Sie die Anwendung verwenden. Um zum Windows-Desktop zurückzukehren, müssen Sie die Anwendung beenden.

Verwandtes Thema

Modifiziert direkt (Datenübertragungsanschlüsse)


Bildschirminhalt löschen

Verwenden Sie diese Option nur, wenn sich die von Ihnen verwendete Anwendung ihren Bildschirminhalt merken kann und einen Befehl zum Wiederherstellen des Bildschirminhalts besitzt.

Wenn Sie im Standardmodus zwischen Anwendungen wechseln, speichert Windows die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen im Speicher. Windows stellt dadurch sicher, daß beim Zurückkehren in ein Anwendungsprogramm die Informationen korrekt angezeigt werden.

Wenn Sie das Kontrollkästchen "Bildschirminhalt löschen" aktivieren, merkt sich Windows den Bildschirminhalt der in den Hintergrund gestellten Anwendung nicht mehr und der Speicher wird für die aktive Anwendung verfügbar. Diese Anwendung kann dadurch schneller arbeiten. Wenn Sie jedoch zu der Anwendung im Hintergrund wechseln, wird der Bildschirm nicht wieder korrekt aufgebaut, es sei denn, die Anwendung besitzt die Eigenschaft, sich ihren eigenen Bildschirminhalt zu merken.


Bildschirmdruck nicht möglich

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, ist es nicht mehr möglich, "Bildschirmabzüge" unter Verwendung der Tasten ALT+DRUCKTASTE oder DRUCKTASTE in die Zwischenablage zu kopieren. Falls Sie sich über die Auswirkungen dieser Option nicht im klaren sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen nicht.

Beim Wählen dieser Option wird kein Speicher für den Bildschirmdatenaustausch zugewiesen. Dadurch bleibt der Speicherplatz für die Anwendung verfügbar.


Programmumschaltung verhindern

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, ist es nicht mehr möglich, zu einer anderen Anwendung unter Verwendung der Tasten ALT+TAB, ALT+ESC oder STRG+ESC umzuschalten. Falls Sie sich über die Auswirkungen dieser Option nicht im klaren sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen nicht.

Beim Wählen dieser Option wird kein Speicher für die Programmumschaltung zugewiesen. Dadurch bleibt der Speicherplatz für die Anwendung verfügbar.

Wählen Sie diese Option, wenn Sie von Ihrer Anwendung aus nicht zu Windows wechseln können oder wenn die Anwendung eine BASIC-Anwendung ist, die die Datenübertragungsanschlüsse verwendet.

Wenn die Option "Programmumschaltung verhindern" aktiviert ist, müssen Sie die Anwendung beenden, um zu Windows zurückzukehren oder zu einer anderen Anwendung umschalten zu können.


Fenster schließen nach Beenden

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Fenster (oder der Bildschirm) beim Beenden der Anwendung geöffnet bleiben soll. Standardmäßig wird das Fenster beim Beenden der Anwendung geschlossen.


Tastenkombination reservieren, Standardmodus
Tastenkombination reservieren

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Tastenkombination, die für die Anwendung statt für Windows gelten sollen.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Tastenkombination, die Ihre Anwendung verwendet. Dadurch werden die Windows-Funktionen, die normalerweise mit diesen Tasten ausgeführt werden, unterdrückt und die Anwendung kann, solange sie aktiv ist, die Tasten verwenden. Wenn die Anwendung nicht aktiv ist, können Sie wieder die Windows-Funktionen mit den Tastenkombination ausführen.

Wenn Sie z.B. das Kontrollkästchen für die Tastenkombination ALT+TABULATORTASTE aktivieren, reservieren Sie die Tastenkombination für die Anwendung. Sie kann nicht mehr dazu benutzt werden, in Windows zwischen Anwendungen zu wechseln.


Windows-Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC

Im erweiterten Modus für 386-PC stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Anfangsverzeichnis

Anzeige

Ausführung: Exklusiv

Ausführung: Hintergrund

Bildschirmspeicher

EMS-Speicher

Fenster schließen nach Beenden

Programmdateiname

Programmparameter

Programmtitel

Speicherbedarf

Weitere Optionen...

XMS-Speicher


Speicherbedarf für erweiterten Modus für 386-PC

Verwenden Sie diese Option, um der Anwendung konventionellen Speicher zuzuweisen.

Option	Zweck

KB benötigt	Minimal für die Ausführung Ihrer Anwendung benötigter Speicher in Kilobyte (KB). Stellen Sie den System-Speicherbedarf für Ihr Anwendungsprogramm fest. Wenn Sie den System-Speicherbedarf nicht kennen, lassen Sie die Einstellung unverändert.

Wenn bereits andere Anwendungsprogramme ausgeführt werden und Windows beim Starten der Anwendung die von Ihnen angegebene Speichergröße nicht zur Verfügung stellen kann, wird eine Meldung angezeigt. Möglicherweise müssen Sie einige Anwendungen beenden oder eine höhere Zahl eingeben, bevor Sie weiterarbeiten können. Es kann auch notwendig sein, vor dem Starten von Windows Speicher freizugeben

Geben Sie Null (0) ein, wenn die Anwendung keinen minimalen Speicherbedarf hat; Windows weist dann den verfügbaren Speicherplatz bis zu der in der Option "KB erwünscht" festgelegten Größe zu. Geben Sie -1 ein, um den maximal möglichen Speicherplatz zuzuweisen.

KB erwünscht	Die Größe des Speichers, den Ihre Anwendung maximal nutzen kann. Einige Anwendungen laufen besser, wenn mehr als das absolut nötige Speicherminimum zugewiesen wird. Die Höchstgrenze liegt bei 640 KB.

Geben Sie -1 ein, um der Anwendung so viel Speicher wie möglich zuzuweisen.

Anmerkung:	Der in der Dokumentation zu Ihrer Anwendung angegebene Speicherbedarf ist in der Regel nur eine Schätzung des gesamten Speichers, über den Ihr System verfügen sollte, nicht der Speicherplatz, der für die Ausführung der Anwendung frei sein sollte.


Anzeige

Mit diesen Optionen steuern Sie, wie die Anwendung beim Start angezeigt wird.

Option	Zweck

Vollbild	Startet die Anwendung in der Vollbildanzeige.

Das Ausführen einer Anwendung als Vollbild spart Speicherplatz. Sie wechseln zwischen einer Vollbildanwendung und dem Windows-Desktop, indem Sie die Tasten ALT+TABULATORTASTE drücken. Informationen können zwischen Vollbildanwendungen und anderen Anwendungen weniger leicht ausgetauscht werden als zwischen Anwendungen, die in einem Fenster ausgeführt werden. (Wenn eine Anwendung als Vollbildanwendung läuft, können Sie mit der Tastenkombination ALT+DRUCKTASTE den ganzen Bildschirm in die Zwischenablage kopieren.)

Fenster	Startet die Anwendung in einem Fenster.

Das Ausführen einer Anwendung in einem Fenster erfordert mehr Speicherplatz, bietet Ihnen jedoch Vorteile, z.B. das einfache Austauschen von Informationen zwischen Anwendungen.

Um von einer Vollbildanzeige zu einem Fenster umzuschalten oder umgekehrt, drücken Sie die Tastenkombination ALT+EINGABETASTE. Einige Anwendungen können nur als Vollbildanwendung ausgeführt werden, weil sie Grafiken anzeigen oder direkt auf den Speicherbereich zugreifen, den der Bildschirm nutzt. In diesen Fällen wird eine Meldung angezeigt.


Ausführung: Hintergrund

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Anwendung auch ausgeführt werden kann, wenn sie nicht die aktive Anwendung ist.

Wenn die Option ausgewählt ist, wird die Anwendung im Hintergrund ausgeführt (beispielsweise um Zahlenwerte zu berechnen), während Sie mit einer anderen Anwendung arbeiten. Andere Anwendungen arbeiten langsamer, wenn sie Ressourcen mit einer Anwendung im Hintergrund teilen. Ist die Option nicht ausgewählt, wird die Anwendung nur ausgeführt, wenn sie die aktive Anwendung ist.

Verwandte Themen

Ausführung: Exklusiv

Hintergrund- und Vordergrundpriorität


Ausführung: Exklusiv

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anwendung exklusiv auf die Ressourcen zugreifen soll, während sie die aktive Anwendung ist. Bei gewählter Option können, während die Anwendung aktiv ist, keine anderen Anwendungen laufen (auch wenn in den anderen Anwendungen die Option "Hintergrund" ausgewählt ist).

Sie können diese Option sowohl für Anwendungen auswählen, die in einem Fenster laufen, als auch für Vollbildanwendungen. Allerdings erhält eine Anwendung, die in einem Fenster läuft, nicht alle Ressourcen des Computers. Einige Ressourcen reserviert Windows für sich, um die Bildschirmanzeige zu verwalten und Windows-Anwendungen auszuführen.

Verwandtes Thema

Ausführung: Hintergrund


Weitere Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC

Im erweiterten Modus für 386-PC stehen folgende weitere Optionen zur Verfügung.

Multitasking Optionen

Hintergrund- und Vordergrundpriorität

Leerlaufzeit entdecken

Speicheroptionen

EMS-Speicher gesperrt

Benutzt oberen Speicherbereich (HMA)

Anwendungsspeicher sperren

XMS-Speicher gesperrt

Anzeigeoptionen

Anschlüsse überwachen

Textmodus emulieren

Bildschirmspeicher erhalten

Andere Optionen

Schließen beim Beenden von Windows

Schnelles Einfügen

Tastenkombination für Anwendung

Tastenkombination reservieren


Hintergrund- und Vordergrundpriorität

Durch das Festlegen der Hintergrund- und Vordergrundpriorität bestimmen Sie, wie die Ressourcen des Prozessors den einzelnen Anwendungen zugewiesen werden. Die angegebenen Zahlenwerte legen die Priorität der Anwendung im Verhältnis zu den anderen laufenden Anwendungen fest. (Aus diesem Grund können die Zahlen nicht in einen festen Prozentsatz der Prozessorzeit umgerechnet werden.) Je höher die Priorität einer Anwendung ist, desto mehr Prozessorressourcen werden ihr zugewiesen.

Sie können in diesem Feld einen Wert von 0 bis 10000 angeben, wobei der Standardwert für Vordergrundpriorität 100 beträgt. Der Standardwert für Hintergrundpriorität beträgt 50.

Vordergrundpriorität bezeichnet die Priorität der Anwendung, wenn sie die aktive Anwendung ist. Wenn Sie z.B. sicherstellen möchten, daß eine Anwendung die gesamte benötigte Verarbeitungszeit ohne Unterbrechung erhält, geben Sie den Wert 10000 in das Textfeld ein.

Hintergrundpriorität beschreibt die Priorität der Anwendung, wenn sie nicht die aktive Anwendung ist. Damit die Einstellung in diesem Textfeld wirksam wird, muß auch das Kontrollkästchen "Ausführung: Hintergrund" aktiviert sein. Außerdem muß das Kontrollkästchen "Exklusiv" der Anwendung im Vordergrund aktiviert sein.

Anmerkung:	Wenn eine Anwendung in einem Fenster ausgeführt wird, können Sie ihre Prioritäten auch ändern, indem Sie die Befehle des Systemmenüs verwenden.

Verwandte Themen

Ausführung: Exklusiv

Ausführung: Hintergrund


Leerlaufzeit entdecken

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, erhält eine andere Anwendung mehr Prozessorressourcen, während diese Anwendung auf eine Tastatureingabe wartet.

Im allgemeinen sollten Sie diese Option auswählen, weil andere Anwendungen dadurch schneller ausgeführt werden können.

Manche Anwendungen arbeiten nicht einwandfrei, wenn die Option "Leerlaufzeit entdecken" ausgewählt ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und stellen Sie fest, ob die Anwendung läuft. Wenn die Anwendung nicht korrekt arbeitet, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen; andernfalls lassen Sie es aktiviert.


EMS-Speicheroptionen
EMS-Speicher

Bei der Ausführung im erweiterten Modus für 386-PC simuliert Windows Expansionsspeicher für Anwendungen, die diesen verwenden.

Verwenden Sie die EMS-Speicheroptionen, um festzulegen, wieviel Expansionsspeicher einer Anwendung zugewiesen werden soll.

Anmerkung:	Bei der Ausführung im virtuellen Modus weist Windows EMS- und XMS-Speicher aus dem gleichen Speicherbereich zu: Dabei wird je nach Speicherstrategie der Anwendung entweder der EMS-Standard (Lotus-Intel-Microsoft (LIM) Expanded Memory Specification) oder der XMS-Standard (Lotus-Intel-Microsoft-AST eXtended Memory Specification) verwendet.

Option	Zweck

KB benötigt	Minimal für die Ausführung Ihrer Anwendung benötigter Expansionsspeicher in Kilobyte (KB). Stellen Sie den EMS-Speicherbedarf für Ihr Anwendungsprogramm fest. Wenn Sie den EMS-Speicherbedarf nicht kennen, lassen Sie die Einstellung unverändert.

Wenn bereits andere Anwendungsprogramme ausgeführt werden und Windows die von Ihnen angegebene Speichergröße nicht zur Verfügung stellen kann, wird eine Meldung angezeigt. Möglicherweise müssen Sie Speicher freigeben, bevor Sie weiter arbeiten können.

Für Anwendungen, die den Erweiterungsspeicher nicht benötigen, setzen Sie die Einstellung auf 0.

KB maximal	Erweiterungsspeicher in Kilobyte (KB), der der Anwendung maximal zugewiesen wird. Mit dieser Einstellung verhindern Sie, daß eine Anwendung mehr Erweiterungsspeicher als nötig beansprucht.

Die Standardeinstellung ist 1024. Die Einstellung -1 weist einer Anwendung so viel Erweiterungsspeicher zu, wie sie anfordert (bis zum maximal verfügbaren Systemspeicher). Die Einstellung 0 verhindert, daß die Anwendung Erweiterungsspeicher verwendet.

Verwandte Themen

Speicherbedarf

XMS-Speicher


EMS-Speicher gesperrt

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, daß der der Anwendung zugewiesene Expansionsspeicher im Arbeitsspeicher gesperrt ist und nicht auf die Festplatte ausgelagert wird.

Die meisten Anwendungen können bei nicht gesperrtem Expansionsspeicher gut ausgeführt werden. Dagegen kann es bei nicht gesperrtem Expansionsspeicher Probleme geben, wenn Sie mit einer speicherresidenten Anwendung oder einem MS-DOS-Gerätetreiber arbeiten, der Expansionsspeicher verwendet. In beiden Fällen müssen Sie möglicherweise den EMS-Speicher sperren.

Das Sperren des Speichers einer Anwendung kann den Rest Ihres Systems verlangsamen und den verfügbaren Speicher verringern.

Verwandte Themen

Speicherbedarf

XMS-Speicher


XMS-Speicheroptionen für den erweiterten Modus für 386-PC
XMS-Speicher

Verwenden Sie die XMS-Speicheroptionen, um festzulegen, wieviel Erweiterungsspeicher für Ihre Anwendung verfügbar gemacht werden soll. Da nur wenige Anwendungen vom Erweiterungsspeicher Gebrauch machen, brauchen Sie in der Regel die Standardeinstellungen für diese Optionen nicht zu ändern.

Option	Zweck

KB benötigt	Minimal für die Ausführung Ihrer Anwendung benötigter Erweiterungsspeicher in Kilobyte (KB). Stellen Sie den XMS-Speicherbedarf für Ihr Anwendungsprogramm fest. Wenn Sie den XMS-Speicherbedarf nicht kennen, lassen Sie die Einstellung unverändert.

Wenn bereits andere Anwendungsprogramme ausgeführt werden und Windows beim Starten der Anwendung den von Ihnen angegebenen Speicherplatz nicht zur Verfügung stellen kann, wird eine Meldung angezeigt. Möglicherweise müssen Sie Speicher freigeben, bevor Sie weiter arbeiten können.

Für Anwendungen, die den Erweiterungsspeicher nicht nutzen, setzen Sie die Einstellung auf 0.

KB maximal	Erweiterungsspeicher in Kilobyte (KB), der der Anwendung maximal zugewiesen wird.

Mit dieser Einstellung verhindern Sie, daß eine Anwendung den gesamten verfügbaren Erweiterungsspeicher für sich reserviert.

Die Standardeinstellung ist 1024. Die Einstellung -1 weist einer Anwendung so viel Erweiterungsspeicher zu, wie sie anfordert (bis zum maximal verfügbaren Systemspeicher). Die Einstellung 0 verhindert, daß die Anwendung den Erweiterungsspeicher außerhalb des oberen Speicherbereichs (High Memory Area) (HMA)  verwendet.

Verwandte Themen

EMS-Speicher

Speicherbedarf


XMS-Speicher gesperrt

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, daß der der Anwendung zugewiesene Erweiterungsspeicher im Arbeitsspeicher gesperrt ist und nicht auf die Festplatte ausgelagert wird. Die meisten Anwendungen können auch bei nicht gesperrtem Erweiterungsspeicher gut ausgeführt werden. Wenn der Erweiterungsspeicher nicht gesperrt ist, haben Sie den Vorteil, daß Ihre Anwendung virtuellen Speicher nutzen, d.h. die am wenigsten benutzten Informationen auf die Festplatte ausgelagert werden, wenn die Anwendung mehr Speicher benötigt, als Ihr Computer besitzt. Dadurch wird der Eindruck erweckt, daß mehr Speicher verfügbar ist als tatsächlich vorhanden.

Es gibt aber auch Fälle, in denen ein nicht gesperrter Erweiterungsspeicher Probleme verursachen kann. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie mit einer speicherresidenten Anwendung oder einem MS-DOS-Gerätetreiber arbeiten, der Erweiterungsspeicher verwendet. In beiden Fällen müssen Sie möglicherweise den XMS-Speicher sperren, so daß die Anwendung nur den physikalischen RAM-Speicher verwendet.

Das Sperren des Speichers einer Anwendung kann den Rest Ihres Systems verlangsamen und den verfügbaren Speicher verringern.

Der obere Speicherbereich (High Memory Area) ist immer gesperrt. Die Einstellung wirkt sich deshalb nicht auf ihn aus.

Verwandte Themen

EMS-Speicher

Speicherbedarf


Benutzt oberen Speicherbereich (HMA)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, daß die Anwendung auf den oberen Speicherbereich (High Memory Area) (HMA) des RAM zugreifen kann. Wenn Sie Erweiterungsspeicher installiert haben, der dem XMS-Standard (Lotus-Intel-Microsoft-AST eXtended Memory Specification) ab Version 2.0 entspricht, können Sie diese Einstellung verwenden.

Wenn der High-Memory-Bereich beim Starten von Windows zur Verfügung steht, kann jede Anwendung ihren eigenen High-Memory-Bereich zuweisen. Allerdings wird der High-Memory-Bereich auch von speicherresidenten Dienstprogrammen wie z.B. Netzwerken verwendet. Wenn ein solches Dienstprogramm den High-Memory-Bereich beim Starten von Windows im erweiterten Modus für 386-PC verwendet, kann der High-Memory-Bereich von keiner anderen Anwendung genutzt werden.

In den meisten Fällen können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, da jede Anwendung ihren eigenen oberen Speicherbereich besitzt und dieser unabhängig von den oberen Speicherbereichen aller anderen Anwendungen ist. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anwendung den High-Memory-Bereich nicht verwenden kann.

Verwandte Themen

EMS-Speicher

XMS-Speicher


Anwendungsspeicher sperren

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, läßt Windows die Anwendung im Arbeitsspeicher und lagert sie nicht auf die Festplatte aus. Das Wählen dieser Option beschleunigt die Anwendung, verlangsamt aber den Rest Ihres Systems.

Weil diese Option die Zahl der Anwendungen begrenzt, die Sie mit Windows gleichzeitig ausführen können, sollten Sie sie nur auswählen, wenn eine Notwendigkeit dazu besteht. Die Option ist für Anwendungen erforderlich, die nicht korrekt laufen, wenn zusätzliche Zeit für Lesen und Schreiben auf die Festplatte benötigt wird.

Die Option wirkt sich nur auf den konventionellen Speicher der Anwendung aus. Das Sperren des XMS- und des EMS-Speichers wird durch andere Optionen im Dialogfeld Weitere Optionen gesteuert.

Verwandte Themen

EMS-Speicher gesperrt

XMS-Speicher gesperrt


Bildschirmspeicher

Mit dieser Option legen Sie den Bildschirmmodus fest, in dem die Anwendung gestartet werden soll. Windows weist Systemspeicher zu, um die Anwendung entsprechend dem angegebenen Bildschirmmodus anzuzeigen. Der Textmodus erfordert den geringsten Speicherplatz, der hochauflösende Grafikmodus dagegen erfordert den höchsten Speicherplatz.

Wenn die Anwendung über zu wenig Speicher verfügt, um den Bildschirminhalt zu sichern, können Sie die Anwendung nach dem Festlegen des Modus nicht starten. Windows zeigt eine Meldung an, daß für das Ausführen der Anwendung zu wenig Speicher zur Verfügung steht.

Manche Anwendungen können in mehreren Bildschirmmodi ausgeführt werden. Wenn Sie auf einen Modus umschalten, der weniger Speicherplatz erfordert, oder wenn Sie die Anwendung als Vollbild ausführen, gibt Windows den zusätzlichen Speicherplatz anderen Anwendungen zur Verwendung frei. Wenn Sie auf den Modus zurückschalten, der mehr Speicher für die Bildschirmanzeige erfordert, steht der dafür notwendige Speicherplatz möglicherweise nicht mehr zur Verfügung und die Bildschirminformationen können teilweise oder ganz verlorengehen.

Um dies zu verhindern, können Sie sowohl das Kontrollkästchen "Hohe Auflösung" als auch das Kontrollkästchen "Bildschirmspeicher erhalten" (im Dialogfeld Weitere Optionen) aktivieren. Auf diese Weise verfügen Sie, unabhängig vom Modus, in dem Ihre Anwendung gerade ausgeführt wird, immer über den für die Bildschirmanzeige notwendigen Speicherplatz. Allerdings bleibt bei dieser Einstellung für die Ausführung anderer Anwendungen weniger Speicherplatz übrig.

Einige Adapter, z.B. Hercules und CGA, verfügen nur über einen Grafikmodus, d.h. es ist gleichgültig, ob Sie das Kontrollkästchen "Niedrige Auflösung" oder das Kontrollkästchen "Hohe Auflösung" aktivieren.

Verwandte Themen

Anschlüsse überwachen

Bildschirmspeicher erhalten


Anschlüsse überwachen

Mit dieser Option legen Sie fest, daß Windows die Übereinstimmung der für den Bildschirmadapter festgelegten Werte und der von der Anwendung benutzten Werte überwacht, wenn diese im angegebenen Modus (Text, Niedrige Auflösung oder Hohe Auflösung) ausgeführt wird. Sowohl der Bildschirmadapter als auch die Anwendung können beispielsweise das Aussehen des Cursors festlegen. Solange die Werte die gleichen sind, werden die hier beschriebenen Optionen nicht benötigt. Wenn sich dagegen die Werte der Anwendung und die Werte des Bildschirmadapters voneinander unterscheiden, wird die Anwendung möglicherweise nicht einwandfrei dargestellt. Für die meisten Anwendungen sind die Standardeinstellungen ausreichend.

Wenn keine der Optionen ausgewählt ist, kann die Anwendung schneller auf die Vollbilddarstellung zugreifen. Allerdings ist es unter Umständen nicht möglich, die Darstellung des Anwendungsbildschirms korrekt wiederherzustellen. Diese Optionen haben keine Auswirkung, wenn die Anwendung in einem Fenster läuft.

Wenn Sie keine der Optionen zur Überwachung der Anschlüsse auswählen, und wenn die Anzeige der Anwendung bei einer Vollbildanwendung nicht einwandfrei wiederhergestellt wird, wählen Sie die Option aus, die dem Modus entspricht, in dem die Anwendung gerade läuft. Wenn die Anzeige noch immer nicht korrekt wiederhergestellt wird, wählen Sie nacheinander die anderen Optionen zur Überwachung der Anschlüsse aus.

Bei manchen Bildschirmadaptern haben diese Optionen keine Wirkung.

Option	Zweck

Text	Windows überwacht die Anschlüsse, die mit Bildschirmen im Textmodus verbunden sind

Niedrige Auflsg	Windows überwacht die Anschlüsse, die mit Bildschirmen im niedrigauflösenden Grafikmodus verbunden sind.

Bildschirme im CGA-Modus können im Text- oder im niedrigauflösenden Grafikmodus laufen.

Hohe Auflösung	Windows überwacht die Anschlüsse, die mit Bildschirmen im hochauflösenden Grafikmodus verbunden sind.

VGA- und EGA-Bildschirme können im Textmodus, im niedrigauflösenden Grafikmodus oder im hochauflösenden Grafikmodus laufen.

Verwandtes Thema

Bildschirmspeicher


Textmodus emulieren

Viele Anwendungen verwenden als Bildschirmmodus den Textmodus und benutzen für die Ausgabe die Dienste des Standard-ROM-BIOS. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Bildschirm dieser Anwendungen schneller aufgebaut.

Wenn die Bildschirmanzeige nicht korrekt dargestellt oder der Cursor an der falschen Stelle angezeigt wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.


Bildschirmspeicher erhalten

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, legt Windows die notwendige Speicherkapazität für den Bildschirmmodus fest, in dem die Anwendung gestartet wird. Wenn Sie während der Ausführung auf einen anderen Bildschirmmodus umschalten, gibt Windows keinen Speicher an das System zurück.

Manche Anwendungen können in unterschiedlichen Bildschirmmodi laufen. Bei nicht gewählter Option ändert Windows die der Anwendung zugewiesene Systemspeicherkapazität je nach dem Bildschirmmodus, in dem die Anwendung gerade läuft. Wenn im neuen Modus weniger Speicher benötigt wird, wird Bildschirmspeicher an das System zurückgegeben und ist damit für andere Anwendungen verfügbar. Wenn die Anwendung dagegen in einen Bildschirmmodus zurückschaltet, der mehr Speicher erfordert, und dafür gerade kein Speicherplatz zur Verfügung steht, kann die Anzeige der Anwendung teilweise verlorengehen. (Sie können nicht angezeigte Informationen sichtbar machen, indem Sie etwas Speicher freigeben.)

Verwandtes Thema

Bildschirmspeicher


Schnelles Einfügen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, daß Windows eine schnellere Methode für das Einfügen von Informationen in eine Anwendung verwenden soll. Bei einigen Anwendungen ist das schnelle Einfügen nicht möglich. Prüfen Sie, ob Ihre Anwendung mit dem schnellen Einfügen zurecht kommt, indem Sie versuchen, Informationen aus der Zwischenablage in die Anwendung einzufügen. Wenn das Einfügen erfolgreich ist, können Sie die Option verwenden.


Schließen beim Beenden von Windows

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Windows mitzuteilen, daß die aktive Anwendung beim Beenden von Windows geschlossen werden kann. Auf diese Weise können Sie Windows beenden, ohne vorher die Anwendung schließen zu müssen. Da einige Anwendungen nicht auf diese Weise geschlossen werden sollten, zeigt der PIF-Editor eine Warnung an, wenn Sie die Option auswählen.

Da diese Option zum Verlust von Daten oder zur Beschädigung von MS-DOS-Dateien führen kann, sollten Sie die Option nicht auswählen, wenn Sie sich nicht über ihre Auswirkungen sicher sind.

Wählen Sie diese Option nur für Anwendungen aus, die nicht auf eine Festplatte oder Diskette schreiben. Verwenden Sie die Option niemals für Anwendungen, die regelmäßig auf die Platte zugreifen, z.B. Textverarbeitungsprogramme, Datenbanken und Tabellenkalkulationsprogramme.


Tastenkombination reservieren, erweiterter Modus für 386-PC
Tastenkombination reservieren

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Tastenkombination, die statt für Windows für die Anwendung gelten sollen.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Tastenkombination, die Ihre Anwendung verwendet. Dadurch werden die Windows-Funktionen, die normalerweise mit diesen Tasten ausgeführt werden, unterdrückt und die Anwendung kann, solange sie aktiv ist, die Tasten verwenden. Wenn die Anwendung nicht aktiv ist, können Sie wieder die Windows-Funktionen mit den Tastenkombination ausführen.


Tastenkombination für Anwendung

Geben Sie eine Tastenkombination an, die die Anwendung in den Vordergrund bringt, wenn sie gedrückt wird. Die von Ihnen festgelegte Tastenkombination muß entweder die ALT-TASTE oder die STRG-TASTE enthalten. In Kombination mit diesen Tasten können Sie auch die UMSCHALTTASTE festlegen. Die Tasten ESC-, EINGABETASTE, TABULATORTASTE, LEERTASTE, DRUCK-TASTE oder RÜCKTASTE können dagegen nicht verwendet werden. Zulässige Tastenkombinationen sind beispielsweise STRG+Y, ALT+F4, STRG+UMSCHALTTASTE+F11 oder STRG+ALT+7.

Um eine Tastenkombination zu definieren, drücken Sie die Tastenkombination, die Sie verwenden wollen. Wenn die eingegebenen Tasten ungültig sind, wird ein Dialogfeld angezeigt. Drücken Sie die RÜCKTASTE, um eine Definition für eine Tastenkombination zu löschen. Um die Definition auf "Keine" einzustellen, drücken Sie UMSCHALT+RÜCKTASTE oder lassen Sie das Feld leer. (Es gibt keine andere Möglichkeit, diese Option zu bearbeiten.)

Weil die definierte Tastenkombination systemweit gilt, kann die Tastenkombination keiner anderen Anwendung zugewiesen werden. Wenn die Tastenkombination im Konflikt mit einer Zugriffstaste in einer Windows-Anwendung oder einem Dialogfeld steht, wird die Zugriffstaste außer Kraft gesetzt.

Um eine Tastenkombination anzugeben, können Sie auch im Menü Datei des Programm-Managers den Befehl Eigenschaften wählen. Einstellungen im Programm-Manager haben Vorrang vor Einstellungen im PIF-Editor.

Verwandtes Thema

Tastenkombination reservieren


Schaltfläche Weitere Optionen

Wenn Sie die Schaltfläche "Weitere Optionen" wählen, werden die weiteren Optionen für den erweiterten Modus für 386-PC angezeigt.


PIF-Editor-Tasten

Benutzen Sie folgende Tasten im PIF-Editor

Drücken Sie	Um...

TABULATORTASTE	Die Auswahl von einer Option zur nächsten zu bewegen (von links oben nach rechts unten)

UMSCHALT-+TABULATORTASTE	Die Auswahl von einer Option zur vorangehenden zu bewegen.

ALT+Buchstaben	Die Auswahl zu der Option zu bewegen, dessen unterstrichener Buchstabe der gedrückten Taste entspricht. Wenn die Auswahl ein Kontrollkästchen ist, aktiviert oder deaktiviert die Taste das Kontrollkästchen.

RICHTUNGSTASTE	In einer Optionsgruppe den Auswahlcursor von einer Option zur anderen zu bewegen.

LEERTASTE	Ein Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren.