记录器帮助目录

Windows 记录器是一个可用于创建宏的应用程序。 如果您经常要执行一系列的击键或鼠标操作，宏是很有用的。通过使用记录器，可以录制您的击键和鼠标操作。此后，只按一键便可重现这些操作。

如何...

更改录制宏的默认设置

更改宏的重现速度

从记录器文件中删除宏

在宏中嵌套宏

合并文件

修改宏设定

录制与窗口或屏幕相关的宏

录制简单的宏

重现宏

连续重现宏

指定要录制的鼠标器动作

指定重现宏的位置

停止宏

暂停录制

关闭CTRL+BREAK 检查

打开或关闭快捷键

命令

“文件”菜单命令

“宏”菜单命令

“选项”菜单命令


“文件”菜单命令

使用滚动条可以看到更多的命令。

新建

打开新文件。

选择“新建”时，可以将修改的内容存入正在使用的文件中。

打开

打开文件。

选择“打开”时，可以将修改的内容存入正在使用的文件中。

保存

将修改的内容保存到正在使用的文件中。

选择“保存”时，文件仍是打开的，因此您可以继续使用此文件。

另存为

保存新文件或已有文件。可以命名一个新文件或以新文件名保存已有文件。原来的文件保持不变。

合并

合并两个记录器文件。

使用“保存”或“另存为”保存合并后的文件。

退出

关闭使用的文件并退出记录器。

可以在退出前保存文件。


“宏”菜单命令

使用滚动条可以看到更多的命令。

运行

重现一个宏。

录制

录制一个宏并指定宏的选项，例如宏名、快捷键及描述，怎样录制宏以及重现宏的选项等。

删除

删除宏。

特性

改变一个宏的设定，例如如何重现宏、它的名字、快捷键及描述等。


“选项”菜单命令

使用滚动条可以看到更多的命令。

Control+Break检查

使记录器不检测CTRL+BREAK键。

使用这个命令可以防止任何人中断宏。

快捷键

使记录器不检测快捷键。

自动缩成图标

当重现一个宏时，把窗口缩小为一个图标。

选择这个命令也可关闭最小化操作。

参数选择

改变录制和重现宏的默认设定。


录制简单的宏

当您录制一个简单宏时，大多数情况下“记录器”选项的默认值都应能正常起作用。

若要录制简单的宏

1	把光标放到您想开始录制宏的应用程序中。

2	切换到记录器。

3	从“宏”菜单中选择“录制”。

4	在适当的框中指定宏名、快捷键或这两者。如果您愿意，也可以输入描述。

5	适当时，为该宏指定其它选项。

6	若要开始录制此宏，选择“开始”按钮。

7	输入想要录制的击键和鼠标器操作。

8	要停止录制，单击记录器图标。

或按CTRL+BREAK键。

9	若要保存宏，选定“保存宏”选项。

或选定“继续录制”选项，从停止处起继续录制。

或选定“取消录制”选项取消录制并放弃至今已录制的内容。

10	选择“确定”按钮。


暂停录制

若要暂停录制宏

1	单击记录器图标。

或按CTRL+BREAK键。

2	要保存您的宏，请选定“保存宏”选项。

或选定“继续录制”选项，从停止处起继续录制。

或选定“取消录制”选项取消录制并放弃至今已录制的内容。

3	选择“确定”按钮。


指定重现宏的位置

记录器预设置成只能在录制宏的应用程序中重现该宏。请注意一个宏如若在另一个应用程序中重现，可能不能正常运行。

若要指定重现宏的位置

1	从“宏”菜单中选择“录制”。

2	选定“到”框。

3	选定“同一应用程序”或“任何应用程序”选项。

4	选择“开始”按钮开始录制。


更改宏的重现速度

记录器预设置成快速地重现宏。

若要更改宏的重现速度

1	从“宏”菜单中选择“录制”。

2	选定重现速度选择框。

3	选定“快速”或“录制速度”选项。

4	选择“开始”按钮开始录制。


连续重现宏

如果您想使用宏作示范，您也许希望在它结束时能自动地重新启动。

若要将宏设置成连续重现

1	从“宏”菜单中选择“录制”。

2	选定“连续循环”选择框。

3	选择“开始”按钮开始录制。

注：	按CTRL+BREAK 键停止连续执行宏。


在宏中蕴含宏
在宏中嵌套宏

记录器在一个宏中最多可蕴含五层宏。

若要在一个宏中嵌套宏

1	确认“选项”菜单中的“快捷键”命令已被选定。

2	从“宏”菜单中选择“录制”。

3	选定“令快捷键有效”选择框。

4	录制宏。

录制该宏时，在适当的时候按其他宏的快捷键。

若要录制一个不能蕴含其它宏的宏

在“录制宏”对话框中清除“令快捷键有效”选择框。


指定要录制的鼠标器动作

最好尽可能少地录制鼠标器动作，只录制击键的宏要可靠得多。

若要指定录制鼠标器动作

1	从“宏”菜单中选择“录制”。

2	选定“录制鼠标”选择框。

3	从列表中选定一个选项，然后选择“开始”按钮开始录制。

使用	录制

忽略鼠标	只录制击键。当宏用于多台机器时，请选定此选项。 带有鼠标操作的宏，只有在计算机的显示适配器与录制该宏时所用的显示适配器相同时才能工作。

所有动作	击键和所有的鼠标器动作（即使鼠标器按钮没有按下）

单击并拖曳	击键及按下鼠标器按钮时的鼠标器动作。

如果使用“所有”选项录制击键和所有鼠标器的动作，可按CTRL+BREAK键停止录制宏。


录制与窗口或屏幕相关的宏

若要录制与窗口或整个屏幕相关的宏

1	从“宏”菜单中选择“录制”。

2	打开“相对于”列表。

3	选定“屏幕”或“窗口”选项。

4	选择“开始”按钮开始录制。


关闭CTRL+BREAK 检查

可以使记录器不检测CTRL+BREAK 键，从而防止任何人停止宏的连续执行。

打开或关闭CTRL+BREAK键

从“选项”菜单中选择“Control+Break 检查”。

如果关闭了CTRL+BREAK键, 要停止宏的连续执行，必须重新启动计算机。


更改录制宏的默认设定
更改录制宏的默认设置

当您修改了“默认选择”对话框中的设定后，记录器将使用新设定，直到您再次修改它们。

若要更改默认设定

1	从“选项”菜单中选择“参数选择”。

2	选定想要的选项，然后选择“确定”按钮。

使用	指定

到	宏是在任何应用程序还是只在录制它的应用程序中重现。

速度	宏是以录制的速度还是以更快的速度重现。

记录鼠标	哪些鼠标器动作录制。

相对于	宏的录制与屏幕有关还是与窗口有关。


重现宏

当启动一个只能在录制的应用程序中重现的宏时，记录器试图打开该应用程序窗口。但是，如果该应用程序没有启动或者已被缩成图标，记录器将取消该宏。

若要使用快捷键重现宏

1	从“文件”菜单中选择“打开”。

2	输入或选定文件名。

3	选择“确定”按钮。

4	切换到想要宏重现的应用程序并把光标放到此位置。

5	按分配给该宏的快捷键。

若要使用“运行”命令重现宏

1	从“文件”菜单中选择“打开”。

2	输入或选定文件名。

3	选择“确定”按钮。

4	将光标移到您想要宏重现的应用程序。

5	切换到记录器。

6	选定该宏。

7	从“宏”菜单中选择“运行”。

或双击该宏。


停止宏

若要停止宏的重现

1	按CTRL+BREAK键。

出现对话框。

2	选择“确定”按钮。


打开或关闭快捷键

当您要运行的应用程序使用的快捷键和宏相同时，使用此命令。

打开或关闭快捷键

从“选项”菜单中选择“快捷键”。

 若要恢复记录器快捷键，再次选择“快捷键”。 当此命令为打开时，选择标记出现在菜单中该命令名旁。


修改宏设定

您可以修改宏的特性，这些特性是在录制该宏时赋予的。

若要修改宏设定

1	从“文件”菜单中选择“打开”。

2	输入或选定文件名。

3	选择“确定”按钮。

4	选定该宏。

5	从“宏”菜单中选择“特性”。

6	适当地修改设置，然后选择“确定”按钮。

下表描述了选项：

使用	指定

宏名	简短的宏名。

快捷键	用于重现宏的快捷键。

说明	宏的说明。

到	 宏是在任何应用程序还是在录制它的应用程序中重现。

速度	宏是以录制的速度还是以更快的速度重现。

连续循环	宏是否连续重现。

令快捷键有效	宏是否可包含其它快捷键。


合并文件

您可以合并两个记录器文件。

若要合并两个文件

1	打开或创建想要合并文件中的一个。

2	删除与另一个文件重复的宏。

3	从“文件”菜单中选择“合并”。

4	输入或选定想要合并的另一文件名。

5	选择“确定”按钮。

记录器从合并的文件中删除重复的快捷键（但宏本身除外）。

6	若要将合并后的文件用新名字保存，从“文件”菜单中选择“另存为”。

若要将合并后的文件用当前的名字保存，从“文件”菜单中选择“保存”。


从记录器文件中删除宏

若要从文件中删除宏

1	打开该记录器文件。

2	选定想要删除的宏。

3	从“宏”菜单中选择“删除”。

4	选择“确定”按钮。