SL 增强选项帮助目录
增强选项帮助目录

下列主题说明如何使用386SL微处理器的基本节电功能以及它的附加节电能力,以延长电池的使用寿命。

如何...

改变运行速度

控制计算机何时暂停

使计算机继续动作


改变运行速度

计算机的运行速度影响电池的使用寿命，如果使用标准电力管理设定，您可能要用较慢的速度以节省电力。

若要改变计算机的运行速度

1	打开“CPU速度”列表，然后选定想要用的速度。

2	选择“确定”按钮。

如需有关“SL增强选项”对话框的帮助，请选择“帮助”按钮或在使用该对话框时按F1键。


控制计算机何时暂停

有两种方法可以使计算机进入暂停状态以节省电力。可以按“暂停/继续”按钮用人工方式暂停计算机，如果机器支持直接关上盖子暂停的功能，也可以使用这种方法。计算机也可以在经过一段指定的时间后自动暂停。

籍助于“人工暂停”和“自动暂停”选项，可以准确地指定计算机何时进入暂停状态。

有关控制计算机何时暂停的帮助，请选择下列条目之一:

使用“人工暂停”选项

使用“自动暂停”选项


使用“人工暂停”选项

使用“人工暂停”选项可以指定计算机在检测到“暂停/继续”按钮已按下或盖子已关闭后，应该在何时暂停。

若要指定计算机应在何时人工暂停

1	若要计算机立即暂停，在“人工暂停”区域中，请选定“立即”。

2	若要计算机延迟到所有应用程序完成当前正在处理的信息后再暂停,可选定“延迟到空闲时”选择框。只有在“电源”对话框中选定“高级电源管理”时，此选项才会起作用。

3	选择“确定”按钮。

如需有关“SL高级选项”对话框的帮助，请选择“帮助”按钮或在使用该对话框时按F1键。


使用“自动暂停”选项

使用“自动暂停”选项，可以指定计算机是否需要自动暂停，以及应该何时自动暂停，以节省电力。

若要指定计算机应该何时自动暂停

1	在“自动暂停”区域中，选定“以后”选择框可使计算机在指定的一段时间内，若无输入或输出动作，就进入暂停状态。

2	以分钟为单位，设定计算机经过多长时间未使用后进入暂停状态。

3	选定“延迟到空闲时”选择框，使计算机延迟到所有应用程序完成当前正在处理的信息后再暂停。只有在“电源”对话框中选定“高级电源管理”时，此选项才起作用。

4.	选择“确定”按钮。

如果“以后”（分钟）选择框未被选定，计算机不会自动暂停，这种情况下,如果想暂停计算机以节省电力，必须采用人工方式来暂停计算机。

如需有关“SL增强选项”对话框的帮助，请选择“帮助”按钮或在使用该对话框时按F1键。


使计算机继续动作

使用“继续”区域中的选项，可以指定计算机在何时继续运行。

若要指定计算机应在何时恢复运行

1	若要计算机在收到调制解调器呼叫时恢复运行，请选定“调制解调器响铃时”选择框。

2	若要计算机在特定的日期和时间恢复运行，请选定“在特定日期/时间”选择框,然后设定恢复的日期和时间。

3	选择“确定”按钮。

如需有关“SL增强选项”对话框的帮助，请选择“帮助”按钮或在使用该对话框时按F1键。


SL 增强选项

使用“SL增强选项”就可以利用计算机的Intel 386 SL微处理器的附加功能来延长电池寿命。

请选择下列按钮之一，可以得到有关对话框及其选项的信息:

 人工暂停：立即	 CPU 速度:自动

 人工暂停：延迟到空闲时	 CPU速度:10%

 自动暂停：以后(分钟)	 CPU 速度：25%

 自动暂停：延迟直到空闲时	 CPU 速度：50%

 继续:调制解调器响铃时	 CPU 速度：100%

 继续:在特定的日期/时间

请参阅

改变运行速度

控制计算机何时暂停

恢复计算机继续动作


CPU 速度:自动

打开“CPU速度”列表，选定“自动”，使计算机在运行时获得最大程度的节电能力。

在这种设定下，计算机将以全速运行。 但为了节电，它会尽可能地切断主CPU。此选项只有在选定“电源”对话框的“高级电源管理”时才起作用。


CPU 速度：10

打开“CPU速度”列表，选定“10%”，使计算机的CPU以正常运行速度的十分之一来运行。


CPU 速度：25

打开“CPU速度”列表，选定“25%”，使计算机的CPU以正常运行速度的四分之一来运行。


CPU 速度：50

打开“CPU速度”列表，选定“50%”，使计算机的CPU以正常运行速度的二分之一来运行。


CPU 速度：100

打开“CPU速度”列表，选定“100%”，使计算机运行时关闭CPU节电功能。

使用此选项时，计算机的CPU以全速运行。


人工暂停：立即

选定此选项可使计算机在按下“暂停/继续”按钮或关闭盖子后立即进入暂停状态。

正在进行信息处理的应用程序也将立即进入暂停状态。当计算机继续运行后，这些应用程序将继续进行它们当前的作业。

注:	有些应用程序在等待输入时，Windows可能会认为它们正在处理信息。选定此选项，可以使计算机在这些应用程序之一运行时，能以人工方式进入暂停状态。


人工暂停：延迟到空闲时

选定此选项，可使计算机延迟暂停，直到所有正在处理信息的应用程序完成它们当前的作业为止。

只有在“电源”对话框中选定“高级电源管理”选项后，此选项才起作用。

注:	有些应用程序在等待输入时，Windows可能会认为它们正在处理信息。当此选项被选定时，若有一个此类应用程序正在运行，计算机就可能无法进行人工暂停。这种情况下，请选定“立即”选项暂停您的计算机。


自动暂停：以后(分钟)

选定此选择框，可使计算机在指定的分钟内，若没有任何输入和输出动作，即自动进入暂停状态。

要指定无动作的分钟数，请单击向上或向下滚动箭头以增减其数目。

或输入一个大于零的数。


自动暂停：延迟到空闲时

选定此选择框，可使计算机延迟暂停，直到所有正在处理信息的应用程序完成它们当前的作业为止。

只有在“电源”对话框中选定“高级电源管理”选项后，此选项才起作用。

当选定此选项时，屏幕、硬盘和其它设备都可以关掉以节省电力，但是计算机一直要到所有应用程序完成它们当前的作业后才会进入暂停状态。

注:	有些应用程序在等待输入时，Windows可能会认为它们正在处理信息。当此选项被选定时，若有一个此类应用程序正在运行，计算机就可能无法进行自动暂停。在这种情况下，请选定“立即”选项暂停您的计算机。


继续：在调制解调器响铃时

选定此选择框，可使计算机在收到调制解调器呼叫时继续动作。


继续：在特定的日期/时间

选定此选择框，可使计算机在特定的日期/时间继续动作。

为设定恢复继续动作的日期，在“日期”框中选定月、日或年，然后单击向上或向下滚动箭头以逐一地增减选定的数值。

或输入一个新值。