Copyright: Thursday, December 09, 1999 18:30:23


「32 位元終端機服務用戶端」概觀

透過 [32 位元終端機服務用戶端]，您可以對執行 [終端機服務] 的伺服器進行存取並可執行下列各項：

連線到 [終端機服務]。

檢查 [終端機服務用戶端] 版本。

使用快捷鍵

將 [終端機服務用戶端] 視窗的內容剪貼至在本機執行的應用程式。

將在 [終端機] 伺服器上執行的應用程式提供的資訊列印在本機印表機。

將 [終端機服務用戶端] 視窗的內容剪貼至在本機執行的應用程式。

將在 [終端機] 伺服器上執行的應用程式提供的資訊列印在本機印表機。

在沒有結束工作階段的情況下中斷連線。

中斷連線並結束工作階段。

附註

一旦連線到 [終端機服務] 之後，便可以在伺服器上獲得其他的說明。按一下 [開始]，再按 [說明]。在 [目錄] 中按一下 [用戶端服務]，再按 [終端機服務]。


在沒有終止工作階段的情況下中斷連線
在沒有結束工作階段的情況下中斷連線

1	在 [終端機服務用戶端] 視窗中按一下 [開始]，再按 [關機]。會出現 [關閉 Windows] 對話方塊。

2	在 [您要電腦怎麼做？] 中選取 [中斷連線]。

附註

[終端機服務用戶端] 會在下一次您連線到此伺服器時，重新連線到本工作階段 (如果連線是設定為重新連接中斷連線的工作階段)。


檢查 [終端機服務用戶端] 版本

1	按一下 [開始]，並依序指向 [程式集] 及 [終端機服務用戶端] 後，再按 [終端機服務用戶端]。

2	按一下 [關於]。


登出並結束工作階段

1	在 [終端機服務用戶端] 視窗中按一下 [開始]，再按 [關機]。會出現 [關閉 Windows] 對話方塊。

2	在 [您要電腦怎麼做？] 中選取 [登出]。


連線到 [終端機服務]

1	按一下 [開始]，並依序指向 [程式集] 及 [終端機服務用戶端] 後，再按 [終端機服務用戶端]。

2	在 [伺服器] 中鍵入 [終端機伺服器] 名稱或 TCP\IP 位址，或者從 [可使用的伺服器] 清單中選取伺服器。

3	在 [螢幕區域] 中，為 [終端機伺服器] 視窗選取螢幕解析度。

4	如果您使用數據機或是低速網路連線，請按一下 [使用資料壓縮]。

5	如果您想要將常用的點陣圖存放在本機硬碟中，請選取 [快取點陣圖到磁碟]。

6	按一下 [連線]。

7	[登入 Windows] 對話方塊將會出現在 [終端機服務用戶端] 視窗。

8	鍵入使用者名稱、密碼和網域 (如果需要的話)。

請參閱

選取伺服器名稱

附註

如果先前與 [終端機] 伺服器中斷連線時沒有結束工作階段，[終端機服務用戶端] 會重新連線到該工作階段 (如果連線是設定為重新連接中斷連線的工作階段)。


使用快捷鍵

可以從 [終端機服務用戶端] 使用下列快捷鍵：

CTRL+ALT+END 開啟 [Windows 安全性] 對話方塊。

ALT+PAGE UP 以從左到右的方式在程式之間切換。

ALT+PAGE DOWN 以從右到左的方式在程式之間切換。

ALT+INSERT 以程式啟動的順序循環之。

ALT+HOME 顯示 [開始] 功能表。

CTRL+ALT+BREAK 讓用戶端在視窗 (如果有的話) 及全螢幕顯示模式間切換。

ALT+DELETE 顯示視窗的快顯功能表。

CTRL+ALT+Minus (-) 在數字鍵台上的符號會將使用中視窗的 Snapshot 放置在用戶端內的 [終端機] 伺服器剪貼簿上 (提供有如在本機電腦上按 ALT+PrintScrn 相同的功能。)

CTRL+ALT+Plus (+) 在數字鍵台上的符號會在終端機伺服器剪貼簿上的整個用戶端視窗區域中放置 Snapshot (提供在本機電腦上按 ALT+PrintScrn 相同的功能)。

附註

在 NEC98 電腦上，會有兩種不同的狀況：

CTRL+ALT+BREAK 的功能由 F12 所取代。

CTRL+ALT+END 的功能由 F15 所取代。


關閉用戶端

中斷連線時，可以選擇是否要結束工作階段。

如果中斷連線時沒有結束工作階段，則下一次連線到此 [終端機] 伺服器時，便會重新連線到該工作階段 (如果連線是設定為重新連接中斷連線的工作階段)。登出會結束工作階段，且當您下次登入時，會啟動新的工作階段。

請參閱

在沒有結束工作階段的情況下中斷連線

登出並結束工作階段


將用戶端視窗的內容剪貼至在本機上執行的應用程式。

[終端機服務] 提供無間的剪貼簿共用，其可讓剪貼簿的內容適用到使用者電腦上的本機應用程式及 [終端機服務] 工作階段。

共用的剪貼簿可讓其內容與本機剪貼簿同步，並可用 Windows [剪貼本檢視器] 檢視之。您可以複製及貼上用戶端視窗內的文件之文字或圖形，並將它貼到本機電腦上的文件中。不過，您無法複製及貼上檔案和資料夾。

當您從應用程式剪下或複製資訊時，該資訊會移到 [剪貼簿] 上，並保存在那裡，直到您清除 [剪貼簿] 或者剪下或複製另一個資訊為止。[剪貼本檢視器] 的 [剪貼簿] 視窗會顯示 [剪貼簿] 的內容。您也可將資訊從 [剪貼簿] 任意貼到任何一份文件。不過，資訊只會暫存在 [剪貼簿]。


將在 [終端機] 伺服器上執行的應用程式所提供的資訊列印在本機印表機。

[終端機服務] 提供印表機重新導向，其可將列印工作從 [終端機] 伺服器路由到連接在本機電腦上的印表機。有兩種方式可讓您存取本機印表機：自動或手動印表機重新導向。當本機印表機需要不適用於 Windows 2000 Server 的驅動程式時，則以手動方式重新導向。

自動地印表機重新導向

當本機印表機是使用已安裝在 Windows 2000 server 的驅動程式時，則以自動方式重新導向。當您登入 [終端機] 伺服器上的工作階段時，將自動偵測任何連接在已安裝在用戶端電腦上的 LPT、COM 及 USB 連接埠之本機印表機，且會在伺服器上建立本機佇列。將用戶端電腦印表機設定為預設印表機，且伺服器會使用其某些屬性 (例如，雙面列印)。

當用戶端中斷連線或結束工作階段時，會刪除印表機佇列，且會遺失任何未完全或擱置中的列印工作。用戶端本機印表機的相關資訊及設定會儲存在用戶端電腦。後續登入時，會透過儲存在用戶端電腦上的資訊建立印表機佇列。

如果在伺服器上找不到印表機驅動程式，會記錄事件，但不會建立用戶端印表機。若要讓印表機可供使用，必須先在伺服器上以手動方式安裝其驅動程式。

手動地印表機重新導向

可以手動地重新導向連接在用戶端本機電腦上的 LPT 及 COM 連接埠之印表機，但不支援以手動方式重新導向連接在 USB 連接埠之印表機。

若要手動地重新導向用戶端印表機，請洽系統管理員並提供您的電腦名稱 (或 Windows 系列終端機的 IP 位址)。手動重新導向期間，用戶端必須連接到 [終端機] 伺服器。

初次手動地重新導向後，印表機將在後續登入期間自動重新導向。

附註

重新導向的印表機可與正在伺服器上執行的應用程式搭配使用。重新導向的印表機會出現在 [控制台] 中的 [印表機] 資料夾中，且以此格式命名：用戶端印表機名稱/用戶端電腦名稱/工作階段編號。

當您中斷連線或從工作階段登出時，會刪除印表機佇列，且會遺失任何未完全或擱置中的列印工作。


選取伺服器名稱

若要選擇伺服器，您既可以鍵入伺服器名稱或 TCP\IP 位址，也可以從清單中選取伺服器。

伺服器名稱最多可以有 15 個字元，並且不能包含跳格鍵、空格、或是下列任何字元：

;  :  "  <  >  *  +  =  |  ?  ,

請參閱

連線到 [終端機服務]